LIBRARY tank
DESCRIPTION 'VisSim  DLL'
EXETYPE WINDOWS
CODE PRELOAD MOVABLE DISCARDABLE
DATA PRELOAD MOVABLE SINGLE
HEAPSIZE 4096

EXPORTS
    WEP           @2 RESIDENTNAME
    level      @3  
    levelPA    @4
    levelPI    @5
    levelPC    @6  
    levelSS    @7
    levelSE    @8    
    LibMain    @9
    
    
  