LIBRARY fuser
DESCRIPTION 'VisSim FORTRAN demo DLL'
EXETYPE WINDOWS
CODE PRELOAD FIXED
DATA PRELOAD FIXED SINGLE
HEAPSIZE 4096

EXPORTS
    WEP            @2 RESIDENTNAME
    runAvg         @3
    runAvgSS       @4
    runAvgSE       @5
    runAvgPI       @6
    runAvgPA       @7
    runAvgPC       @8
