NAME               SAMPLE
DESCRIPTION        'Windows Inspector Sample Program'
EXETYPE            WINDOWS
STUB               'WINSTUB.EXE'
CODE               PRELOAD MOVEABLE DISCARDABLE
DATA               PRELOAD MOVEABLE MULTIPLE
HEAPSIZE           1024
stacksize          8192
EXPORTS            WindowProc
;IMPORTS            WINSPDLL.StartWinspector
;                   WINSPDLL.CloseWinspector
;                   WINSPDLL.TellWinspector
;                   WINSPDLL.TellWinspectorFmt