C-Worthy (R) Help Librarian Data File Version 1.0
COPYRIGHT (C) 1985 - 1989.  All Rights Reserved.
Custom Design Systems, Inc.  Orem, Utah  USA.
#·n│IZ╧~!ä(e,╬5w:)?iCσE"LROp]╙j¡l╜qésJz|┼	çèÄUöDB-                      PROGRAMM BEENDEN HILFE

Übersicht
     Mit der Hauptmenüoption Ende oder durch Drücken der <Escape>      Taste innerhalb des Hauptmenüs kann das Programm beendet          werden. Mit <Alt+F10> kann das Programm an beliebiger Stelle      beendet werden.

Funktionen
     JA: Das Programm wird beendet.

     NEIN: Das Programm wird fortgeführt.

Tasten
     <Escape>: Das Programm wird fortgeführt.     
──────────────────────────────────────────────────────────────────                              Esc=Ende                         1/1LDBü                         VERWALTUNG HILFE

Übersicht
     Dieses Menü bietet folgende Optionen:

     Abfrage: Ermöglicht die Abfrage der Datenbank, abhängig vom            aktiven Index, durch einen einzugebenen Suchbegriff. 

     Index: Bestimmung des aktiven Index. Die Indexsuchfunktion             Abfrage sowie die Bewegungsfunktionen Vor und Zurück              richten sich nach dem aktiven Index.

     Vor: Gibt den, abhängig vom aktiven Index, alphabetisch                nächsten Datensatz aus.

──────────────────────────────────────────────────────────────────                       Esc=Ende  PgDn=Weiter                   1/4	│DBÑ                         VERWALTUNG HILFE

     Zurück: Gibt den, abhängig vom aktiven Index, alphabetisch             vorhergehenden Datensatz aus.

     Sicht: Bestimmung der aktuell dargestellten Bildschirmmaske            der jeweils dargestellten Datensätze.

     Tabelle: Tabellarische Darstellung der zuvor durch die                 Abfrage gefundenen oder wenn zuvor keine Abfrage                  ausgeführt wurde aller in der Datenbank enthaltener               Datensätze.

     Eingabe: Aufnahme neuer Datensätze in die Datenbank.

──────────────────────────────────────────────────────────────────                 Esc=Ende  PgDn=Weiter  PgUp=Zurück            2/4n
LDBM                         VERWALTUNG HILFE

     Bearbeiten: Bearbeitung des dargestellten Datensatzes.

     Löschen: Entfernen des dargestellten Datensatzes aus der               Datenbank.

Tasten
     <Cursor Right>: Positionieren des Lichtbalkens auf die                 nächste Menüoption.

     <Cursor Left>: Positionieren des Lichtbalkens auf die                  vorhergehende Menüoption.

     <Home>: Positionieren des Lichtbalkens auf die erste ──────────────────────────────────────────────────────────────────                 Esc=Ende  PgDn=Weiter  PgUp=Zurück            3/4	DB├                         VERWALTUNG HILFE

          Menüoption.

     <End>: Positionieren des Lichtbalkens auf die letzte                   Menüoption.

     <Enter>: Aktivieren der ausgewählten Menüoption.

     <Escape>: Verlassen des Menüs und Rückkehr in die                      übergeordnete Programmebene.




──────────────────────────────────────────────────────────────────                       Esc=Ende  PgUp=Zurück                   4/4ªDBE                            OPTION HILFE

Übersicht
     Dieses Menü bietet folgende Optionen:

     Zähler: Setzt den Seitenzähler auf eins, so daß die Ausgabe               einer Liste wieder bei Seite eins beginnt.

     Seite: Führt einen Blattvorschub auf eine neue Seite aus.

     Zeile: Führt einen Blattvorschub auf um eine Zeile aus.

     Status: Überprüft den Druckerstatus und gibt eine                      entsprechende Meldung aus.

──────────────────────────────────────────────────────────────────                       Esc=Ende  PgDn=Weiter                   1/3∞IDB.                           OPTION HILFE

Tasten
     <Cursor Right>: Positionieren des Lichtbalkens auf die                 nächste Menüoption.

     <Cursor Left>: Positionieren des Lichtbalkens auf die                  vorhergehende Menüoption.

     <Home>: Positionieren des Lichtbalkens auf die erste                   Menüoption.

     <End>: Positionieren des Lichtbalkens auf die letzte                   Menüoption.

──────────────────────────────────────────────────────────────────                 Esc=Ende  PgDn=Weiter  PgUp=Zurück            2/3ªDBV                           OPTION HILFE

     <Enter>: Aktivieren der ausgewählten Menüoption.

     <Escape>: Verlassen des Menüs und Rückkehr in die                      übergeordnete Programmebene.









──────────────────────────────────────────────────────────────────                       Esc=Ende  PgUp=Zurück                   3/3DBû                          LISTEN HILFE

Übersicht
     Diese Menü bietet folgende Optionen:

     Format: Auswahl des Formats der zu druckenden Liste.

     Abfrage: Ermöglicht die Abfrage der Datenbank, abhängig vom            aktiven Index, durch einen einzugebenden Suchbegriff. 

     Index: Bestimmung des aktiven Index. Die Indexsuchfunktion             Abfrage sowie die Bewegungsfunktionen Vor und Zurück              richten sich nach dem aktiven Index.

     Vor: Gibt den, abhängig vom aktiven Index, alphabetisch      ──────────────────────────────────────────────────────────────────                       Esc=Ende  PgDn=Weiter                   1/4¬ZDBè                          LISTEN HILFE

          nächsten Datensatz aus.

     Zurück: Gibt den, abhängig vom aktiven Index, alphabetisch             vorhergehenden Datensatz aus.

     Sicht: Bestimmung der aktuell dargestellten Bildschirmmaske            der jeweils dargestellten Datensätze.

     Tabelle: Tabellarische Darstellung der zuvor durch die                 Abfrage gefundenen oder wenn zuvor keine Abfrage                  ausgeführt wurde aller in der Datenbank enthaltenen               Datensätze.

──────────────────────────────────────────────────────────────────                 Esc=Ende  PgDn=Weiter  PgUp=Zurück            2/4ZDBÿ                          LISTEN HILFE

     Gesamt: Drucken der zuvor durch die Abfrage gefundenen oder            wenn zuvor keine Abfrage ausgeführt wurde aller in der            Datenbank enthaltenen Datensätze.

     Drucken: Drucken des dargestellten Datensatzes.

     Option: Seitenzähler auf eins setzen, Blattvorschub auf eine           neue Seite oder um eine Zeile sowie ermitteln des                 Druckerstatus.

Tasten
     <Cursor Right>: Positionieren des Lichtbalkens auf die                 nächste Menüoption.
──────────────────────────────────────────────────────────────────                 Esc=Ende  PgDn=Weiter  PgUp=Zurück            3/4¬DB]                          LISTEN HILFE

     <Cursor Left>: Positionieren des Lichtbalkens auf die                  vorhergehende Menüoption.

     <Home>: Positionieren des Lichtbalkens auf die erste
          Menüoption.

     <End>: Positionieren des Lichtbalkens auf die letzte                   Menüoption.

     <Enter>: Aktivieren der ausgewählten Menüoption.

     <Escape>: Verlassen des Menüs und Rückkehr in die                      übergeordnete Programmebene.
──────────────────────────────────────────────────────────────────                       Esc=Ende  PgUp=Zurück                   4/4╛DB╫                   LAUFWERK INFORMATIONEN HILFE

Übersicht
     Ausgabe allgemeiner Laufwerksinformationen. Diese Angaben         beziehen sich auf das aktuelle Laufwerk und Verzeichnis,          meistens das Laufwerk und Verzeichnis, von dem das Programm       gestartet wurde. Folgende Informationen werden dargestellt:

     Aktuelles Laufwerk: Ausgabe der aktuellen Laufwerkskennung.  
     Aktuelles Verzeichnis: Ausgabe des aktuellen                           Verzeichnispfades.

     Gesamter Disk-Speicherplatz: Ausgabe der gesamten                      Speicherkapazität des Laufwerks. ──────────────────────────────────────────────────────────────────                       Esc=Ende  PgDn=Weiter                   1/2╧DB¿                   LAUFWERK INFORMATIONEN HILFE

     Freier Disk-Speicherplatz: Ausgabe der noch zu Verfügung               stehenden Speicherkapazität des Laufwerks.

Tasten
     <Escape>: Löschen der Informationsausgabe und Rückkehr in              die übergeordnete Programmebene.







──────────────────────────────────────────────────────────────────                       Esc=Ende  PgUp=Zurück                   2/2c$DB═                          HAUPTMENÜ HILFE

Übersicht
     Diese Menü bietet folgende Optionen:

     Verwaltung: Eingabe, Bearbeiten und Löschen von Datensätzen            sowie die Suche nach Datensätzen und bewegen innerhalb            der Datenbank. Tabellarische Darstellung der                      abgefragten oder aller enthaltenen Datensätze

     Listen: Erstellen von unterschiedlichen Drucklisten beliebig           auswählbarer Datensätze.

     Diskinfo: Ausgabe der Verzeichnisse und enthaltenen Dateien            eines ausgewählten Laufwerks, sowie allgemeiner         ──────────────────────────────────────────────────────────────────                       Esc=Ende  PgDn=Weiter                   1/3ª&~!DB+                          HAUPTMENÜ HILFE

          Informationen des aktuellen Laufwerks.

     Ende: Beenden des Programms.

Tasten
     <Cursor Right>: Positionieren des Lichtbalkens auf die                 nächste Menüoption.

     <Cursor Left>: Positionieren des Lichtbalkens auf die                  vorhergehende Menüoption.

     <Home>: Positionieren des Lichtbalkens auf die erste                   Menüoption.
──────────────────────────────────────────────────────────────────                 Esc=Ende  PgDn=Weiter  PgUp=Zurück            2/3c$DB╞                          HAUPTMENÜ HILFE

     <End>: Positionieren des Lichtbalkens auf die letzte                   Menüoption.

     <Enter>: Aktivieren der ausgewählten Menüoption.

     <Escape>: Verlassen des Menüs und Rückkehr in die                      übergeordnete Programmebene (beenden des Programms).






──────────────────────────────────────────────────────────────────                       Esc=Ende  PgUp=Zurück                   3/3ë*DBφ                   TABELLE VERZEICHNISSE HILFE

Übersicht
     Diese Tabelle enthält die auf dem gewählten Laufwerk              enthaltenen Verzeichnisse.

Tasten
     <Cursor Up>: Lichtbalken eine Position nach oben.

     <Cursor Down>: Lichtbalken eine Position nach unten.

     <PgUp>: Eine Seite zurückblättern.

     <PgDn>: Eine Seite weiterblättern.

──────────────────────────────────────────────────────────────────                       Esc=Ende  PgDn=Weiter                   1/2ä(DB─                   TABELLE VERZEICHNISSE HILFE

     <Ctrl+PgUp>: Lichtbalken an den Anfang der Tabelle.

     <Ctrl+PgDn>: Lichtbalken an das Ende der Tabelle.

     <Enter>: Ausgabe der enthaltenen Dateien.

     <Escape>: Löschen der Tabelle und Rückkehr in die                      übergeordnete Programmebene.





──────────────────────────────────────────────────────────────────                       Esc=Ende  PgUp=Zurück                   2/2 .DBé                     DATEI UMBENENNEN HILFE

Übersicht
     Eingabe des neuen Dateinamens, den die ausgewählte Datei          erhalten soll. Der Dateiname muß dem gültigen PC/MS-DOS           entsprechen.

Tasten
     Innerhalb des Bewegungsmodus:
          <Enter>: Wechsel in den Eingabemodus und Sprung an den                 Feldanfang, wenn keine Zeichen existieren, sonst                  an das Eingabeende.

          <Ins>: Wechsel in den Eingabemodus und Sprung an das                   Eingabeende.
──────────────────────────────────────────────────────────────────                       Esc=Ende  PgDn=Weiter                   1/4╬1e,DB╖                     DATEI UMBENENNEN HILFE

          <Del>: Wechsel in den Eingabemodus, Löschen des Feldes                 und Sprung an den Feldanfang.

          Beliebiges Zeichen: Wechsel in den Eingabemodus,                       Löschen des Feldes und Darstellung des Zeichen.

          <F7>: Eingabe verlassen und Rückkehr in die                            übergeordnete Programmebene.

          <Escape>: Umbenennen der ausgewählten Datei und                        Rückkehr in die übergeordnete Programmebene.
     
     Innerhalb des Eingabemodus:
──────────────────────────────────────────────────────────────────                 Esc=Ende  PgDn=Weiter  PgUp=Zurück            2/44 .DB.                     DATEI UMBENENNEN HILFE

          Cursor <left>: Cursor eine Position nach links.

          Cursor <right>: Cursor eine Position nach rechts.

          <Home>: Cursor an den Feldanfang.

          <End>: Cursor an das Eingabeende.

          <Ctrl+Left>: Cursor ein Wort nach links.

          <Ctrl+Right>: Cursor ein Wort nach rechts.

          <F7>: Wiederherstellen von überschriebenen oder        ──────────────────────────────────────────────────────────────────                 Esc=Ende  PgDn=Weiter  PgUp=Zurück            3/4╬1DBó                     DATEI UMBENENNEN HILFE

               gelöschten Zeichen.

          <F9>: Wechseln zwischen dem Einfüge- und                               Überschreibenmodus.

          <Escape>: Eingabemodus verlassen, Rückkehr in den                      Bewegungsmodus.






──────────────────────────────────────────────────────────────────                       Esc=Ende  PgUp=Zurück                   4/4^8DBx                           SICHT HILFE

Übersicht
     Dieses Menü bietet die Möglichkeit, unter verschiedenen           Bildschirmmasken zu wählen und somit die in den                   Bildschirmmasken enthaltenen Daten, entsprechend den jeweils      dargestellten Datensätzen, einzusehen.

Tasten
     <Cursor Right>: Positionieren des Lichtbalkens auf die                 nächste Menüoption.

     <Cursor Left>: Positionieren des Lichtbalkens auf die                  vorhergehende Menüoption.

──────────────────────────────────────────────────────────────────                       Esc=Ende  PgDn=Weiter                   1/2╬5DB                           SICHT HILFE

     <Home>: Positionieren des Lichtbalkens auf die erste        
          Menüoption.

     <End>: Positionieren des Lichtbalkens auf die letzte                   Menüoption.

     <Enter>: Aktivieren der ausgewählten Menüoption.

     <Escape>: Verlassen des Menüs und Rückkehr in die                      übergeordnete Programmebene.



──────────────────────────────────────────────────────────────────                       Esc=Ende  PgUp=Zurück                   2/2│<DB$                         DISKINFO HILFE

Übersicht
     Diese Menü bietet folgende Optionen:

     Dateien: Ausgabe der Verzeichnisse sowie der enthaltenen               Dateien eines ausgewählten Laufwerks.

     Info: Ausgabe allgemeiner Laufwerksinformationen des                   aktuellen Laufwerks.

Tasten
     <Cursor Right>: Positionieren des Lichtbalkens auf die                 nächste Menüoption.
      ──────────────────────────────────────────────────────────────────                       Esc=Ende  PgDn=Weiter                   1/2w:DB^                         DISKINFO HILFE

     <Cursor Left>: Positionieren des Lichtbalkens auf die                  vorhergehende Menüoption.

     <Home>: Positionieren des Lichtbalkens auf die erste
          Menüoption.

     <End>: Positionieren des Lichtbalkens auf die letzte                   Menüoption.

     <Enter>: Aktivieren der ausgewählten Menüoption.

     <Escape>: Verlassen des Menüs und Rückkehr in die                      übergeordnete Programmebene.
──────────────────────────────────────────────────────────────────                       Esc=Ende  PgUp=Zurück                   2/2ƒADB^                     LAUFWERK AUSWÄHLEN HILFE

Übersicht
     Dieses Menü ermöglicht die Auswahl des Laufwerks, von dem         eine Verzeichnisübersicht ausgegeben werden soll.

Tasten
     <Cursor Right>: Positionieren des Lichtbalkens auf die                 nächste Menüoption.

     <Cursor Left>: Positionieren des Lichtbalkens auf die                  vorhergehende Menüoption.

     <Home>: Positionieren des Lichtbalkens auf die erste        
          Menüoption.
──────────────────────────────────────────────────────────────────                       Esc=Ende  PgDn=Weiter                   1/2)?DB▓                     LAUFWERK AUSWÄHLEN HILFE

     <End>: Positionieren des Lichtbalkens auf die letzte                   Menüoption.

     <Enter>: Aktivieren der ausgewählten Menüoption.

     <Escape>: Verlassen des Menüs und Rückkehr in die                      übergeordnete Programmebene.






──────────────────────────────────────────────────────────────────                       Esc=Ende  PgUp=Zurück                   2/2DBd                     DATEINAMEN FORMAT HILFE

Übersicht
     Der eingegebene Dateiname entspricht nicht dem gültigen           PC/MS-DOS Format. Maximal können 8 Zeichen für den                Dateinamen sowie 3 Zeichen für einen eventuellen                  Dateinamenszusatz eingegeben werden. Folgende Zeichen können      verwendet werden:
     ■    Großbuchstaben:  A bis Z
     ■    Kleinbuchstaben: a bis z
     ■    Zahlen:          0 bis 9
     ■    Unterstrich:     _



──────────────────────────────────────────────────────────────────                              Esc=Ende                         1/1HDB!                      TABELLE DATEIEN HILFE

Übersicht
     Diese Tabelle enthält die in dem gewählten Verzeichnis            enthaltenen Dateien. Die Dateien können umbenannt oder            gelöscht werden.

Tasten
     <Cursor Up>: Lichtbalken eine Position nach oben.

     <Cursor Down>: Lichtbalken eine Position nach unten.

     <PgUp>: Eine Seite zurückblättern.

     <PgDn>: Eine Seite weiterblättern.
──────────────────────────────────────────────────────────────────                       Esc=Ende  PgDn=Weiter                   1/3ÆJσEDB\                      TABELLE DATEIEN HILFE

     <Ctrl+PgUp>: Lichtbalken an den Anfang der Tabelle.

     <Ctrl+PgDn>: Lichtbalken an das Ende der Tabelle.

     <Anfangsbuchstabe>: Lichtbalken auf die erste passende                 Datei.

     <F5>: Markieren einer ausgewählten Datei. Es können beliebig           viele Dateien markiert werden. Um die Markierung                  aufzuheben, muß erneut <F5> gedrückt werden.

     <F7>: Aufheben aller Markierungen.

──────────────────────────────────────────────────────────────────                 Esc=Ende  PgDn=Weiter  PgUp=Zurück            2/3HDBx                      TABELLE DATEIEN HILFE

     <Delete>: Löschen der ausgewählten oder aller markierten               Dateien.

     <Escape>: Löschen der Tabelle und Rückkehr in die                      übergeordnete Programmebene.








──────────────────────────────────────────────────────────────────                       Esc=Ende  PgUp=Zurück                   3/3ENDB                       DATEIEN LÖSCHEN HILFE

Übersicht
     Löschen der ausgewählten oder aller markierter Dateien aus        dem ausgewählten Verzeichnis.

     WARNUNG: Die Dateien werden definitiv gelöscht. Es besteht             keine Möglichkeit, die Dateien wieder herzustellen.

Funktionen
     JA: Die Dateien werden gelöscht.

     NEIN: Die Dateien werden nicht gelöscht.

Tasten
──────────────────────────────────────────────────────────────────                       Esc=Ende  PgDn=Weiter                   1/2"LDB⌡                       DATEIEN LÖSCHEN HILFE

     <Escape>: Die Dateien werden nicht gelöscht.     












──────────────────────────────────────────────────────────────────                       Esc=Ende  PgUp=Zurück                   2/2jQDB                    EINGABE/BEARBEITEN HILFE

Übersicht
     Innerhalb dieser Bildschirmmasken werden die Datensätze           eingegeben und bearbeitet.

Tasten
     Innerhalb des Bewegungsmodus:
          <Tab>: Jeweils ein Feld weiter. Kreisen durch die                      Bildschirmmaske.

          Cursor <Up>: Ein Feld zurück.

          Cursop <Down>: Ein Feld weiter.

──────────────────────────────────────────────────────────────────                       Esc=Ende  PgDn=Weiter                   1/6\SRODB┌                    EINGABE/BEARBEITEN HILFE

          Cursor <Left>: Ein Feld nach links.

          Cursor <Right>: Ein Feld nach rechts.

          <Home>: Ein Feld zurück.

          <End>: Ein Feld weiter.

          <Ctrl+Left>: Ein Feld zurück.

          <Ctrl+Right>: Ein Feld weiter.

          <PgUp>: Sprung auf das erstes Feld.
──────────────────────────────────────────────────────────────────                 Esc=Ende  PgDn=Weiter  PgUp=Zurück            2/6╟UjQDBS                    EINGABE/BEARBEITEN HILFE

          <PgDn>: Sprung auf das letztes Feld.

          <Ctrl+PgUp>: Eine Bildschirmmaske zurück.

          <Ctrl+PgDn>: Eine Bildschirmmaske weiter.

          <Enter>: Wechsel in den Eingabemodus und Sprung an den                 Feldanfang, wenn keine Zeichen existieren, sonst                  an das Eingabeende.

          <Ins>: Wechsel in den Eingabemodus und Sprung an das                   Eingabeende.

──────────────────────────────────────────────────────────────────                 Esc=Ende  PgDn=Weiter  PgUp=Zurück            3/6╝X\SDB▌                    EINGABE/BEARBEITEN HILFE

          <Del>: Wechsel in den Eingabemodus, Löschen des Feldes                 und Sprung an den Feldanfang.

          Beliebiges Zeichen: Wechsel in den Eingabemodus,                       Löschen des Feldes und Darstellung des Zeichen.

          <F7>: Eingabe/Bearbeiten verlassen und Rückkehr in die 
               übergeordnete Programmebene.

          <Escape>:
               Eingeben: Datensatz speichern und Bildschirmmasken                     für weitere Eingaben löschen.
               Bearbeiten: Datensatz speichern und Rückkehr in    ──────────────────────────────────────────────────────────────────                 Esc=Ende  PgDn=Weiter  PgUp=Zurück            4/6πZ╟UDB                    EINGABE/BEARBEITEN HILFE

                    die übergeordnete Programmebene.

     Innerhalb des Eingabemodus:
          Cursor <left>: Cursor eine Position nach links.

          Cursor <right>: Cursor eine Position nach rechts.

          <Home>: Cursor an den Feldanfang.

          <End>: Cursor an das Eingabeende.

          <Ctrl+Left>: Cursor ein Wort nach links.

──────────────────────────────────────────────────────────────────                 Esc=Ende  PgDn=Weiter  PgUp=Zurück            5/6╝XDBu                    EINGABE/BEARBEITEN HILFE

          <Ctrl+Right>: Cursor ein Wort nach rechts.

          <Enter>: Eingabemodus verlassen und Sprung auf das                     nächste Feld.

          <F7>: Wiederherstellen von überschriebenen oder                        gelöschten Zeichen.

          <F9>: Wechseln zwischen dem Einfüge- und                               Überschreibenmodus.

          <Escape>: Eingabemodus verlassen, Rückkehr in den                      Bewegungsmodus.
──────────────────────────────────────────────────────────────────                       Esc=Ende  PgUp=Zurück                   6/6"`DBÜ                   SUCHBEGRIFF EINGEBEN HILFE

Übersicht
     Der erste Datensatz, der dem einzugebenden Suchindex              entspricht, wird ausgegeben. Diese Funktion richtet sich          nach dem aktiven Index.

Wildcards:
     Die Wildcards * und ? können in Unix-Stil verwendet werden.       D. h. Der * Wildcard steht für ein oder mehrere Zeichen an        beliebiger Position, der ? Wildcard steht für ein Zeichen an      beliebiger Position. Beide Wildcards können beliebig oft          verwendet werden.

     Beispiele:
──────────────────────────────────────────────────────────────────                       Esc=Ende  PgDn=Weiter                   1/5Lcp]DB                   SUCHBEGRIFF EINGEBEN HILFE

          Suchindex          Gefunden
          ───────────────────────────────────────────────────────
          *Verlag*           Vogel Verlag, Verlagshaus Müller,
                             Synergy Verlag GmbH
          Chip*Service       Chip-Software-Service, Chip Service,
                             Chip-Kunden-Service
          M?n*e*             München, Münster, Mannheim
          
Tasten
     Innerhalb des Bewegungsmodus:
          <Enter>: Wechsel in den Eingabemodus und Sprung an den                 Feldanfang, wenn keine Zeichen existieren, sonst                  an das Eingabeende.
──────────────────────────────────────────────────────────────────                 Esc=Ende  PgDn=Weiter  PgUp=Zurück            2/5f"`DB▓                   SUCHBEGRIFF EINGEBEN HILFE

          <Ins>: Wechsel in den Eingabemodus und Sprung an das                   Eingabeende.

          <Del>: Wechsel in den Eingabemodus, Löschen des Feldes                 und Sprung an den Feldanfang.

          Beliebiges Zeichen: Wechsel in den Eingabemodus,                       Löschen des Feldes und Darstellung des Zeichen.

          <F7>: Eingabe verlassen und Rückkehr in die                            übergeordnete Programmebene.

          <Escape>: Datensatz suchen und wenn gefunden, diesen ──────────────────────────────────────────────────────────────────                 Esc=Ende  PgDn=Weiter  PgUp=Zurück            3/5qhLcDBC                   SUCHBEGRIFF EINGEBEN HILFE

               ausgeben und Rückkehr in die übergeordnete                        Programmebene. Wenn nicht gefunden, Meldung                       ausgeben.

    Innerhalb des Eingabemodus:
          Cursor <left>: Cursor eine Position nach links.

          Cursor <right>: Cursor eine Position nach rechts.

          <Home>: Cursor an den Feldanfang.

          <End>: Cursor an das Eingabeende.

──────────────────────────────────────────────────────────────────                 Esc=Ende  PgDn=Weiter  PgUp=Zurück            4/5fDBJ                   SUCHBEGRIFF EINGEBEN HILFE

          <Ctrl+Left>: Cursor ein Wort nach links.

          <Ctrl+Right>: Cursor ein Wort nach rechts.

          <F7>: Wiederherstellen von überschriebenen oder       
               gelöschten Zeichen.

          <F9>: Wechseln zwischen dem Einfüge- und                               Überschreibenmodus.

          <Escape>: Eingabemodus verlassen, Rückkehr in den                      Bewegungsmodus.

──────────────────────────────────────────────────────────────────                       Esc=Ende  PgUp=Zurück                   5/5DB┬                  DATENSATZ NICHT GEFUNDEN HILFE

Übersicht
     Es ist in der Datenbank kein Datensatz enthalten, der dem         Suchindex entspricht. Dies könnte folgende Ursachen haben:
     ■    Der Datensatz existiert nicht.
     ■    Falsche Verwendung der Wildcards.
     ■    Aktiver Index ist falsch.







──────────────────────────────────────────────────────────────────                              Esc=Ende                         1/1äoDB┐                       INDEX AUSWAHL HILFE

Übersicht
     Die Suchfunktion Abfrage sowie die Bewegungsfunktionen Vor        und Zurück richten sich nach dem aktiven Index. Die in den        Auswahlmenüs enthaltenen Indizes entsprechen den                  namensgleichen Feldern der Bildschirmmasken. Der aktive           Index wird in der Statuszeile (unterste Zeile rechts)             angezeigt.

Tasten
     <Cursor Right>: Positionieren des Lichtbalkens auf die                 nächste Menüoption.

     <Cursor Left>: Positionieren des Lichtbalkens auf die        ──────────────────────────────────────────────────────────────────                       Esc=Ende  PgDn=Weiter                   1/2¡lDB!                       INDEX AUSWAHL HILFE

           vorhergehende Menüoption.

     <Home>: Positionieren des Lichtbalkens auf die erste
          Menüoption.

     <End>: Positionieren des Lichtbalkens auf die letzte                   Menüoption.

     <Enter>: Aktivieren der ausgewählten Menüoption.

     <Escape>: Verlassen des Menüs und Rückkehr in die                      übergeordnete Programmebene.

──────────────────────────────────────────────────────────────────                       Esc=Ende  PgUp=Zurück                   2/2DB¡                     DISKETTE EINGELEGT HILFE

Übersicht
     Ausgabe der Verzeichnisse des gewählten Diskettenlaufwerks.

Funktionen
     JA: Das Verzeichnis wird ausgegeben.

     NEIN: Das Verzeichnis wird nicht ausgegeben.

Tasten
     <Escape>: Das Verzeichnis wird nicht ausgegeben.     



──────────────────────────────────────────────────────────────────                              Esc=Ende                         1/1
vDBs                      TABELLE DRUCKEN HILFE

Übersicht
     Diese Tabelle enthält die entsprechend der zuvor                  ausgeführten Abfrage gefundenen Datensätze bzw., wenn zuvor       keine Abfrage ausgeführt wurde, alle in der Datenbank             enthaltene Datensätze. Die Datensätze können ausgedruckt          werden.

Tasten
     <Cursor Up>: Lichtbalken eine Position nach oben.

     <Cursor Down>: Lichtbalken eine Position nach unten.

     <PgUp>: Eine Seite zurückblättern.
──────────────────────────────────────────────────────────────────                       Esc=Ende  PgDn=Weiter                   1/3dxésDB?                      TABELLE DRUCKEN HILFE

     <PgDn>: Eine Seite weiterblättern.

     <Ctrl+PgUp>: Lichtbalken an den Anfang der Tabelle.

     <Ctrl+PgDn>: Lichtbalken an das Ende der Tabelle.

     <Anfangsbuchstabe>: Lichtbalken auf den ersten passenden               Datensatz.

     <Enter>: Drucken der ausgewählten oder aller markierten                Datensätze.

     <F5>: Markieren eines ausgewählten Datensatzes. Es können    ──────────────────────────────────────────────────────────────────                 Esc=Ende  PgDn=Weiter  PgUp=Zurück            2/3
vDB╬                      TABELLE DRUCKEN HILFE

          beliebig viele Datensätze markiert werden. Um die      
          Markierung aufzuheben, muß erneut <F5> gedrückt werden.

     <F7>: Aufheben aller Markierungen.

     <Escape>: Löschen der Tabelle und Rückkehr in die                      übergeordnete Programmebene.






──────────────────────────────────────────────────────────────────                       Esc=Ende  PgUp=Zurück                   3/3DB                AKTUELLEN DATENSATZ LÖSCHEN HILFE

Übersicht
     Löschen des dargestellten Datensatzes aus der Datenbank.

     WARNUNG: Der Datensatz wird definitiv gelöscht. Es besteht             keine Möglichkeit, den Datensatz wieder herzustellen.

Funktionen
     JA: Der Datensatz wird gelöscht.

     NEIN: Der Datensatz wird nicht gelöscht.

Tasten
     <Escape>: Der Datensatz wird nicht gelöscht.
──────────────────────────────────────────────────────────────────                              Esc=Ende                         1/1│~DB                     DATENSÄTZE LÖSCHEN HILFE

Übersicht
     Löschen der ausgewählten oder aller markierter Datensätze         aus der Datenbank.

     WARNUNG: Die Datensätze werden definitiv gelöscht. Es                  besteht keine Möglichkeit, die Datensätze wieder                  herzustellen.

Funktionen
     JA: Die Datensätze werden gelöscht.

     NEIN: Die Datensätze werden nicht gelöscht.

──────────────────────────────────────────────────────────────────                       Esc=Ende  PgDn=Weiter                   1/2|DB·                     DATENSÄTZE LÖSCHEN HILFE

Tasten
     <Escape>: Die Datensätze werden nicht gelöscht.











──────────────────────────────────────────────────────────────────                       Esc=Ende  PgUp=Zurück                   2/2∞éDB                  DATENBANK INFORMATIONEN HILFE

Übersicht
     Die dargestellten Informationen geben einen Überblick über        den Umfang der Datenbank sowie Änderungen innerhalb der           Datenbank. Die unterhalb der Überschrift 'Aktuelle                Änderungen' ausgegebenen Angaben gelten nur innerhalb des         aktuellen Programmlaufes. Folgende Informationen werden           dargestellt:

     Gesamtzahl der Datensätze: Ausgabe der Anzahl der in der               Datenbank enthaltenen Datensätze.

     Letzte Bearbeitung Datum: Ausgabe des Datums, an dem zuletzt           eine Änderung innerhalb der Datenbank vorgenommen       ──────────────────────────────────────────────────────────────────                       Esc=Ende  PgDn=Weiter                   1/3ûà┼DBÆ                  DATENBANK INFORMATIONEN HILFE

          wurde.

     Letzte Bearbeitung Zeit: Ausgabe der Uhrzeit, an dem zuletzt           eine Änderung innerhalb der Datenbank vorgenommen                 wurde.

     Neu aufgenommene Datensätze: Ausgabe der Anzahl der in die             Datenbank neu hinzugefügten Datensätze.

     Bearbeitete Datensätze: Ausgabe der Anzahl der innerhalb der           Datenbank bearbeiteten (veränderten) Datensätze.

     Gelöschte Datensätze: Ausgabe der Anzahl der innerhalb der   ──────────────────────────────────────────────────────────────────                 Esc=Ende  PgDn=Weiter  PgUp=Zurück            2/3∞éDB[                  DATENBANK INFORMATIONEN HILFE

        Datenbank gelöschten Datensätze.

Tasten
     <Escape>: Löschen der Informationsausgabe und Rückkehr in              die übergeordnete Programmebene.








──────────────────────────────────────────────────────────────────                       Esc=Ende  PgUp=Zurück                   3/3ƒëDB~                     TABELLE VERWALTUNG HILFE

Übersicht
     Diese Tabelle enthält die entsprechend der zuvor                  ausgeführten Abfrage gefundenen Datensätze bzw., wenn zuvor       keine Abfrage ausgeführt wurde, alle in der Datenbank             enthaltene Datensätze. Die Datensätze können bearbeitet oder      gelöscht werden.

Tasten
     <Cursor Up>: Lichtbalken eine Position nach oben.

     <Cursor Down>: Lichtbalken eine Position nach unten.

     <PgUp>: Eine Seite zurückblättern.
──────────────────────────────────────────────────────────────────                       Esc=Ende  PgDn=Weiter                   1/3î	çDBT                     TABELLE VERWALTUNG HILFE

     <PgDn>: Eine Seite weiterblättern.

     <Ctrl+PgUp>: Lichtbalken an den Anfang der Tabelle.

     <Ctrl+PgDn>: Lichtbalken an das Ende der Tabelle.

     <Anfangsbuchstabe>: Lichtbalken auf den ersten passenden               Datensatz.

     <Enter>: Löschen der Tabelle und Übernahme des ausgewählten            Datensatzes in die aktuelle Bildschirmmaske.

     <F3>: Bearbeiten des ausgewählten Datensatzes.
──────────────────────────────────────────────────────────────────                 Esc=Ende  PgDn=Weiter  PgUp=Zurück            2/3ƒëDBg                     TABELLE VERWALTUNG HILFE

     <F5>: Markieren eines ausgewählten Datensatzes. Es können              beliebig viele Datensätze markiert werden. Um die                 Markierung aufzuheben, muß erneut <F5> gedrückt werden.

     <F7>: Aufheben aller Markierungen.

     <Delete>: Löschen der ausgewählten oder aller markierten               Datensätze.

     <Escape>: Löschen der Tabelle und Rückkehr in die                      übergeordnete Programmebene.


──────────────────────────────────────────────────────────────────                       Esc=Ende  PgUp=Zurück                   3/38æDBû                DRUCKER NICHT BETRIEBSBEREIT HILFE

Übersicht
     Folgende Druckermeldungen können auftreten:

     Der Drucker ist 'Off-Line' geschaltet:
          Schalten Sie den Drucker in den Online-Modus.

     Der Drucker hat kein Papier mehr:
          Prüfen Sie, ob der Drucker noch Papier hat, sowie die             Papierzuführung auf Papierstau.

     'Time-Out' Fehler des Druckers:
          Es wurde mehrfach versucht, den Drucker anzusprechen.             Überprüfen Sie, ob der Drucker betriebsbereit ist und   ──────────────────────────────────────────────────────────────────                       Esc=Ende  PgDn=Weiter                   1/2èÄDB                DRUCKER NICHT BETRIEBSBEREIT HILFE

          ob die Verbindung zum Computer korrekt ist.

     Der Drucker meldet einen unbekannten Fehler. Fehlernummer #:
          Der Druckerfehler konnte nicht ermittelt werden.                  Mittels der ausgegebenen Fehlernummer können Sie in dem           Druckerhandbuch den Fehler lokalisieren. Überprüfen Sie           auch die Papierzuführung, sowie die Verbindung zum                Computer.

Tasten
     <Escape>: Rückkehr in die übergeordnete Progammebene oder,             abhängig von der zuvor gewählten Funktion, nochmaliger            Versuch den Drucker anzusprechen.
──────────────────────────────────────────────────────────────────                       Esc=Ende  PgUp=Zurück                   2/2═ûDB`                  LISTENFORMAT AUSWÄHLEN HILFE

Übersicht
     Dieses Auswahlmenü bietet die Bestimmung des zu druckenden        Listenformats. Die Felder werden in der Reihenfolge               ausgedruckt, in der sie hier angegeben sind.

Tasten
     <Cursor Up>: Lichtbalken eine Position nach oben.

     <Cursor Down>: Lichtbalken eine Position nach unten.

     <PgUp>: Lichtbalken an den Anfang des Auswahlmenüs.

     <PgDn>: Lichtbalken an das Ende des Auswahlmenüs.
──────────────────────────────────────────────────────────────────                       Esc=Ende  PgDn=Weiter                   1/2UöDB╪                  LISTENFORMAT AUSWÄHLEN HILFE

     <Ctrl+PgUp>: Lichtbalken an den Anfang des Auswahlmenüs.

     <Ctrl+PgDn>: Lichtbalken an das Ende des Auswahlmenüs.

     <Enter>: Aktivierung des ausgewählte Listenformats.

     <Escape>: Löschen des Auswahlmenü und Rückkehr in die                  übergeordnete Programmebene.





──────────────────────────────────────────────────────────────────                       Esc=Ende  PgUp=Zurück                   2/2