^1 ----------------------------------------- Ueber

            CasCADe Print Plot

               Version 1.10

     Copyright (c) 1990-91 jm-Software

    Entwickler : Juergen Manthey
                 Peter Harbusch

  ---------------------------------------

  Ein Programm zur Ausgabe einer
  HPGL-Datei auf einen Drucker.

    Treiber  |  Drucker
    ---------+---------------------
    24NDL    |  HP-2235,
             |  Fujitsu DL2400,
             |  Fujitsu DL3400,
             |  Epson LQ1050,
             |  Epson LQ1050...
    HPLJ     |  HP-LaserJet II...
    HPQJP    |  HP-QuietJet plus...
    HPTJ     |  HP-ThinkJet...
    NECPW    |  NEC P6, P7,
             |  P2200...
    PT90     |  SIEMENS
             |  PT90-12
    STAR     |  STAR 9-Nadel
    STND     |  IBM- und Epson
             |  9-Nadeldrucker
^2 ----------------------------------------- Hilfe

Hilfe zur Bedienung des Programms !
------------------------------------

Pulldown-Menuetasten :
----------------------

Menue oeffnen  :
  ALT + [ertser Grossbuchstabe]

Bewegen innerhalb eines Menues :

Cursor-Tasten
  Left, Right  : Menue nach links,
                 rechts.
  Up, Down     : Zeile im Menue hoch,
                 runter.
  Home, End    : oberste, unterste
                 Zeile im Menue

  ESC : ein Menuefenster schliessen.

  CR oder [Grossbuchstabe ] :
    Befehl im Menue auswaehlen.

Wenn Menues geschlossen :
  BackSpace :
  wiederholt letzten Befehl
  ( funktioniert nicht ueberall )



Popup-Menuetasten :
-------------------

Tab, Shift_Tab
  Feld weiter, zurueck gehen.
CR
  Funktion zu einem Feld aufrufen.
ESC
  AuswahlFeld schliessen.
ALT + [ Buchstabe ]
  Feld direkt anspringen.



Dateiauswahlfeld :
------------------
CR : Datei auswaehlen

Cursor :
  Up, Down
    nach oben, unten.
  Home, End
    erste, letzte Datei.
  PgUp, PgDown
    Seitenweise blaettern.
^3 ----------------------------------------- Version
Version
-------

Kommando : LOGO


Wenn Sie diesen Befehl aufrufen, erscheint
die Programmversion und das Programmlogo in
einem Fenster. Um im Programm weiter zu
arbeiten, tippen Sie eine beliebige
Taste.

Sollte das Programmlogo nicht erscheinen,
hat das Programm die Datei CPP.LOG nicht
finden koennen.
^50 ---------------------------------------- Menue Datei
Menue Datei ...

 OEFFNE HPGL
   Laedt die HPGL-Datei, die gedruckt
   werden soll.

 INFO UEBER HPGL
   Zeigt allgemeine Informatione ueber
   Zeichnung.

 ZEIGE NEU
   Stellt die Zeichnung auf dem Schirm dar.

 SCHIRM AUFBAUEN
   Graphikschirm wird neu aufgebaut.

 HILFE
   Aufruf der Hilfe (Taste F1 gibt immer
   Hilfe)

 UEBER
   Allgemeine Information zum Programm.

 VERSION
   Zeigt die Programmversion an.

 BEENDEN
   Programm verlassen.
^51 ---------------------------------------- Menue Treiber
Menue Treiber ...

 LADE TREIBER
   Laden eines Druckertreibers.

 WAEHLE DICHTE
   Auswahl einer Druckdichte aus dem
   Druckertreiber.

 NACH
   Ausgabe nach z.B. LPT1, DATEI.PLO.

 DRUCKE
   Starten der Ausgabe.
^52 ---------------------------------------- Menue Optionen
Menue Optionen ...

 ROTATION
   Ausgabe um 90ø drehen.

 MASSTAB
   Ausgabe masstabgerecht.

 RAHMEN
   Rahmen um die Zeichnung legen.

 FORMAT
   Auswahl eines der Papierformate.
   A  A3: A3 Papierformat
   B  A4: A4 Papierformat
   C  F1: Format F1
   D  F2: Format F2
   E  F3: Format F3
   F  F4: Format F4
   G  F5: Format F5
   H  F6: Format F6

 DEF. FORMAT
   Definition der Papierformate.

 SPEICHERN
   Einstellungen speichern.
^100 --------------------------------------- Oeffne HPGL
Oeffne HPGL
-----------

Kommando : HPGL


Mit der Dialogbox waehlen Sie bitte die
Datei aus, die gedruckt werden soll. Haben
Sie eine Datei aus der Liste gewaehlt und
mit OK bestaetigt, so erscheint zunaechst
ein Prozentbalken, der Ihnen zeigt, wie weit
das Bild geladen ist.

Danach sehen Sie in der Mitte des Bild-
schirmes eine Info-Anzeige, bei der Sie
sehen koennen, wie Ihr Bild heisst, wie die
Plot-Koordinaten sind (PU, PO), wieviel
Speicher Ihr System hat und in einem Kasten
recht oben Ihr Plotbild.

Sie koennen sich mit der Taste F10 Ihr Bild
in einem Fenster darstellen lassen. Dies
entspricht auch der Funktion
"Datei - Zeige neu".
^101 --------------------------------------- Zeige Neu
Zeige Neu
---------

Kommando : ZEIGE


Damit zeigt Ihnen CasCADe PrintPlot das Bild
im einem Fenster an, so wie es spaeter auf
dem Papier aussehen wuerde.
^102 --------------------------------------- Schirm Aufbauen
Schirm aufbauen
---------------


Wenn Sie diesen Befehl aufrufen, wird der
Bildschirm geloescht (auch das Menue) und
das Programm baut das Menue und die
Arbeitsfenster neu auf und zeigt danach das
Programmlogo.

Alle Einstellungen bleiben erhalten.

Sollte sich ein Bild im Speicher befinden,
so geht diese nicht verloren.
^103 --------------------------------------- Beenden
Beenden
-------

Kommando : ENDE


Damit verlassen Sie CasCADe PrintPlot und
gelangen ins Verteilerprogramm zurueck.
^104 --------------------------------------- Info ueber HPGL
Info ueber HPGL
---------------

Kommando : INFO


In der Mitte des Bildschirmes sehen Sie eine
Info-Anzeige, bei der Sie sehen koennen, wie
Ihr Bild heisst, wie die Plot-Koordinaten
sind (PU, PO), wieviel Speicher Ihr System
hat und in einem Kasten recht oben Ihr
Plotbild.
^120 --------------------------------------- Lade Treiber
Lade Treiber
------------

Kommando : DRV


Hiermit oeffnet sich das Dateiauswahlfenster
und Sie koennen einen Druckertreiber aus-
waehlen. Es werden automatisch alle Dateien
mit der Endung .DRV angezeigt. Sie koennen
daraus einen Treiber waehlen und danach die
erforderliche Aufloesung (Dichte) bestimmen.
^121 --------------------------------------- Druckdichte
Waehle Dichte
-------------

Kommando : MODE


Nach der Wahl Ihres Treibers stellt Ihnen
CasCADe PrintPlot die darin verfuegbaren
Aufloesungen in einer Dialogbox zur
Verfuegung. Zum Test sollten Sie zuerst
eine geringe Aufloesung waehlen, da der
Druck mit zunehmender Dichte immer mehr Zeit
beansprucht. Wenn das Ergebnis zufrieden-
stellend aussieht, koennen Sie die Zeichnung
mit der hoechsten Aufloesung drucken lassen.
Die Zeiten koennen natuerlich - in Ab-
haengigkeit von Drucker und Computer stark
variieren.
^122 --------------------------------------- Nach
Nach
----


Damit koennen Sie CasCADe PrintPlot sagen,
auf welchen Ausgang gedruckt werden soll.
Ueblicherweise wird PRN gewaehlt, aber Sie
koennen auch jeden anderen Port oder eine
Datei angeben.
^123 --------------------------------------- Drucke
Drucke
------

Kommando : PRINT


Damit starten Sie den Ausdruck. Um die Sache
nicht gar zu langweilig zu machen, zeigt
Ihnen CasCADe PrintPlot ein Prozent-Baro-
meter entweder am oberen oder linken Rand
des Bildes, wie weit es gediehen ist.
^140 --------------------------------------- Rotation
Rotation
--------


Mit Anwahl dieses Punktes wird eine Rotation
eingeschaltet, d.h. das Bild wird um 90 Grad
gedreht ausgegeben.
^141 --------------------------------------- Masstab
Masstab
-------


Ueblicherweise wollen Sie Ihre Zeichnungen
massstabsgetreu haben. Dies ist auch die
Voreinstellung. Mit Anwahl dieses Punktes
wird CasCADe Print Plot dazu veranlasst,
das Bild in jeder gewuenschten, bzw. moeg-
lichen Groesse auszugeben. Dazu wird das
Bild entsprechend verkleiner oder ver-
groesert ausgegben, so dass es optimal auf
das Papier passt.
^142 --------------------------------------- Format ...
Format ...

Untermenue mit moeglichen Papierformaten.

Hier legen Sie das Format fest, in dem die
Zeichnung ausgegeben werden soll. Standard-
maessig stehen Ihnen zwei feste Formate (A3,
A4) zur Verfuegung und 6 freie Formate (F1..
F6). Die Angaben bezueglich aller Formate
koennen jedoch jederzeit geaendert und damit
Ihren persoenlichen Beduerfnissen angepasst
werden.
^143 --------------------------------------- Def Formate
Def. Format
-----------

Kommando : DEFFORM


Mit diesem Menuepunkt koennen alle Formate
frei definiert werden. Geben Sie dazu in den
Kaestchen der Dialogbox jeweils die X- und
Y-Werte ein, die Sie brauchen.
^144 --------------------------------------- Speichern
Speichern
---------

Kommando : SAVE


Mit dieser Option koennen Sie die Einstel-
lungen fuer Ihre naechste Sitzung speichern.
Natuerlich nicht den Namen der bearbeiteten
Datei.
^145 --------------------------------------- Rahmen On/Off
Rahmen
------


Damit koennen Sie einen Rahmen um das Bild
zeichnen lassen. Voreingestellt ist kein
Rahmen.
^150 --------------------------------------- Submenu Format
Auswahl der Papiergroesse A3, A4,

oder

F1, F2, F3, F4, F5, F6

Welche Papierformate sich hinter den
einzelnen Groessen verbergen, kann mit dem
Befehl Def. Format eingesehen werden.
^610 --------------------------------------- Eingabe Befehl
Direkte Eingabe von Kommandos :
-------------------------------

z.B. ENDE oder LOGO
^1000 -------------------------------------- Get Druckdichte
Druckdichte auswaehlen
^1001 -------------------------------------- Dichtefeld
Geben Sie hier die Druckdichte ein, mit der
Ihre Zeichnung auf dem Drucker ausgegeben
werden soll. Zulaessig sind nur Dichten, die
im Auswahlfeld angezeigt werden.
^1002 -------------------------------------- Auswahlfeld
Waehlen Sie aus dieser Liste die Druckdichte
aus, mit der Ihre Zeichnung ausgegeben
werden soll. Die angebotenen Dichten sind
abhaengig vom geladenen Druckertreiber.
^1003 -------------------------------------- Ok
Mit OK wird die Auswahl der Druckdichte
beendet und die eingestellte Druckdichte
fuer den naechsten Ausdruck benutzt.
^1004 -------------------------------------- Cancel
Die Auswahl wird abgebrochen und die alte
Druckdichte wird beibehalten.
^1100 -------------------------------------- Def. Formate
Eingabe der Papierformate
^1101 -------------------------------------- Br. Ho.
In diesen Feldern koennen Sie die Breite und
Hoehe der verschiedenen Formate eingeben.

   >> Alle Masse in cm <<
^1102 -------------------------------------- Ok
Mit OK werden alle Eingaben in diesem
Fenster uebernommen und das Fenster
geschlossen.
^1103 -------------------------------------- Cancel
Mit CANCEL wird die Eingabe nicht ueber-
nommen. Die alten Einstellungen bleiben be-
stehen.
^1200 -------------------------------------- Papierformat Aendern
Aendern der Papiergroesse ?
^1201 -------------------------------------- Ja
Mit JA wird die Groesse des eingestellten
Papierformats an die benoetigte Groesse fuer
die Zeichnung angepasst. Dies sollte nur
ausgewaehlt werden, wenn die neue Papier-
groesse nicht groesser ist, als das vor-
handene Papier im Drucker.
^1202 -------------------------------------- Nein
mit NEIN wird das Papierformat nicht
geaendert. Dadurch kann es sein, dass ein
Teil der Zeichnung nicht ausgedruckt wird.
^1203 -------------------------------------- Cancel
Mit CANCEL wird der Befehl abgebrochen.
^9999 -------------------------------------- Error

Fuer diesen Befehl, Schalter oder Button ist

         KEINE Hilfe vorhanden !
^10000 ------------------------------------- Dirauswahl
Directory Auswahl
^10001 ------------------------------------- Pfad
In diesem Feld wird immer der aktuelle Pfad
angezeigt, in dem sich die angezeigten
Dateien befinden.

Wenn Sie den Pfad wechseln wollen, koennen
Sie entweder direkt einen neuen Pfad ein-
geben oder sich im Auswahlfeld durch die
Verzeichnisse bewegen.

Ein Wechsel auf ein anderes Laufwerk ist
ebenfalls moeglich.
^10002 ------------------------------------- Suche
In diesem Feld befindet sich eine Suchmaske
fuer die Dateiauswahl. Nur die Dateien im
aktiven Verzeichnis, die auf die Suchmaske
passen werden im Auswahlfeld angezeigt.

Die Suchmaske kann aber auch jederzeit
geaendert werden.
^10003 ------------------------------------- Datei
In diesem Feld steht der Dateiname, den Sie
ausgewaehlt haben. Mit OK wuerde die Datei
um Datei in sie abzulegen oder aus ihr zu
lesen.
Der Dateiname kann in diesem Feld direkt
eingegeben oder im Auswahlfeld angeklickt
werden.
^10006 ------------------------------------- Auswahl
In diesem Feld koennen Sie eine existierende
Datei auswaehlen oder das Verzeichnis
wechseln. Bewegen Sie dazu den Balken auf
einen Namen in dem Feld und druecken Sie
RETURN.
Wenn Sie eine Datei ausgewaehlt haben, wird
diese im Feld Datei angezeigt. Wenn Sie ein
Verzeichnis ausgewaehlt haben, wechselt das
Programm das Verzeichnis und zeigt den neuen
Pfad im Feld Pfad an.



Der Scroll-Balken

Grundsaetzlich sehen alle Scroll-Balken
gleich aus und bestehen aus drei Symbolen:
1. Pfeil mit Strich
    damit kommen Sie an den ersten (letzten)
    Eintrag.
2. Doppelpfeil
    damit blaettern Sie je eine Seite nach
    oben (unten).
3. Pfeil
    damit kommen sie je einen Eintrag
    weiter.
^10007 ------------------------------------- Ok
Hiermit wird die Dateiauswahl beendet und
die im Feld Datei angezeigt Datei wird zur
Ein- bzw. Ausgabe benutzt.
^10008 ------------------------------------- Cancel
Die Dateiauswahl wird beendet und ein
Befehl der gestartet wurde wird abge-
brochen.
^10400 ------------------------------------- Show Error
Anzeigen eines Fehlers
^10402 ------------------------------------- Ok
Nach dem Lesen des Fehlers, kann das
Programm mit OK fortgesetzt werden.
^10403 ------------------------------------- Weiter
Nach dem Lesen des Fehlers, kann das
Programm mit WEITER fortgesetzt werden.
^10404 ------------------------------------- Cancel
Der Befehl, der den Fehler ausgeloest hat,
wird mit Cancel beendet.
^10405 ------------------------------------- Retry
Mit RETRY kann der fehlgeschlagene Befehl
wiederholt werden.
^10406 ------------------------------------- Ignore
Mit IGNORE wird eine fehlerhafte Funktion
uebergangen und das Programm fortgesetzt.
^10407 ------------------------------------- Abort
Mit ABORT wird nach einem Fehler der Befehl
oder die Funktion, die den Fehler ausgeloest
hat abgebrochen oder das gesamte Programm
beendet.
