##base _ScriptBase
##bias 30
*
*   script.fd --- script library interface.
*
Script_SetRexxVar(msg,name,value)(a0,a1,a2)
Script_GetRexxVar(msg,name,value)(a0,a1,a2)
Script_AllocContext()()
Script_FreeContext(sc)(a0)
Script_SetMsgContext(msg,sc)(a0,a1)
Script_GetMsgContext(msg)(a0)
Script_SetStringVar(sc,name,value)(a0,a1,a2)
Script_GetStringVar(sc,name,value)(a0,a1,a2)
##end
