#   LIB.DEF
#
#   LBMAKE definition file, use LBMAKE to generate *any* DICE link library
#   you wish.  To use, DTMP: must be assigned to a lot of semi-temporary
#   space.  The generated libraries will be placed in DLIB:
#
#   Flag	Description
#
#    s		generate small-data library
#    r		generate registered-args library
#    p		generate profiled library
#    l		generate large-data library
#
#   Combinations Allowed:  (note that registered args may not be generated
#   for the 1.3 amiga.lib, simply use the reg-args 2.0 amiga.lib instead)
#
#    s		small-data
#    s p
#    s r
#    s r p
#    l
#    l p
#    l r
#    l r p
#
#   Libraries:
#
#    reqtools	generate reqtools[model].lib
#
#   EXAMPLE:
#
#   1> LbMake reqtools l	    generate a large-data reqtoolsl.lib
#
#   1> LbMake reqtools s p	    generate a small-data profiled reqtoolssp.lib
#

@Type	s    -ms -r -pr -mi
@Type	r    -mRR -proto
@Type	p    -prof -mi0
@Type	l    -mD -mi

@Library    reqtools	/reqtools%s.lib

@DefTree    dtmp:reqtools%s/

[dinclude:amiga30/fd/]reqtools_lib.fd	+reqtools

auto.a			+reqtools
rtAllocRequest.c	+reqtools
rtChangeReqAttrs.c	+reqtools
rtEZRequest.c		+reqtools
rtEZRequestTags.c	+reqtools
rtFileRequest.c		+reqtools
rtFontRequest.c		+reqtools
rtGetLong.c		+reqtools
rtGetString.c		+reqtools
rtPaletteRequest.c	+reqtools
rtReqHandler.c		+reqtools
rtScreenModeRequest.c	+reqtools
