*
* toolmanager_lib.fd  V2.1
*
* toolmanager.library function offsets
*
* (c) 1990-1993 Stefan Becker
*
##base _ToolManagerBase
##bias 30
##private
Reserved1()()
##public
QuitToolManager()()
AllocTMHandle()()
FreeTMHandle(handle)(a0)
CreateTMObjectTagList(handle,object,type,tags)(a0,a1,d0,a2)
*tagcall
DeleteTMObject(handle,object)(a0,a1)
ChangeTMObjectTagList(handle,object,tags)(a0,a1,a2)
*tagcall
##end
