Copyright: Copyright © 1995 por Micrografx, Inc.
Citation: Copyright © 1995 por Micrografx, Inc.


Introducción
Información general sobre la instalación en red

En caso de que disponga de una licencia para instalar Micrografx ABC Graphics Suite en más de un ordenador cliente, puede instalar ABC Graphics Suite en su empresa de dos formas diferentes: 1) distribuya la versión en CD-ROM de ABC Graphics Suite a cada usuario final ó    2) instale ABC Graphics Suite en una red de forma que cada usuario final instale las aplicaciones desde allí. La información de este archivo explica únicamente la segunda opción.

Nota

Cuando se realiza una desinstalación en un cliente, las fuentes TrueType se mantienen en la lista de fuentes en la memoria de Windows. Si desea actualizar la lista de fuentes en memoria, reinicialice Windows.


Instalación en red de ABC Graphics Suite

Soporte para nombres de archivo largos en Novell 3.11


Instalación en red de ABC Graphics Suite

La instalación de ABC Graphics Suite en la red consta de dos pasos:

1	El administrador crea el punto de instalación administrativa al ejecutar Instalar y crea también el conjunto de carpetas que contendrán todo el software de ABC Graphics Suite y desde las que se realizarán las instalaciones cliente.

2	ABC Graphics Suite se instalará cuando el usuario ejecute Instalar desde el punto de instalación administrativa.

Nota

Se utiliza el mismo Setup.exe para cada uno de estos pasos, aunque con dos descripciones distintas. Para evitar confusiones, nos referiremos a cada uno de ellos de la siguiente manera:

Instalación administrativa--Para crear el punto de instalación administrativa, ejecute Setup.exe desde el sistema.

Instalación cliente--Para realizar una instalación cliente, ejecute Setup.exe desde el punto de instalación administrativa.


Creación del punto de instalación administrativa


Para instalar ABC Graphics Suite en el punto de instalación administrativa

Para instalar ABC Graphics Suite en el ordenador cliente


Creación de un punto de instalación administrativa
Creación del punto de instalación administrativa

La ejecución de la Instalación administrativa debe realizarse bajo Windows 95, Windows NT 3.51 (o posterior) o Windows NT 3.51 Servidor avanzado (o posterior).

Se necesitan 90 MB , por lo menos, de espacio en disco en el punto de instalación administrativa, y el administrador debe tener acceso a leer, escribir, eliminar y crear en esta ubicación. Los usuarios necesitan acceso a lectura.

Si se utiliza el modo de instalación administrativa, se necesitan instalar todos los archivos de ABC Graphics Suite desde el CD al punto de instalación administrativa que consta de una carpeta principal creada por la rutina Instalar:

MGXSUITE--En esta carpeta se instalarán los archivos de las aplicaciones principales de ABC Graphics Suite: Picture Publisher, Designer y ABC Flowcharter.

Nota

Antes de ejecutar la instalación administrativa de ABC Graphics Suite, tenga presente que:

Las carpetas destino deben estar vacías. Si existe una versión anterior de ABC Graphics Suite, elimine todos los archivos correspondientes.

Las carpetas deben estar bloqueadas para que el usuario no tenga acceso a la red mientras se realiza la instalación administrativa.

El software de detección de virus no estará activado.


Para instalar ABC Graphics Suite en el punto de instalación administrativa


Para instalar ABC Graphics Suite en el punto de instalación administrativa

1	Ejecute Setup.exe desde el CD. Debe ejecutar Setup.exe desde una estación de trabajo con acceso a escritura al servidor, no directamente desde el servidor.

2	Siga las instrucciones de la pantalla. Cuando se solicite el nombre del usuario, introduzca el nombre de usuario "Red" (sin las comillas) para comenzar una instalación administrativa. Instalar copia todos los archivos desde el CD al punto de instalación administrativa.

3	Una vez concluida la instalación, comparta la carpeta (\MGXSUITE) con la red.

Nota

El nombre de la empresa que se introduzca se utilizará para todas las instalaciones cliente de ABC Graphics Suite desde esta ubicación de red.

Cuando se soliciten el servidor y la vía de acceso para la carpeta de aplicaciones compartidas, introduzca el nombre del mismo modo en que los usuarios lo especificarán cuando instalen ABC Graphics Suite.


Para instalar ABC Graphics Suite en el ordenador cliente


Para instalar ABC Graphics Suite en el ordenador cliente

1	Abra la carpeta principal de ABC Graphics Suite en el punto de instalación administrativa (\MGXSUITE).

2	Ejecute Setup.exe.

Nota

Cuando los usuarios ejecutan la instalación cliente desde el punto de instalación administrativa, los archivos principales de las aplicaciones de ABC Graphics Suite se quedan en el servidor y se ejecutan desde allí.

Instalar colocará aproximadamente 12 MB de archivos en la carpteta principal de ABC Graphics Suite del usuario.

Los usuarios tendrán una conexión de sólo lectura al servidor de la carpeta de ABC Graphics Suite cuando intenten ejecutar Instalar y cuando estén ejecutando las aplicaciones tras realizar una instalación cliente.


Soporte para nombres de archivo largos en Novell 3.11

Existe un parche disponsible en Novell para tretar con nombres de archivo largos Se encuentra en. un archivo llamado os2ptch nam que sustituye al archivo estándar os2 nam de Novell 3.11. Si desea obtener este archivo, póngase en contacto con el distribidor de Novell.

Cuando se haya instalado este parche en el servidor de Novell 3.11, asegúrese de que la característica de nombres de archivo largos de Windows 95 está activada introduciendo la siguiente entrada en el archivo system ini de Windows 95:

[nwredir]

SupportLFN=2

Debe reinicializar Windows 95 para que las variaciones realizades tengan efecto.