NAME           MYGENRIC
DESCRIPTION    'Generic Application'
EXETYPE        WINDOWS
CODE           PRELOAD MOVEABLE
DATA           PRELOAD MOVEABLE MULTIPLE
HEAPSIZE       1024
STACKSIZE      6144
