LIBRARY        NewStat
DESCRIPTION    'Sample DLL having a single custom control'
EXETYPE        WINDOWS
STUB	       'WINSTUB.EXE'
CODE	       PRELOAD MOVEABLE DISCARDABLE
DATA	       PRELOAD MOVEABLE SINGLE
HEAPSIZE       4096
EXPORTS
   WEP	       @1 RESIDENTNAME
   StaticWndFn @2
