NAME           SYSMETS1
DESCRIPTION    'System Metrics Display No. 1  -   Petzold'
EXETYPE        WINDOWS
STUB           'WINSTUB.EXE'
CODE           PRELOAD MOVEABLE DISCARDABLE
DATA           PRELOAD MOVEABLE MULTIPLE
HEAPSIZE       1024
STACKSIZE      8192
EXPORTS        WndProc
