Copyright: Cyber Lex 2.0 - (C) Mikesoft Multimedia


Instalación/Desinstalación de la Aplicación
INSTALACIÓN DE LA APLICACIÓN

Instalación

Cyber Lex  2.0 requiere ser instalado en su disco duro para poder ejecutarse. La instalación requiere al menos 4 Mbs de espacio libre en disco duro (parte de ese espacio es liberado tras el proceso de instalación). Para proceder a la instalación, realice los siguientes pasos:

     * Inserte el Disco nº 1 en su unidad lectora.

     * Sitúese dentro del menú Inicio, en la opción Ejecutar.

     * En el recuadro de ejecución teclee <Unidad de Disco>:\Instalar.exe

A continuación se realizará la carga del programa de instalación (si se está realizando la instalación desde diskette, puede tardar más de 1 mínuto) de Cyber Lex  2.0. En él, tras pulsar sobre el botón [Setup] para que se realice la descompresión de archivos, debe aceptar los términos de la licencia (pulsando el botón [Acepto]) para poder continuar con el proceso de instalación, en caso contrario (pulsando el botón [No Acepto]) se suspenderá el proceso de instalación.

A continuación se le pedirá que introduzca la ruta de destino en que desea instalar Cyber Lex  2.0 (por defecto se instala en C:\CYBERLEX), así como el nombre del grupo de programas en que desea ubicar Cyber Lex  2.0 y si desea crear dicho grupo (se creará por defecto, no siendo muy recomendable desactivar esta opción).

Tras el proceso de toma de datos, el programa de instalación realizará la copia de datos del disco de instalación a la ruta que Vd. haya seleccionado.