NAME            STRBMP
DESCRIPTION     'VB string/bitmap conversion DLL Ver 1.1'
EXETYPE         WINDOWS
STUB            'WINSTUB.EXE'
CODE            FIXED PRELOAD
DATA            FIXED PRELOAD
HEAPSIZE        2048
STACKSIZE       8192
