
;+------------------------------------------------------------------------
;| RIFFSAMP.DEF FILE.
;+------------------------------------------------------------------------

NAME            RIFFSAMP                WINDOWAPI

DESCRIPTION     'RIFFSAMP MMPM/2 SAMPLE PROGRAM'
HEAPSIZE        36000
STACKSIZE       36000
EXPORTS         MainDialogProc
