
; ---------------------------------------------------------------------
; app.def

NAME app WINDOWAPI

STUB    'OS2STUB.EXE'

DATA    MULTIPLE

STACKSIZE  32768
HEAPSIZE    8200

PROTMODE
EXPORTS
  OBJECTWINPROC
  CLIENTWINPROC

; end of file app.def -------------------------------------------------
