;-------------------------------------
; SVRNPIPE.DEF module definition file
;-------------------------------------

NAME           SVRNPIPE  WINDOWAPI

DESCRIPTION    'Server end of Named Pipe program, (c) IBM Corp.'
PROTMODE
HEAPSIZE       2048
STACKSIZE      8192
EXPORTS        MainWndProc
