;-------------------------------------
; CLINPIPE.DEF module definition file
;-------------------------------------

NAME           CLINPIPE  WINDOWAPI

DESCRIPTION    'Client end of Named Pipe program, (c) IBM Corp.'
PROTMODE
HEAPSIZE       2048
STACKSIZE      8192
EXPORTS        MainWndProc
               ChildWndProc
