;-------------------------------------
; CONSTR.DEF module definition file
;-------------------------------------

NAME           CONSTR  NOTWINDOWCOMPAT

DESCRIPTION    '(c) IBM Corp.'
PROTMODE
HEAPSIZE       2048
STACKSIZE      8192
