NAME    WORMS   NOTWINDOWCOMPAT

DESCRIPTION 'Worms Mixed Mode Application'

CODE    MOVEABLE
DATA    MOVEABLE MULTIPLE

HEAPSIZE  32000
STACKSIZE 16384
