NAME           ISM_SAMP WINDOWAPI

DESCRIPTION    'Pen for OS/2 (c) Copyright IBM Corp. 1992, 1993. All rights reserved'
STUB           'OS2STUB.EXE'
CODE           MOVEABLE
DATA           MOVEABLE MULTIPLE
STACKSIZE      16384
HEAPSIZE       16384

