;-------------------------------------
; NUMERICS.DEF module definition file
;-------------------------------------

NAME           NUMERICS  NOTWINDOWCOMPAT

DESCRIPTION    '(c) IBM Corp.'
PROTMODE
HEAPSIZE       2048
STACKSIZE      8192
