NAME    pmcopy	WINDOWAPI NEWFILES

DESCRIPTION 'PM Disk Copy'

STUB    'OS2STUB.EXE'

CODE    MOVEABLE
DATA    MOVEABLE

HEAPSIZE  1024
STACKSIZE 8192

EXPORTS ClientWndProc
        ReadDlgProc
        WriteDlgProc
        AboutDlgProc
        DeleteDlgProc
        LoadDlgProc
        SaveDlgProc
        CompDlgProc

