;+------------------------------------------------------------------------
;| CLOCK.DEF FILE.
;+------------------------------------------------------------------------

NAME            CLOCK                WINDOWAPI

DESCRIPTION     'CLOCK MMPM/2 SAMPLE PROGRAM'
HEAPSIZE        36000
STACKSIZE       36000
EXPORTS         MainDialogProc
