LIBRARY REXXUTIL INITINSTANCE LONGNAMES
PROTMODE
DESCRIPTION 'REXXUTIL Utilities - (c) Copyright IBM Corporation 1991'
DATA MULTIPLE NONSHARED
STACKSIZE 32768
EXPORTS
     SYSCLS            = SysCls            @1
     SYSCURPOS         = SysCurPos         @2
     SYSCURSTATE       = SysCurState       @3
     SYSDRIVEINFO      = SysDriveInfo      @4
     SYSDRIVEMAP       = SysDriveMap       @5
     SYSDROPFUNCS      = SysDropFuncs      @6
     SYSFILEDELETE     = SysFileDelete     @7
     SYSFILESEARCH     = SysFileSearch     @8
     SYSFILETREE       = SysFileTree       @9
     SYSGETMESSAGE     = SysGetMessage     @10
     SYSINI            = SysIni            @11
     SYSLOADFUNCS      = SysLoadFuncs      @12
     SYSMKDIR          = SysMkDir          @13
     SYSOS2VER         = SysOS2Ver         @14
     SYSRMDIR          = SysRmDir          @15
     SYSSEARCHPATH     = SysSearchPath     @16
     SYSSLEEP          = SysSleep          @17
     SYSTEMPFILENAME   = SysTempFileName   @18
     SYSTEXTSCREENREAD = SysTextScreenRead @19
     SYSTEXTSCREENSIZE = SysTextScreenSize @20
     SYSGETEA          = SysGetEA          @21
     SYSPUTEA          = SysPutEA          @22
     SYSWAITNAMEDPIPE  = SysWaitNamedPipe  @23
