;-------------------------------------
; SVRQUEUE.DEF module definition file
;-------------------------------------

NAME           SVRQUEUE  WINDOWAPI

DESCRIPTION    'Server end of Queue program, (c) IBM Corp.'
PROTMODE
HEAPSIZE       2048
STACKSIZE      8192
EXPORTS        MainWndProc
