;-------------------------------------
; CLIQUEUE.DEF module definition file
;-------------------------------------

NAME           CLIQUEUE  WINDOWAPI

DESCRIPTION    'Client end of Queue program, (c) IBM Corp.'
PROTMODE
HEAPSIZE       2048
STACKSIZE      8192
EXPORTS        MainWndProc
