;--------------------------------------------------------------------------
; DRAGDROP.DEF
;--------------------------------------------------------------------------

NAME            DRG2TEST WINDOWAPI

DESCRIPTION     'Demonstrates Drag Data Interchange Protocol (c) IBM 1991'
PROTMODE
HEAPSIZE        8192
STACKSIZE       48768
EXPORTS         ClientWndProc
                OpenDlgProc
                ListSubclassProc
