NAME    CLOCK  WINDOWAPI

DESCRIPTION 'PM Timers Sample application, (c) 1992 IBM Corp.'

CODE    MOVEABLE
DATA    MOVEABLE MULTIPLE

HEAPSIZE  4096
STACKSIZE 64000
