
NAME    TESTCNR     WINDOWAPI

DESCRIPTION 'sample Container program '

CODE    LOADONCALL MOVEABLE
DATA    MOVEABLE   MULTIPLE

HEAPSIZE  8192
STACKSIZE 32000

