NAME	BDASAMPL

DESCRIPTION 'Test app for BDA'

EXETYPE WINDOWS

CODE	 MOVEABLE DISCARDABLE LOADONCALL
DATA	MOVEABLE MULTIPLE

HEAPSIZE  1024
STACKSIZE 8192
