Copyright: (C) 1994-2001 Symantec Corporation. All rights reserved.
Citation: (C) 1994-2001 Symantec Corporation. All rights reserved.


ウィルスリストの情報

メモ: ダイアログボックスで任意のオプション (ボタン、チェックボックスなど) を右クリックして［説明の表示(W)］を選択すると、そのオプションの簡潔な説明が表示されます。

［ウィルス情報］ダイアログボックスには選択したウィルスについての情報が表示されます。ウィルスの除去中であれば、修復ウィザードまたはそれ以外のダイアログボックスに戻ってウィルスを修復するか除去します。次のようなウィルスの種類が表示されます。

［メモリ常駐］: 活動後も DOS メモリ上に常駐します。

［サイズステルス］: サイズを偽って検出されないように隠れようとします。

［完全ステルス］: サイズと属性を偽って検出されないように隠れようとします。

［発症イベント］: 一定の条件 (コンピュータの時計の日時など) に従って活動します。

［暗号化］: 検出されにくくするためにコードを暗号化します。

［多形態］: 感染ファイルごとに見え方が異なります。

［コメント］: 選択したウィルスの性質の詳しい説明です。

メモ: 見つかったウィルスは種類にかかわらずコンピュータから除去する必要があります。感染ファイルの修復を試みて修復できなかった場合には、そのウィルスが入っているファイルを検疫して SARC に提出し分析を依頼してください。または、ファイルを削除して未感染の同じファイルをコピーし直します。

追加情報...	詳しくは [image] をクリックしてください。


Norton AntiVirus メインウィンドウのシステム状態パネル

Norton AntiVirus メインウィンドウで［システムの状態(Y)］をクリックするとシステム状態パネルが表示されます。

システム状態パネルには Auto-Protect やウィルス定義ファイルを含めたコンピュータのウィルスに対する保護状態が表示されます。

パネル上部には Auto-Protect の状態が表示されます。バックグラウンドでウィルスを監視する Auto-Protect は常に有効にしておくことをお勧めします。無効になっている場合、この行をダブルクリックして［はい(Y)］を選択すれば有効になります。

［項目の状態(S)］リストにはシステムの状態を示す簡潔なメッセージが表示されます。いずれかのメッセージをハイライトして［詳細(T)］をクリックすると詳しい情報が表示されます。

Norton AntiVirus メインウィンドウには 5 つのパネルが表示されます。システム状態パネルのほかに次の 4 つがあります。

［電子メールの状態(I)］をクリックすると電子メール保護の状態についての情報が表示されます。

［ウィルススキャン(F)］をクリックして選択したドライブを手動でスキャンします。(ヘルプを閉じる必要はありません。単純にメインウィンドウで［今すぐにスキャン(U)］をクリックするだけでスキャンが開始されます。)カスタムスキャンを定義 (手動スキャンに名前を付けて保存) すれば特定のスキャン対象を繰り返しスキャンできます。

［レポート(E)］をクリックすると検疫ウィンドウ、活動ログ、ウィルスリストにアクセスできます。検疫ウィンドウでは疑わしいファイルが隔離され、SARC に提出できます。

［スケジュール(C)］をクリックすると、自動的に実行される定時イベントを設定または編集できます。

Norton AntiVirus メインウィンドウ上部にあるボタンを使うと次の機能を呼び出せます。

［LiveUpdate(L)］をクリックすると、ウィルス定義やプログラムのファイルが自動的に更新されます。

［Rescue(R)］をクリックすると救済ディスクセット (Norton Zip Rescue 救済ディスクセットまたは基本救済ディスクセットのいずれか) を作成できます。

［オプション(O)］をクリックすると Norton AntiVirus をカスタマイズできます。

［ヘルプ(H)］をクリックするとヘルプメニューが表示されます。

メモ: ヘルプウィンドウを最小化するかヘルプウィンドウとアプリケーションウィンドウの間でクリックして切り替えれば、ヘルプを画面上に開いたまま残しておくことができます。ヘルプの説明を読み終わったら開いている Norton AntiVirus ウィンドウをクリックします。ヘルプが再び必要になったら、タスクバーのアイコンをクリックするかヘルプウィンドウをクリックすればヘルプを再び開くことができます。

追加情報...	詳しくは [image] をクリックしてください。


スキャン結果

［スキャンの結果］ダイアログボックスには実行したスキャンで起きたことについての情報の概略が表示されます。検出、検疫、修復、除去をしたウィルスの数のほか、予防接種後の変更が表示されます。スキャンを終了するには［閉じる(C)］をクリックします。

スキャン結果には次のような追加情報が表示されます。

［スキャン］: マスターブートレコード、ブートレコード、ファイルのうちのどこをスキャンしたかを示します。

［感染］: スキャンした項目のうち (感染項目があった場合に) どの項目が感染していたかを示します。

［修復済み］、［検疫］、［削除済み］: 何個の項目を修復、検疫、削除したかを示します。

追加情報...	詳しくは [image] をクリックしてください。


スキャンの詳細

［スキャンの詳細］ダイアログボックスには実行したスキャンの概略が表示されます。

ファイルがまだ感染している場合には、修復する必要があります。

修復できないファイルは (Windows か DOS で) 手動で削除し、未感染の同じファイルをコピーし直す必要があります。

未感染のファイルを持っていない場合には入手する必要があります。感染ファイルを修復、検疫、削除もしないでおくと他のファイルに感染することがあります。

［スキャンの結果］ダイアログボックスに戻るには［閉じる(C)］をクリックします。

強調表示したウィルスについて詳しく表示するには、［情報(I)］をクリックして［ウィルス情報］ダイアログボックスを表示します。

追加情報...	詳しくは [image] をクリックしてください。


問題が見つかりました

メモ: ダイアログボックスで任意のオプション (ボタン、チェックボックスなど) を右クリックして［説明の表示(W)］を選択すると、そのオプションの簡潔な説明が表示されます。

［問題が見つかりました］ダイアログボックスには、感染しているか予防接種をしていないファイルまたはブートレコードの名前が表示されます。

［状態］は感染ファイルが修復、検疫または削除されたかどうか、まだ感染したままかどうかを示します。予防接種データも記録されます。

ウィルスが見つかったときの対応

1	ファイルが感染している場合には、［修復(R)］をクリックしてそのファイルの復元を試みます。

2	感染ファイルを修復できない場合には、次のいずれかの操作をします。

［検疫(Q)］をクリックしてファイルを隔離 (アクセスまたは実行されないように) します。検疫ファイルは分析用に SARC に提出できます。

［削除(D)］をクリックしてファイルを削除します。

未感染のファイルを持っていない場合には入手する必要があります。感染ファイルを修復も削除もしないでおくと他のファイルに感染することがあります。

追加情報...	詳しくは [image] をクリックしてください。


ウィルスリスト

ウィルスリストには Norton AntiVirus で検出して除去できるウィルスの一覧が表示されます。

新種のウィルスはいつ発見されるかわからないので、ウィルス定義は定期的に更新することが重要です。インターネット接続がある場合には、Norton AntiVirus メインウィンドウで［LiveUpdate(L)］をクリックしてください。新しいウィルス定義ファイルの入手とウィルス定義の更新についてはマニュアルを参照してください。

追加情報...	詳しくは [image] をクリックしてください。


ウィルス情報

メモ: ダイアログボックスで任意のオプション (ボタン、チェックボックスなど) を右クリックして［説明の表示(W)］を選択すると、そのオプションの簡潔な説明が表示されます。

［ウィルス情報］ダイアログボックスにはウィルスの性質が表示されます。ウィルスの除去中であれば、修復ウィザードか他のダイアログボックスに戻ってウィルスを修復するか検疫を除去します。

表示されるウィルスの性質は次のとおりです。

［ウィルス名］と［別名］: ウィルスが一般的に知られている名前

［感染場所］: ウィルスの感染先のファイルの種類またはブートレコード

［発生率］: ［一般的］または［まれ］(一般的なウィルスかめったにないウィルスか)

［長さ］: ウィルスコードの長さ (バイト数)

［メモリ常駐］: 活動後も DOS メモリ上に常駐します。

［サイズステルス］: サイズを偽って検出されないように隠れようとします。

［完全ステルス］: サイズと属性を偽って検出されないように隠れようとします。

［発症イベント］: 一定の条件 (コンピュータの時計の日付など) に従って活動します。

［暗号化］: 検出されにくくするためにコードを暗号化します。

［多形態］: 感染ファイルごとに異なる見え方をします。

［コメント］: 選択したウィルスの性質の詳しい説明です。

追加情報...	詳しくは [image] をクリックしてください。


システムの整合性

メモ: ダイアログボックスで任意のオプション (ボタン、チェックボックスなど) を右クリックして［説明の表示(W)］を選択すると、そのオプションの簡潔な説明が表示されます。

［システムの整合性］ダイアログボックスは、ウィルスの存在を示す可能性のある変更がブートレコードで検出されたことをユーザーに知らせます。ユーザーは次のオプションを選択できます。

［修復(R)］: ブートレコードを修復してブートレコードを元の状態に戻します。

メモ: このオプションを選択する場合には注意してください。オペレーティングシステムを (たとえば Windows 95 から Windows 98 に) アップグレードした後で修復するとシステムに問題が起きる原因になることがあるからです。

［予防接種(I)］: ブートレコードに再予防接種をします。このオプションは、通知されたファイルの変更が正当であるという確信がある場合にのみ選択してください。再予防接種することはブートレコードの「指紋」を記録し直すことです。

メモ: オペレーティングシステムをアップグレードしたときには［予防接種(I)］を選択してください。

［続行(C)］: 変更があったことを通知されても何もしないでスキャンを続けます。

［中止(S)］: スキャンを停止して Norton AntiVirus メインウィンドウに戻ります。

オペレーティングシステムをアップグレードした場合には再予防接種する必要があります。［修復(R)］を選択するとシステムの変更が消失して問題が起きます。


ファイルの修復

ファイルやブートレコードを修復するとウィルスが除去され、ファイルは元の状態に戻ります。スキャン中に見つかったすべての感染ファイルを修復するには［すべてを修復］をクリックします。ファイルを修復するたびに通知されることはなくなります。


ファイルの削除

削除されたファイルは回復できません。ファイルを削除したら、未感染の同じファイルをコピーし直します。感染していない元のファイルまたはバックアップファイルを持っていない場合、ソフトウェアの製造元から入手する必要があります。スキャン中に見つかったすべての感染ファイルを削除するには［すべてを削除］を選択します。

メモ: Norton AntiVirus はプログラムファイルだけでなく Microsoft Word の文書や Excel のワークシートもスキャンします。これらにはマクロウィルスに感染することがあるからです。

感染ファイルはそのまま放置しないでください。Norton AntiVirus を使えば感染ファイルのほとんどすべてを修復できます。しかし、ファイルを修復できない場合には、ファイルを検疫またはディスクから削除する必要があります。元のディスクは安全な場所に保管し、ファイルのバックアップを作成する習慣をつけてください。


活動ログ

メモ: ダイアログボックスで任意のオプション (ボタン、チェックボックスなど) を右クリックして［説明の表示(W)］を選択すると、そのオプションの簡潔な説明が表示されます。

活動ログは Norton AntiVirus の活動履歴を表示するために使います。

活動ログで調べたいイベントの種類を指定するダイアログボックスを表示するには［フィルタ(F)］をクリックします。

活動ログのすべての記録行を消去するかどうか確認するためのダイアログボックスを表示するには［消去(L)］をクリックします。消去しないと活動ログは拡大し続け、最大サイズになると最も古い記録行から順に上書きされます。

メモ: 活動ログの表示基準を設定しても表示が限定されるだけです。記録内容には影響しません。Norton AntiVirus の［オプション］ダイアログボックスで［活動ログ］ページを選択すれば活動ログのサイズだけでなく記録されるイベントも変更できます。

追加情報...	詳しくは [image] をクリックしてください。


活動ログの消去

［はい(Y)］をクリックして活動ログのすべての内容を消去します。消去しないと、活動ログは際限なく大きくなるか、Norton AntiVirus の［オプション］ダイアログボックスの［活動ログ］ページで設定した最大サイズになるまで記録し続けます。


活動ログの限定

特定の種類の記録行 (［ウィルスの検出(V)］など) のみを表示するように活動ログの表示基準を設定できます。表示するイベントの種類を指定するには、該当するチェックボックスにチェックマークを付けます。

メモ: ヘルプを表示するには、ページでオプションを右クリックして［説明の表示］を選択します。そのオプションの説明が表示されます。

追加情報...	詳しくは [image] をクリックしてください。


ファイルの除外

［ファイルの除外］ダイアログボックスを使うと特定の活動に対する警告の対象からファイルを除外できます。たとえば、正当な理由で頻繁に変更されるファイルを除外します。

事前にスキャン対象からファイルを除外するには

1	Norton AntiVirus メインウィンドウ上部にある［オプション(O)］をクリックします。

2	表示される［オプション］ダイアログボックスの［除外］ページでスキャン対象から除外するファイルを指定します。

除外を設定するとウィルスからの保護レベルが低下します。注意してください。

追加情報...	詳しくは [image] をクリックしてください。


予防接種の変更

ブートレコードの予防接種データに変更があったという警告を Norton AntiVirus が表示したときに次のいずれかの操作をします。

正当な理由で変更されたことがわかっている場合、［予防接種(C)］をクリックして、新しい予防接種情報を生成します。

メモ: ブートレコードとシステムファイルが正当な理由で変更されることはほとんどありません。オペレーティングシステムのアップグレードは数少ない正当な理由の 1 つです。

ウィルスの疑いがある場合には［修復(R)］をクリックして、ブートレコードを最後に予防接種したときの状態に戻します。

追加情報...	詳しくは [image] をクリックしてください。


手動スキャンの設定

メモ: ダイアログボックスで任意のオプション (ボタン、チェックボックスなど) を右クリックして［説明の表示(W)］を選択すると、そのオプションの簡潔な説明が表示されます。

［手動スキャン］ページには次のことを決定するオプションがあります。

ファイルのほかにスキャンする項目
スキャンしたい項目のチェックボックスにチェックマークを付けます。

ウィルスが見つかったときの応答のしかた
(［応答をカスタマイズする］を選択した場合には［カスタマイズ(U)］をクリックして表示されるダイアログボックスで 3 種類の感染 (ファイルウィルス、ブートレコードウィルス、マクロウィルス) に対する応答のしかたを指定します。

スキャンするファイルの種類
保護レベルを最大にするには［すべてのファイル(F)］を選択したままにしておいてください。［感染しそうなファイルのみ(P)］を選択するとスキャンの対象を特定の拡張子が付くファイルのみに限定してスキャン時間を短縮できますが保護レベルが低下します。

追加情報...	詳しくは [image] をクリックしてください。


新しいファイルの拡張子

1	［追加する拡張子(E)］テキストボックスに追加したい拡張子を入力します。

2	入力したデータを保存して［拡張子の追加］ダイアログボックスを閉じるために［OK］をクリックします。


ファイルの拡張子

このダイアログボックスにはファイル拡張子のリストで拡張子を追加または削除したり、Norton AntiVirus でインストールされた元の拡張子リストに戻すためのオプションがあります。

ファイル拡張子のリストにはプログラムファイルとマクロ機能があるデータファイルに使われるほとんどの拡張子が入っています。Norton AntiVirus ではこのリストにある拡張子が付くファイルのみがスキャン対象になります。

Norton AntiVirus はプログラムファイルだけでなく Microsoft Word の文書や Excel のワークシートもスキャンします。これらにはマクロウィルスに感染することがあるからです。

特殊なファイル拡張子が付くカスタムアプリケーションを使っている場合には［新規(N)］をクリックし、表示されるダイアログボックスでファイル拡張子をリストに追加します。そうすれば Norton AntiVirus はこの拡張子が付くファイルもスキャンし、ウィルスから保護できるようになります。

その他のオプション

ハイライトされたファイル拡張子を削除するには［削除(R)］をクリックします。
ただし、拡張子をリストから削除するとウィルスからの保護レベルが低下します。注意してください。

ファイル拡張子のリストを事前に設定された状態に戻すには［デフォルト(D)］をクリックします。


Auto-Protect の拡張設定

メモ: ダイアログボックスで任意のオプション (ボタン、チェックボックスなど) を右クリックして［説明の表示(W)］を選択すると、そのオプションの簡潔な説明が表示されます。

Auto-Protect の［拡張］ページにはウィルスらしい活動を検出したときの動作を選択するためのオプションがあります。

保護レベルを最大にするには、これらのすべてのオプションを［処理の選択を要求する］に変更する必要があります。このオプションを選択すると、合法とみなされる活動をファイルごとに決定できます。

［フロッピーディスクのスキャン］グループの事前設定のオプションは変更しないでください。最初の 2 つのオプションにチェックマークが付いているはずです。

追加情報...	詳しくは [image] をクリックしてください。


Auto-Protect の設定

メモ: ダイアログボックスで任意のオプション (ボタン、チェックボックスなど) を右クリックして［説明の表示(W)］を選択すると、そのオプションの簡潔な説明が表示されます。

［Auto-Protect］ページには Norton AntiVirus の Auto-Protect 機能をカスタマイズするためのオプションがあります。Auto-Protect はコンピュータをウィルス感染から守るための最も重要な機能です。

Norton AntiVirus のインストール時に事前設定のオプションを受け入れれば Auto-Protect は有効になります。ただし、保護レベルを最大にするには次の手順に従ってください。

1	［スキャンのタイミング］グループで両方のチェックボックスにチェックマークを付けます。(［実行時または開いたとき(U)］にチェックマークを付けるとファイルのコピー時または移動時にもスキャンされます。)

2	［スキャンするファイルの種類］グループで［すべてのファイル(F)］を (選択されていなければ) 選択します。

3	［Windows の起動時に Auto-Protect を起動する(T)］にチェックマークが付いていることを確認します。

4	左パネルで Auto-Protect の下位にある Bloodhound を選択し、［Bloodhound ウィルス検出技術を有効にする(E)］にチェックマークを付けます。これで新種のウィルスや未知のウィルスに対する保護が飛躍的に強化されます。

追加情報...	詳しくは [image] をクリックしてください。


電子メール保護の設定

メモ: ダイアログボックスで任意のオプション (ボタン、チェックボックスなど) を右クリックして［説明の表示(W)］を選択すると、そのオプションの簡潔な説明が表示されます。

［電子メール保護］ページのオプションを使うと電子メール保護を有効にして電子メールクライアントプログラムを選択できます。電子メールメッセージの中に感染添付ファイルが見つかったときの Norton AntiVirus の応答のしかたを選択するオプションもあります。

追加情報...	詳しくは [image] をクリックしてください。


電子メール保護の拡張設定

メモ: ダイアログボックスで任意のオプション (ボタン、チェックボックスなど) を右クリックして［説明の表示(W)］を選択すると、そのオプションの簡潔な説明が表示されます。

電子メール保護の［拡張］ページには次のオプションがあります。

電子メールの処理中にトレーアイコンを表示する(D)

チェックマークを付けると電子メールスキャンの実行中にシステムトレー (Windows タスクバー右端) に電子メールスキャンアイコンが表示されます。

電子メール保護を時間切れから保護する(P)

チェックマークを付けると電子メールのスキャン時に時間切れに対する保護が無効になります。このオプション (デフォルトでオン) は Norton AntiVirus が大きい添付ファイルをスキャンする間に電子メールクライアントで時間切れエラーが表示されるのを防ぐのに役立ちます。

手動設定を有効にする(E)

Norton AntiVirus は主な電子メールクライアントをウィルス検査するように自動的に設定できます。自分が使っている電子メールクライアントがリストにない場合には［手動設定を有効にする(E)］にチェックマークを付けてから手動で設定してください。Norton AntiVirus で自動的に設定されない POP3 電子メールクライアントの保護を有効にできます。

追加情報...	詳しくは [image] をクリックしてください。


Web 保護の設定

メモ: ダイアログボックスで任意のオプション (ボタン、チェックボックスなど) を右クリックして［説明の表示(W)］を選択すると、そのオプションの簡潔な説明が表示されます。

Web 保護の設定パネルにはブラウザで Web を参照するときに侵入する可能性があるウィルスやその他の悪質なコードからコンピュータを保護するためのオプションがあります。

追加情報...	詳しくは [image] をクリックしてください。


LiveUpdate の設定

メモ: ダイアログボックスで任意のオプション (ボタン、チェックボックスなど) を右クリックして［説明の表示(W)］を選択すると、そのオプションの簡潔な説明が表示されます。

自動 LiveUpdate はコンピュータがインターネットに接続するときにウィルス定義や Norton AntiVirus プログラムの更新版があるかどうかを自動的に調べます。更新版があるときの処理 (ユーザーに確認しないで更新版をダウンロードしてインストールするか、それともユーザーに通知して選択できるようにするか) をオプションで設定できます。

追加情報...	詳しくは [image] をクリックしてください。


起動時の設定

メモ: ダイアログボックスで任意のオプション (ボタン、チェックボックスなど) を右クリックして［説明の表示(W)］を選択すると、そのオプションの簡潔な説明が表示されます。

［起動時スキャン］ページにはコンピュータの起動時に自動的にスキャンする対象を定義するオプションがあります。

Norton AntiVirus のインストール時に事前設定のオプションを受け入れれば起動時スキャンが有効になります。

保護レベルを最大にするには［スキャンする項目］グループのすべてのチェックボックスンにチェックマークを付けます。

起動時のスキャンをバイパスするために使えるキーの組み合わせを変更できます。キーを選択しておけば、コンピュータの起動時にはいつでもこのバイパス機能を使えます。


予防接種の設定

メモ: ダイアログボックスで任意のオプション (ボタン、チェックボックスなど) を右クリックして［説明の表示(W)］を選択すると、そのオプションの簡潔な説明が表示されます。

［予防接種］ページは予防接種オプションをカスタマイズするために使います。事前設定のオプションを使えばコンピュータは十分に保護されます。

メモ: ソフトウェアをアップグレードすると、そのたびにブートレコードの予防接種の変更が通知される可能性があります。その結果として、予防接種後の変更の警告が表示される回数が増えます。この理由により、デフォルトでは自動的に予防接種される設定になっています。

予防接種データへの新しいパスを入力することもできます。事前設定のパスは \NCDTREE です。指定するのはフォルダのみです。予防接種データはドライブごとに入っていてドライブ名はすでに決まっているからです。

追加情報...	詳しくは [image] をクリックしてください。


活動ログの設定

メモ: ダイアログボックスで任意のオプション (ボタン、チェックボックスなど) を右クリックして［説明の表示(W)］を選択すると、そのオプションの簡潔な説明が表示されます。

［活動ログ］ページは Norton AntiVirus の活動履歴の表示をカスタマイズするために使います。Norton AntiVirus のインストール時に事前設定のオプションを受け入れれば、既知のウィルスの検出、スキャンの完了、感染ファイルに対する応答 (修復、検疫、削除、除外リストへの追加、無視) が記録されます。

ログファイルのサイズも事前に設定されています。ディスクを多量に使いすぎないようにするためには、この制限値をそのままにします。ファイルが最大サイズに達すると、新しい記録行を追加するために最も古い記録行から順に削除されます。

事前設定のオプションを使うようにしてください。

追加情報...	詳しくは [image] をクリックしてください。


除外の設定

メモ: ダイアログボックスで任意のオプション (ボタン、チェックボックスなど) を右クリックして［説明の表示(W)］を選択すると、そのオプションの簡潔な説明が表示されます。

［除外］ページにはファイルをウィルス検査から除外するためのオプションがあります。

ドライブ、フォルダ、ファイルのグループ、単一ファイルなどの項目を除外対象として設定します。1 つの項目を複数の活動からの除外対象にできます。

［削除(M)］をクリックするとリストから除外項目がすぐに削除されます。確認を要求するメッセージは表示されません。

除外を設定すると保護レベルが低下します。注意してください。

追加情報...	詳しくは [image] をクリックしてください。


除外項目の作成と編集

ドライブ、フォルダ、ファイルのグループ、単一ファイルなどの項目を除外対象として設定します。

除外を設定するとウィルスからの保護レベルが低下します。注意してください。

追加情報...	詳しくは [image] をクリックしてください。


全般の設定

メモ: ダイアログボックスで任意のオプション (ボタン、チェックボックスなど) を右クリックして［説明の表示(W)］を選択すると、そのオプションの簡潔な説明が表示されます。

［全般］ページの設定はすべてのスキャン (手動スキャン、定時スキャン、Auto-Protect によるスキャン) に適用されます。

ファイルの修復前に検疫場所にバックアップを作成(B)

チェックマークを付けると感染ファイルを修復する前にファイルのバックアップが作成されます。バックアップファイルは検疫フォルダにバックアップ項目として格納されます。そのファイルはアクセスまたは実行できません。

パスワード保護を有効にする(E)

チェックマークを付けると右にある［パスワードの設定(P)］ボタンが選択可能になり、オプションの変更を防ぐためのパスワードを設定または変更できます。

Norton AntiVirus の起動時にロゴ画面を表示する(D)

チェックマークを付けると Norton AntiVirus プログラムの開始時にいつも Norton AntiVirus ロゴが表示されます。

プラグインを有効にする(N)

チェックマークを付けると Microsoft Office 2000 のデータファイルを開くときの保護が有効になります。

追加情報...	詳しくは [image] をクリックしてください。


アクセスを拒否

ドライブにディスクが入っていないのにフロッピーディスクドライブにアクセスしようとしている場合。アクセス拒否の原因になる問題 (ネットワークへのアクセス権がないなど) があるハードディスクドライブにアクセスしようとしている場合。ハードディスクドライブへのアクセス権を取得するなどして問題を解決する必要があります。


上書き/追加

ディスクに出力したファイルで既存のファイルを上書きしようとしています。

次のいずれかの操作をします。

古いファイルに上書きするには［上書き(O)］をクリックします。

既存のファイルに情報を追加するには［追加(A)］をクリックします。

戻ってファイル名を変更するには［キャンセル］をクリックします。


パスワードの設定/変更

パスワードは半角 1 文字から 16 文字までの長さで、大文字と小文字は区別されません (a と A は同じと見なされます)。

［古いパスワードを入力してください(E)］: パスワードを初めて作成する場合には、このテキストボックスは淡色表示になっています。パスワードを変更するときは、ここに古いパスワードを入力します。

［新しいパスワードを入力してください(N)］: このテキストボックスには新しいパスワードを入力します。新しいパスワードを入力したときは、セキュリティ上、画面にはアスタリスク (*) が表示されます。

［新しいパスワードの確認(C)］: テキストボックスに再び新しいパスワードを入力します。選択した機能は Norton AntiVirus を次に起動したときからパスワードで保護されます。


パスワードの確認

パスワード保護されている Norton AntiVirus オプションの設定を変更するにはパスワードを入力する必要があります。


ダウンロード中のウィルス検出

メモ: ダイアログボックスで任意のオプション (ボタン、チェックボックスなど) を右クリックして［説明の表示(W)］を選択すると、そのオプションの簡潔な説明が表示されます。

［ダウンロード中にウィルスが見つかりました］ダイアログボックスが表示された場合、次のオプションを選択できます。最初に［修復(R)］オプションを選択する必要があります。

［修復(R)］:ファイルからウィルスを除去します。

メモ: ファイルが修復できないことがまれにあります。その場合、ダウンロードを中止するか、警告を無視して後でウィルスを除去することもできます。ただし、ウィルスを除去するまでは、ウィルス感染ファイルを実行や配布しないでください。

［中止(A)］:ダウンロードを中止します。ファイルはローカルディスクに保存されません。別のサイトからファイルをダウンロードする必要があります。

［無視(G)］:ダウンロードを続けます。感染ファイルがディスクにダウンロードされるので、このオプションを使う場合には注意してください。

メモ: 修復するまでは感染ファイルを実行や配布しないでください。ファイルを修復できない場合には、そのファイルを削除し、未感染のファイルをコピーする必要があります。

［情報(I)］:ウィルスに関する詳細情報を［ウィルス情報］ダイアログボックスに表示します。

追加情報...	詳しくは [image] をクリックしてください。


ダウンロード中のウィルス検出

メモ: ダイアログボックスで任意のオプション (ボタン、チェックボックスなど) を右クリックして［説明の表示(W)］を選択すると、そのオプションの簡潔な説明が表示されます。

［ダウンロード中にウィルスが見つかりました］ダイアログボックスが表示された場合、次のオプションを選択できます。最初に［修復(R)］オプションを選択する必要があります。

［修復(R)］:ファイルからウィルスを除去します。

メモ: ファイルが修復できないことがまれにあります。その場合、ダウンロードを中止するか、警告を無視して後でウィルスを除去することもできます。ただし、ウィルスを除去するまでは、ウィルス感染ファイルを実行や配布しないでください。

［中止(A)］:ダウンロードを中止します。ファイルはローカルディスクに保存されません。別のサイトからファイルをダウンロードする必要があります。

［無視(G)］:ダウンロードを続けます。感染ファイルがディスクにダウンロードされるので、このオプションを使う場合には注意してください。

メモ: 修復するまでは感染ファイルを実行や配布しないでください。ファイルを修復できない場合には、そのファイルを削除し、未感染のファイルをコピーする必要があります。

［情報(I)］:ウィルスに関する詳細情報を［ウィルス情報］ダイアログボックスに表示します。

追加情報...	詳しくは [image] をクリックしてください。


警告の設定

メモ: ダイアログボックスで任意のオプション (ボタン、チェックボックスなど) を右クリックして［説明の表示(W)］を選択すると、そのオプションの簡潔な説明が表示されます。

［警告］ページでは Norton AntiVirus がウィルスまたはウィルスの可能性を検出したときにユーザーにどう通知するかを定義します。これらのオプションは Norton AntiVirus のすべてのスキャン (手動スキャン、定時スキャン、Auto-Protect によるスキャン、Windows スキャナ) に適用されます。


カスタム応答の設定

［応答をカスタマイズ］を使うとファイルウィルス (つまりプログラムウィルス)、マクロウィルス、ブートレコードウィルス (つまりブートウィルス) の検出に対して異なる応答のしかたを指定できます。


すべてのファイルを削除

［削除(D)］をクリックするとすべてのファイルを削除したいという指示になります。


ヒューリスティックスキャンオプション

Norton AntiVirus には Bloodhound と呼ばれる新しい技術が用意されています。Bloodhound は新種の未知のウィルスに対する保護を飛躍的に向上します。マウスでスライダーを動かして Bloodhound の感度を調整できます。

Bloodhound はファイルを個々の論理域に分けて検索し、プログラム論理にウィルスらしい活動がないかどうかを分析します。Bloodhound は未知のウィルスを高い確率で検出します。さらに Norton AntiVirus はコンピュータ上に通常ウィルスが実行する活動がないかどうかを監視することによって未知のウィルスを検出します。疑わしい活動を検出すると Norton AntiVirus はその動作が続行しないように防止します。


検疫

ときには Norton AntiVirus が検出した未知のウィルスを現在のウィルス定義のセットで除去できないことがあります。または、感染しているはずのファイルが検出されないこともあります。Norton AntiVirus 検疫プログラムを使うと分析用のファイルをインターネット経由で SARC に送信できます。ファイルが感染していない場合、SARC は結果を提出者に報告します。提出物の中に新種のウィルスが見つかった場合、SARC はその新種のウィルスを検出して除去するための特別な更新済みウィルス定義を作成して提出者に送信します。

サンプルを提出するにはインターネット接続が必要であり、返信を受け取るには電子メールアドレスが必要です。分析の結果は 7 日以内に電子メールの通知として届きます。

検疫場所には検疫ファイルのほかに次の 2 つの項目のグループが格納されます。

バックアップ項目: データの安全のために、Norton AntiVirus は修復を試みる前にファイルのバックアップを作成するように事前設定されています。作成したバックアップファイルも検疫場所に格納されます。修復したファイルを検証した後でオプションを選択すれば感染項目を検疫場所から削除できます。

SARC に提出した項目: 分析用に SARC に提出したファイルは隔離されます。分析の結果を受信した後で項目をどう処理するかを決定できます。


Norton AntiVirus メインウィンドウのスキャンパネル

Norton AntiVirus メインウィンドウで［ウィルススキャン(F)］をクリックするとウィルススキャンパネルが表示されます。

ウィルススキャンパネルでは任意のディスク、フォルダ、ファイルを手動でスキャンできます。手動スキャンに名前を付けて保存することによってカスタムスキャンを作成すれば特定のスキャン対象を繰り返しスキャンできます。

［何をスキャンしますか(S)］リストには定義済みスキャンが表示されます。表示される組み込みスキャンのほかに新しいカスタムスキャンを追加できます。組み込みスキャンを除くカスタムスキャンは自由に編集できます。

スキャンを実行するには［何をスキャンしますか(S)］リストで実行したいスキャンを選択して［今すぐにスキャン(U)］をクリックします。

新しいスキャンを作成するには次の手順で操作します。

1	［スキャンの追加(N)］をクリックします。

2	スキャンウィザードが起動したら［次へ(N)］をクリックして 2 つ目のパネルに進みます。

3	スキャンしたいフォルダやファイルを追加して［次へ(N)］をクリックします。

4	このスキャンに付ける説明的な名前を入力します。ここで入力する名前がメインウィンドウのリストに表示されます。

5	最後のパネルで［完了］をクリックします。

［その他の処理(A)］をクリックするとスキャンを編集、削除、改名できます。同じドロップダウンリストを使って、表示するスキャンのカテゴリを選択または選択したスキャンのプロパティを表示できます。

Norton AntiVirus メインウィンドウには 5 つのパネルが表示されます。ウィルススキャンパネルのほかに次の 4 つがあります。

［システムの状態(Y)］をクリックすると Auto-Protect やウィルス定義ファイルを含めたコンピュータのウィルスに対する保護状態が表示されます。

［電子メールの状態(I)］をクリックすると電子メール保護の状態についての情報が表示されます。

［レポート(E)］をクリックすると検疫ウィンドウ、活動ログ、ウィルスリストにアクセスできます。検疫ウィンドウでは疑わしいファイルが隔離され、SARC に提出できます。

［スケジュール(C)］をクリックすると、自動的に実行される定時イベントを設定または編集できます。

Norton AntiVirus メインウィンドウ上部にあるボタンを使うと次の機能を呼び出せます。

［LiveUpdate(L)］をクリックすると、ウィルス定義やプログラムのファイルが自動的に更新されます。

［Rescue(R)］をクリックすると救済ディスクセット (Norton Zip Rescue 救済ディスクセットまたは基本救済ディスクセットのいずれか) を作成できます。

［オプション(O)］をクリックすると Norton AntiVirus をカスタマイズできます。

［ヘルプ(H)］をクリックするとヘルプメニューが表示されます。

メモ: ヘルプウィンドウを最小化するかヘルプウィンドウとアプリケーションウィンドウの間でクリックして切り替えれば、ヘルプを画面上に開いたまま残しておくことができます。ヘルプの説明を読み終わったら開いている Norton AntiVirus ウィンドウをクリックします。ヘルプが再び必要になったら、タスクバーのアイコンをクリックするかヘルプウィンドウをクリックすればヘルプを再び開くことができます。

追加情報...	詳しくは [image] をクリックしてください。


Norton AntiVirus メインウィンドウのレポートパネル

Norton AntiVirus メインウィンドウで［レポート(E)］をクリックするとレポートパネルが表示されます。

［レポート(T)］リストで次のいずれかを選択することによって Norton AntiVirus のレポート機能にアクセスできます。

検疫場所の項目を表示して管理します。
検疫ウィンドウを表示すると感染ファイルまたは疑わしいファイルが隔離され、SARC に提出できるようになります。

Norton AntiVirus 活動のログを表示します。
活動ログには Norton AntiVirus の活動履歴 (たとえば、既知のウィルスの検出や LiveUpdate の実行の記録) が表示されます。

Norton AntiVirus が対応するウィルスのリストを表示します。
ウィルスリストは Norton AntiViurs が検出して除去できるウィルスの一覧です。ウィルスごとについての詳しい情報も表示できます。

Norton AntiVirus メインウィンドウには 5 つのパネルが表示されます。レポートパネルのほかに次の 4 つがあります。

［システムの状態(Y)］をクリックすると Auto-Protect やウィルス定義ファイルを含めたコンピュータのウィルスに対する保護状態が表示されます。

［電子メールの状態(I)］をクリックすると電子メール保護の状態についての情報が表示されます。

［ウィルススキャン(F)］をクリックして選択したドライブを手動でスキャンします。(ヘルプを閉じる必要はありません。単純にメインウィンドウで［今すぐにスキャン(U)］をクリックするだけでスキャンが開始されます。)カスタムスキャンを定義 (手動スキャンに名前を付けて保存) すれば特定のスキャン対象を繰り返しスキャンできます。

［スケジュール(C)］をクリックすると、自動的に実行される定時イベントを設定または編集できます。

Norton AntiVirus メインウィンドウ上部にあるボタンを使うと次の機能を呼び出せます。

［LiveUpdate(L)］をクリックすると、ウィルス定義やプログラムのファイルが自動的に更新されます。

［Rescue(R)］をクリックすると救済ディスクセット (Norton Zip Rescue 救済ディスクセットまたは基本救済ディスクセットのいずれか) を作成できます。

［オプション(O)］をクリックすると Norton AntiVirus をカスタマイズできます。

［ヘルプ(H)］をクリックするとヘルプメニューが表示されます。

メモ: ヘルプウィンドウを最小化するかヘルプウィンドウとアプリケーションウィンドウの間でクリックして切り替えれば、ヘルプを画面上に開いたまま残しておくことができます。ヘルプの説明を読み終わったら開いている Norton AntiVirus ウィンドウをクリックします。ヘルプが再び必要になったら、タスクバーのアイコンをクリックするかヘルプウィンドウをクリックすればヘルプを再び開くことができます。

追加情報...	詳しくは [image] をクリックしてください。


Norton AntiVirus メインウィンドウのスケジュールパネル

Norton AntiVirus メインウィンドウで［スケジュール(C)］をクリックするとスケジュールパネルが表示されます。

スケジュールパネルでは定時イベント (定時スキャン、定時 LiveUpdate、その他) を作成または管理できます。

［定時イベント(S)］リストには定時イベントの名前、頻度、予定日時が表示されます。Norton AntiVirus のインストール後には 1 週間に 1 回の定時スキャンが作成されます。必要に応じて新しい定時イベントを作成できます。

新しいイベントを作成するには次の手順で操作します。

1	［イベントの追加(N)］をクリックします。

2	スケジュールウィザードが起動したら［次へ(N)］をクリックして 2 つ目のパネルに進みます。

3	作成したいイベントの種類を選択して［次へ(N)］をクリックします。

4	スケジュールウィザードの指示に従って操作します。要求される操作はステップ 3 で選択したイベントの種類によって変わります。このイベントに付ける名前を入力、頻度と日時の指定は共通です。

5	最後のパネルで［完了］をクリックします。

［その他の処理(A)］をクリックするとイベントを編集、削除、改名できます。同じドロップダウンリストを使って、表示するイベントのカテゴリを選択または選択したイベントのプロパティを表示できます。

［プロパティ(P)］をクリックするとイベントのプロパティが表示されます。

Norton AntiVirus メインウィンドウには 5 つのパネルが表示されます。スケジュールパネルのほかに次の 4 つがあります。

［システムの状態(Y)］をクリックすると Auto-Protect やウィルス定義ファイルを含めたコンピュータのウィルスに対する保護状態が表示されます。

［電子メールの状態(I)］をクリックすると電子メール保護の状態についての情報が表示されます。

［ウィルススキャン(F)］をクリックして選択したドライブを手動でスキャンします。(ヘルプを閉じる必要はありません。単純にメインウィンドウで［今すぐにスキャン(U)］をクリックするだけでスキャンが開始されます。)カスタムスキャンを定義 (手動スキャンに名前を付けて保存) すれば特定のスキャン対象を繰り返しスキャンできます。

［レポート(E)］をクリックすると検疫ウィンドウ、活動ログ、ウィルスリストにアクセスできます。検疫ウィンドウでは疑わしいファイルが隔離され、SARC に提出できます。

Norton AntiVirus メインウィンドウ上部にあるボタンを使うと次の機能を呼び出せます。

［LiveUpdate(L)］をクリックすると、ウィルス定義やプログラムのファイルが自動的に更新されます。

［Rescue(R)］をクリックすると救済ディスクセット (Norton Zip Rescue 救済ディスクセットまたは基本救済ディスクセットのいずれか) を作成できます。

［オプション(O)］をクリックすると Norton AntiVirus をカスタマイズできます。

［ヘルプ(H)］をクリックするとヘルプメニューが表示されます。

メモ: ヘルプウィンドウを最小化するかヘルプウィンドウとアプリケーションウィンドウの間でクリックして切り替えれば、ヘルプを画面上に開いたまま残しておくことができます。ヘルプの説明を読み終わったら開いている Norton AntiVirus ウィンドウをクリックします。ヘルプが再び必要になったら、タスクバーのアイコンをクリックするかヘルプウィンドウをクリックすればヘルプを再び開くことができます。

追加情報...	詳しくは [image] をクリックしてください。


Norton AntiVirus メインウィンドウの電子メールの状態パネル

Norton AntiVirus メインウィンドウで［電子メールの状態(I)］をクリックすると電子メールの状態パネルが表示されます。

電子メールの状態パネルではシステムの電子メール保護を管理できます。

［項目の状態(S)］リストには設定済み電子メールクライアントの名前が表示されます。

電子メールクライアントの保護を有効にするには［オプション］ダイアログボックスの電子メール保護パネルでチェックボックスにチェックマークを付けます。

電子メールクライアントの保護を無効にするには［オプション］ダイアログボックスの電子メール保護パネルでチェックボックスのチェックマークをはずします。

Norton AntiVirus メインウィンドウには 5 つのパネルが表示されます。スケジュールパネルのほかに次の 4 つがあります。

［システムの状態(Y)］をクリックすると Auto-Protect やウィルス定義ファイルを含めたコンピュータのウィルスに対する保護状態が表示されます。

［ウィルススキャン(F)］をクリックして選択したドライブを手動でスキャンします。(ヘルプを閉じる必要はありません。単純にメインウィンドウで［今すぐにスキャン(U)］をクリックするだけでスキャンが開始されます。)カスタムスキャンを定義 (手動スキャンに名前を付けて保存) すれば特定のスキャン対象を繰り返しスキャンできます。

［レポート(E)］をクリックすると検疫ウィンドウ、活動ログ、ウィルスリストにアクセスできます。検疫ウィンドウでは疑わしいファイルが隔離され、SARC に提出できます。

［スケジュール(C)］をクリックすると、自動的に実行される定時イベントを設定または編集できます。

Norton AntiVirus メインウィンドウ上部にあるボタンを使うと次の機能を呼び出せます。

［LiveUpdate(L)］をクリックすると、ウィルス定義やプログラムのファイルが自動的に更新されます。

［Rescue(R)］をクリックすると救済ディスクセット (Norton Zip Rescue 救済ディスクセットまたは基本救済ディスクセットのいずれか) を作成できます。

［オプション(O)］をクリックすると Norton AntiVirus をカスタマイズできます。

［ヘルプ(H)］をクリックするとヘルプメニューが表示されます。

メモ: ヘルプウィンドウを最小化するかヘルプウィンドウとアプリケーションウィンドウの間でクリックして切り替えれば、ヘルプを画面上に開いたまま残しておくことができます。ヘルプの説明を読み終わったら開いている Norton AntiVirus ウィンドウをクリックします。ヘルプが再び必要になったら、タスクバーのアイコンをクリックするかヘルプウィンドウをクリックすればヘルプを再び開くことができます。

追加情報...	詳しくは [image] をクリックしてください。


スケジュール

メモ: ダイアログボックスで任意のオプション (ボタン、チェックボックスなど) を右クリックして［説明の表示(W)］を選択すると、そのオプションの簡潔な説明が表示されます。

［スケジュール］ページにはスケジューラの機能を定義するオプションがあります。


スクリプト遮断の設定

メモ: 任意のオプションを右クリックして［説明の表示(W)］を選択すると、そのオプションの簡潔な説明が表示されます。

スクリプト遮断のオプションで、Norton AntiVirus の自動スクリプト遮断機能をカスタマイズすることができます。この機能は悪意のあるスクリプトに対してシステムを保護します。

Norton AntiVirus のセットアップを完全に行った場合は、設定をそのままにしておくことで十分です。もし設定を変更した状態から最大限の保護が必要になった場合には次の手順を行います。

1	［スクリプト遮断を有効にする(E)］にチェックマークが付いていない場合、チェックマークを付けます。

2	［処理の選択を要求する(A)］を選択します。

追加情報...	詳しくは [image] をクリックしてください。


Norton AntiVirus のインストール直後にすること

メインウィンドウでは次のことができます。

［システムの状態(Y)］をクリックすると Auto-Protect やウィルス定義ファイルを含めたコンピュータのウィルスに対する保護状態が表示されます。

［電子メールの状態(I)］をクリックすると電子メール保護の状態についての情報が表示されます。

［ウィルススキャン(F)］をクリックすると手動スキャンを実行できます。手動スキャンに名前を付けて保存することによってカスタムスキャンを作成すれば特定のスキャン対象を繰り返しスキャンできます。

［レポート(E)］をクリックすると検疫ウィンドウ、活動ログ、ウィルスリストにアクセスできます。

［スケジュール(C)］をクリックすると、自動的に実行される定時イベントを設定または編集できます。

［LiveUpdate(L)］をクリックするとウィルス定義やプログラムのファイルが自動的に更新されます。

［オプション(O)］をクリックすると Norton AntiVirus の機能をカスタマイズできます。


クリックすると Auto-Protect が無効になります。新しいソフトウェアをインストールするなどの理由で必要に迫られないかぎり、この操作をすることはお勧めしません。Auto-Protect を無効にするとウィルスに対する保護が大幅に低下します。


クリックすると情報ダイアログボックスに検疫ファイルの状態やウィルス定義の更新状態が表示されます。


［ファイル名］: 感染ファイルまたはそのパスの名前

［状態］: 感染、修復、削除のいずれかです。

［ウィルス名］と［別名］: そのウィルスの最も一般的な名前です。

［感染場所］: ウィルスが侵入するファイルの種類 (またはブートレコード) です。

［発生率］: オプションは［一般的］または［まれ］です。

［長さ］: ウィルスコードのバイト単位の長さです。


［メモリ常駐］: 活動後に DOS のメモリに常駐します。

［サイズステルス］: サイズを変えて検出されないように自己を隠そうとします。

［完全ステルス］: サイズと属性を変えて検出されないように自己を隠そうとします。

［発症イベント］: 一定の条件 (たとえば、コンピュータの時計の日付) に基づいて何かの動作を実行します。

［暗号化］: 検出しにくいようにコードを暗号化します。

［多形態］: 感染したファイルごとに互いに異なるウィルスに見えます。


［印刷(R)］をクリックすると［印刷］ダイアログボックスが表示され、プリンタで印刷またはファイルに保存できます。


［閉じる(C)］をクリックすると、［ウィルス情報］ダイアログボックスが閉じます。


［閉じる(C)］をクリックすると、ダイアログボックスが閉じてスキャンが完了します。


［印刷(P)］をクリックすると［印刷］ダイアログボックスが表示され、プリンタで印刷またはファイルに保存できます。


［詳細(D)］をクリックすると［スキャンの詳細］ダイアログボックスが開いてさらに情報が表示されます。問題が見つからないとこのボタンは淡色表示されます。


［閉じる(C)］をクリックすると、［スキャンの詳細］ダイアログボックスが閉じて［スキャン結果］ダイアログボックスに戻ります。


［情報(I)］をクリックすると、［ウィルス情報］ダイアログボックスが開いてウィルスについての情報が表示されます。


［修復(R)］をクリックすると［ファイルの修復］ダイアログボックスが表示され、この項目またはすべての項目を修正できます。


［削除(D)］をクリックすると［ファイルの削除］ダイアログボックスが表示され、このファイルまたはすべてのファイルを削除できます。


［除外(E)］をクリックすると、［ファイルの除外］ダイアログボックスが表示され、このファイルを今後のスキャン中の検査から除外できます。


［完了(N)］をクリックすると、［問題が見つかりました］ダイアログボックスが閉じます。［スキャンの結果］ダイアログボックスにこのスキャンの集計 (何がスキャンされ、何が解消され、何が未解決で残ったたかなど) が表示されます。［スキャンの結果］ダイアログボックスで［閉じる(C)］をクリックするとこのスキャンが完了します。


［検疫(Q)］をクリックすると［検疫］ダイアログボックスが表示され感染ファイルを隔離 (アクセスまたは実行を防止) できます。［検疫］ダイアログボックスで分析用のファイルを SARC に提出することもできます。


［情報(I)］をクリックすると、［ウィルス情報］ダイアログボックスが開いてウィルスについての情報が表示されます。感染ファイルが見つからないとこのボタンは淡色表示されます。


［印刷(P)］をクリックすると［印刷］ダイアログボックスが表示され、プリンタで印刷またはファイルに保存できます。


［フィルタ(F)］をクリックするとダイアログボックスが表示され、特定の 1 種類以上の Norton AntiVirus イベントが表示されます。


［消去(L)］をクリックするとダイアログボックスが表示され、活動ログのすべての行を削除できます。


［閉じる(C)］をクリックすると、活動ログが閉じます。


［表示(S)］ドロップダウンリストをクリックすると、ウィルスの種類のリストが表示されます。リストで種類の 1 つをクリックすると、ウィルスリストの表示が （すべてのウィルス、一般ウィルス、プログラムウィルス、ブートウィルス、ステルス型ウィルス、多形態ウィルス、複合感染型ウィルス、マクロウィルス、Windows ウィルス、悪質なプログラムのいずれかの） カテゴリに限定され見やすくなります。これらのウィルスの種類ごとの定義を見るには、ヘルプのキーワードリストで「ウィルス」の下位にある「種類」を選択してください。


ウィルスリストには Norton AntiVirus が検出 (とたいていは除去) できるすべてのウィルスの名前が入っています。Norton AntiVirus はウィルス定義 (ウィルスを識別するための特別なプログラムの集まり) を使ってウィルスを見つけて除去します。世の中には新しいウィルスが発生し続けているので、シマンテック社が用意するウィルスリストを追加することによってウィルスリストを定期的に更新する必要があります。Norton AntiVirus メインウィンドウで［LiveUpdate］ボタンをクリックすると、新しいウィルス定義が自動的に取得されウィルスリストを更新できます。

ウィルスを名前で検索するには、ウィルスリストの中をクリックしてウィルス名の 1 文字目を入力します。ウィルスリストの下に［検索］テキストボックスが表示され、続けてウィルス名を入力できます。


［情報(I)］をクリックすると、［ウィルス情報］ダイアログボックスが開いて選択したウィルスについての情報が表示されます。


［印刷(P)］をクリックすると［印刷］ダイアログボックスが表示され、プリンタで印刷またはファイルに保存できます。


［コメント］はウィルスがファイルに対して何をするかの説明です。


［除外(E)］をクリックすると、さらに詳しい検査からファイルが除外されます。除外すると保護レベルが低下します。注意してください。


［修復(R)］をクリックすると、Norton AntiVirus がファイルを元の状態に戻します。


［続行(C)］をクリックすると何もしないで続行します。


［削除(D)］をクリックすると、このファイルがハードディスクから永久に削除されます。ファイルを削除した後で感染していないファイルをコピーする必要があります。

メモ: Norton AntiVirus が削除したファイルは回復できません。感染していない元のファイルもバックアップもない場合、ソフトウェアの製造元から入手する必要があります。


［中止(S)］をクリックすると、それ以上は何もしないでスキャンを中止します。


［サブフォルダも含める(S)］をクリックすると、選択したフォルダのサブフォルダも含めて処理されます。


［ファイルの修復］ダイアログボックスでウィルスを感染ファイルから削除したり、識別したファイルを元の状態に戻せます。［修復(R)］または［すべてを修復(A)］をクリックすると、スキャン中に識別されたファイルを Norton AntiVirus が修復します。


［修復(R)］をクリックすると、Norton AntiVirus がブートレコードを感染する前の状態に戻します。


［すべてを修復(A)］をクリックすると、スキャン中に見つかったすべての感染ファイルを Norton AntiVirus が修復します。


［ファイルの削除］ダイアログボックスで［削除(D)］または［すべてを削除(A)］をクリックすると、Norton AntiVirus がスキャン中に見つかったすべての感染ファイルを削除します。ファイルを削除した後で感染していないファイルをコピーする必要があります。

メモ: Norton AntiVirus が削除したファイルは回復できません。感染していない元のファイルもバックアップもない場合、ソフトウェアの製造元から入手する必要があります。


［削除(D)］をクリックすると、Norton AntiVirus がこのファイルを削除します。Norton AntiVirus が削除したファイルは回復できません。ファイルを削除した後で感染していないファイルをコピーする必要があります。


［すべてを削除(A)］をクリックすると、Norton AntiVirus がスキャン中に見つけたすべての感染ファイルを削除します。ファイルを削除したら、未感染の同じファイルをコピーし直す必要があります。未感染の元のファイルもバックアップもない場合、ソフトウェアの製造元から入手する必要があります。


以下のいずれかをクリックすると、活動ログに表示したいイベントを指定できます。


特定の日、または指定した日の前か後、または指定した 2 つの日付の間に起きるイベントを表示します。［日付(D)］ドロップダウンリストのオプションをクリックし、日付を入力してスコープを定義してください。


［日付(D)］ドロップダウンリストのオプションをクリックし、日付を入力して範囲を定義してください。


［日付(D)］ドロップダウンリストのオプションをクリックし、日付を入力して範囲を定義してください。


［除外(E)］をクリックすると、［ファイルの除外］ダイアログボックスが表示され、このファイルを既知のウィルスのためのさらに詳しい検査から除外できます。設定に応じて頻繁に変わる可能性のあるファイルにこのオプションを選択してください。


［除外(E)］をクリックすると、さらに詳しい未知のウィルスのための検査からこの項目が除外されます。

メモ: 除外された項目は［オプション］ダイアログボックスの［除外］ページにある除外リストに追加されます。


［コメント］はウィルスがファイルに何をするかの説明です。


［概略］: 感染したファイルまたはブートレコードが見つかったときに報告します。

［スキャンした項目］: スキャンしたドライブ、フォルダ、ファイルのリストです。

［ファイルの種類］: スキャンしたファイルの種類です。

［その他の設定］: そのほかの設定 (圧縮ファイルをスキャンしたかなど) についての報告です。

［スキャン時間］: スキャンにかかった時間です。

［感染］: 感染した項目 (があった場合) のリストです。


［問題が見つかりました］ダイアログボックスは現在のスキャンの概略を表示します。［状態］列は感染ファイルが修復済みか削除済みか感染したまま残ったかを示します。

感染したままのファイルが残った場合、修復を試みるべきです。

修復できない場合、次のいずれかの操作をします。

ファイルを削除して未感染の同じファイルをバックアップディスクからコピーし直します。

アクセスまたは実行を防ぐためにファイルを検疫します。

感染ファイルを修復も削除もしないでシステム上に残しておくと残りのファイルが感染する可能性があります。


［閉じる(C)］をクリックすると、設定に加えた変更を保存しないでウィルスリストが閉じます。


活動ログを使うと Norton AntiVirus の活動の記録を表示できます。活動の種類を指定して［フィルタ(F)］をクリックすれば表示を限定できます。Norton AntiVirus が記録するイベントの種類を永久に変更したい場合、［オプション］ダイアログボックスの［活動ログ］ページを使ってください。


ファイルを元の未感染状態に戻します。


ダウンロードを中止します。ファイルをローカルのハードディスクに保存することはできません。異なるサイトからファイルをダウンロードし直す必要があります。


ダウンロードを続け、ウィルスが見つかるたびに通知します。［情報(I)］を選択すると、ウィルスについての説明が表示されます。

このオプションを使うときには注意してください。このファイルをハードディスクに保存すると、感染したファイルが保存され実行または配布する前に修復しなければならない可能性があります。


ダウンロードを続け、その圧縮ファイルのスキャンも続行します。

最も安全なオプションは［中止(A)］を選択してダウンロードを中止することです。このオプションは別のウィルスを識別するたびに通知し続けるので、圧縮ファイルに入っている感染したファイルが 1 つか多数かわかります。ウィルスが検出されるたびに［情報(I)］を選択すれば、ウィルスの性質も表示されます。この情報のすべてから判断して、［無視(G)］を押してダウンロードを続行するか［中止(A)］を押してダウンロードを中止するかを選択できます。


ダウンロードを続け、スキャンは続けません。

このオプションを使うときには注意してください。この圧縮ファイルの中の残りのファイルに見つかるウィルスの数や種類についての情報は報告されません。圧縮ファイルに入っているすべての感染したファイルを浄化するまで実行や配布しないでください。


クリックすると選択したファイルが検疫されます。


クリックするとすべてのファイルが検疫されます。


［削除(D)］をクリックするとすべてのファイルを削除したいかどうかを確認します。


クリックすると、すべてのファイルを削除したいかどうかを確認します。


このダイアログボックスはスキャンしようとしたドライブにディスクが入っていないことを示します。


［再試行(R)］をクリックすると、フロッピーディスクをドライブに挿入した後でスキャンを再試行します。または、ハードディスクドライブをスキャンしようとする場合、ドライブをアクセスできない原因を解決してください。


［続行(C)］をクリックするとスキャンを続行します。


［スキップ(S)］をクリックすると、このドライブをスキップします。


ダイアログボックスのこの部分についてのヘルプはありません。カーソルをコントロール上に移動して再び右クリックしてください。


［予防接種(I)］をクリックすると項目が予防接種されます。


［予防接種(I)］をクリックすると項目が予防接種されます。


［続行(C)］をクリックすると何もしないで続行します。


［予防接種(C)］をクリックすると、ブートレコードの「指紋」を記録できます。以降、Norton AntiVirus は「指紋」を使って未知のウィルスの存在を示す可能性がある変更を検出します。


［予防接種(I)］をクリックすると選択した項目のみが予防接種されます。


［すべてを予防接種(A)］をクリックすると、スキャン中に見つかった予防接種していないすべての項目が予防接種されます。


［システムの整合性］ダイアログボックスはブートレコードの変更について通知します。オプションは次のとおりです。

［修復(R)］: ブートレコードを修復して元の状態に戻します。

メモ: このオプションを選択する場合には注意してください。オペレーティングシステムをアップグレードした後で修復するとシステムに問題が起きる原因になることがあるからです。

［予防接種(I)］: 項目を再予防接種します。(報告された変更を予想していた場合にのみこのオプションを選択してください。再予防接種はブートレコードのその時点の「指紋」を記録します。)

メモ: オペレーティングシステムをアップグレードしたときには	［予防接種(I)］を選択してください。

［続行(C)］: 変更の警告に応答しないでスキャンを続行します。

［中止(S)］: スキャンを中止して Norton AntiVirus メインウィンドウに戻ります。


［続行(C)］をクリックすると、警告に応答しないでスキャンを続行します。


［情報(I)］をクリックすると、ウィルスについての情報が表示されます。


［修復(R)］をクリックすると、ブートレコードが最初に予防接種したときの「指紋」と一致する状態に復元されます。


［予防接種(C)］をクリックすると、ファイルを再予防接種できます。


［OK］をクリックしたときに指定した項目が予防接種していないことを指定します。


どの項目が予防接種済みか、または予防接種していないかを指定します。


［中止(S)］をクリックすると何もしないで操作を中止します。


［続行(C)］をクリックすると何もしないで続行します。


［中止(S)］をクリックすると何もしないで操作を中止します。


現在の操作を続行できます。予防接種データは変わりません。


ときには Norton AntiVirus が検出した未知のウィルスを現在のウィルス定義のセットで除去できないことがあります。または、感染しているはずのファイルが検出されないこともあります。Norton AntiVirus 検疫プログラムを使うと分析用のファイルをインターネット経由で SARC に送信できます。サンプルを提出するにはインターネット接続が必要であり、返信を受け取るには電子メールアドレスが必要です。分析の結果は 7 日以内に電子メールの通知として届きます。


［スキャン］: マスターブートレコード、ブートレコード、ファイルのうちのどこをスキャンしたかを表示します。

［感染］: スキャンした項目のうち (感染項目があった場合に) どの項目が感染していたかを示します。

［修復済み］、［検疫］、［削除済み］: 何個の項目を修復、検疫、削除したかを示します。


項目をハードディスクの低レベルフォーマットを試す検査から除外します。低レベルフォーマットをするとハードディスク上のすべての情報が消えます。


項目をハードディスクのブートレコードに書き込みを試す検査から除外します。この動作を正当に実行するプログラムはほとんどありません。


項目をフロッピーディスクのブートレコードに書き込みを試す検査から除外します。この動作を正当に実行するプログラムはほとんどありません。


項目をプログラムファイルに書き込みを試す検査から除外します。プログラムによっては設定情報を別のファイルではなくプログラム自体に書き込みます。


項目を読み取り専用ファイルに書き込みを試す検査から除外します。このオプションは特に DOS アプリケーションで実行される動作に適用されます。


チェックマークを付けるとハードディスクのマスターブートレコードとブートレコードが予防接種で保護されます。


定義済みとユーザー定義のすべてのスキャンのリストです。1 つをダブルクリックすると実行されます。


クリックすると上の［何をスキャンしますか?(S)］リストで選択したスキャンが実行されます。


クリックするとスキャンウィザードが起動して特定パラメータ付きのスキャンを定義できます。


定義済みイベントを編集または削除したり［何をスキャンしますか?(S)］リストの表示を変更するためのコマンドのドロップダウンリストです。


コンピュータ上のウィルス保護の状態についての情報です。項目を右クリックして［この項目についての詳細(D)］を選択すると詳しい情報が表示されます。


クリックすると［Norton AntiVirus の状態(N)］リストで選択した項目についての詳しい情報が表示されます。


レポート機能のリストです。ダブルクリックするとウィンドウが開きます。


クリックすると［レポート(E)］リストで選択したレポートが開きます。


自動的に実行される定時スキャンのリストです。


クリックするとスケジュールウィザードが起動して自動的に実行されるイベントを定義できます。


定時イベントを編集または削除するためのコマンドのドロップダウンリストです。


クリックすると［定時イベント(S)］リストボックスで選択したイベントについての詳しい情報が表示されます。


［閉じる(C)］をクリックするとウィルスリストを終了します。


［検索(F)］をクリックするとウィルスの名前を検索できます。


［次を検索(N)］をクリックすると［ウィルスを検索］ダイアログボックスで入力した名前に一致する次のウィルスを検索できます。


コンピュータ上の電子メール保護の状態の一覧です。項目を右クリックして［この項目についての詳細(D)］を選択するとさらに説明が表示されます。


Norton AntiVirus の紹介

Norton AntiVirus のインストール時に事前設定のオプションを受け入れればコンピュータは安全です。インストールの一部としてコンピュータのウィルススキャンも実行されます。

Norton AntiVirus には次の働きがあります。

ウィルスを除去してファイルを修復します。

コンピュータの起動時にシステムにウィルスがいないことを確認します。

外部から入手または自分で作成したプログラムやデータファイルを使うたびにウィルスがいないかどうか調べます。

フロッピーディスクやリムーバブルディスクの挿入時にウィルススキャンします。

電子メールメッセージの受信時に添付ファイルをウィルススキャンします。

ウィルスの活動を示す異常な動作がないかどうかコンピュータを監視します。

1 週間に 1 回の定時スキャンを実行することによってコンピュータのハードディスクドライブにウィルスがいないことを確認します。圧縮ファイルの中のファイルも完全にスキャンされます。

インターネットを媒介とするウィルスからコンピュータを完全に保護します。

Norton AntiVirus で手動スキャンを実行すれば特定のファイル、フォルダ、ディスクを選択してスキャンできます。修復できない感染ファイルは検疫するのが安全です。検疫項目は SARC (Symantec AntiVirus Research Center) に提出して分析を依頼できます。

Norton AntiVirus を起動するにはシステムトレー (Windows タスクバー右端) にある Norton AntiVirus アイコンをダブルクリックします。

操作手順...	 をクリックすると Norton AntiVirus でできる主なタスクが表示されます。

Norton AntiVirus メインウィンドウ上部にあるボタンを使うと次の機能を呼び出せます。

［LiveUpdate(L)］をクリックすると、ウィルス定義やプログラムのファイルが自動的に更新されます。

［Rescue(R)］をクリックすると救済ディスクセット (Norton Zip Rescue 救済ディスクセットまたは基本救済ディスクセットのいずれか) を作成できます。

［オプション(O)］をクリックすると Norton AntiVirus をカスタマイズできます。

［ヘルプ(H)］をクリックするとヘルプメニューが表示されます。

追加情報...	詳しくは [image] をクリックしてください。


Norton AntiVirus の働き

スキャナはスキャンエンジンとも呼ばれ、Norton AntiVirus 保護の心臓部に相当するプログラムです。Norton AntiVirus がウィルススキャンを開始すると、スキャナがファイルの中に既知のウイルスのシグネチャを検索します。スキャナは予防接種済みブートレコードの変更を検証する働きもします。

Norton AntiVirus には次のようなスキャンや保護が用意されています。

手動スキャン

ユーザーが Norton AntiVirus のメインウィンドウで［今すぐにスキャン(U)］をクリックすることによって開始するスキャンです。コンピュータ上の特定のファイル、フォルダ、フロッピーディスクに入っているウィルスを検出するのに便利です。

定時スキャン

スケジューラによって自動的に実行されるスキャンです。Norton AntiVirus をインストールするとデフォルトで 1 週間に 1 回の定時スキャンが設定されます。

起動時スキャン

コンピュータを起動するたびに自動的に実行されるスキャンです。ブートレコードやシステムファイルに感染するウィルスを検出するための重要な保護です。

Auto-Protect

Norton AntiVirus の自動保護機能です。Auto-Protect はユーザーの作業中にバックグラウンドで動作してウィルスまたは有害なコードの侵入を自動的に監視します。既知のウィルスだけでなく Bloodhound 技術によって未知のウィルスやウィルスらしい活動も検出します。Norton AntiVirus をインストールするとデフォルトで Auto-Protect がオンになります。

予防接種

Norton AntiVirus はディスクをスキャンしてウィルスがいないことを確認するとブートレコードに予防接種をします。予防接種とはコンピュータの起動時に使われるブートレコードについての重要な情報を自動的に記録することです。これは「指紋」を採るのに似ています。以降のスキャン中に Norton AntiVirus は現在の指紋と記録した指紋とを照合し、一致しない (つまり変更がある) とユーザーに通知します。予防接種の変更は未知のウィルスの存在を示すことがあるからです。Norton AntiVirus をインストールすると自動的にブートレコードが予防接種されます。

ウィルス定義ファイル

ウィルス定義ファイルには Norton AntiVirus が既知のウィルスを検出するためにスキャン中に使う情報が入っています。Norton AntiVirus は最新の情報に頼ります。新しいウィルスが発見されるたびに、そのウィルスシグネチャがウィルス定義ファイルに追加される必要があります。すべての既知のウィルスを見つけるのに必要な情報が揃うようにウィルス定義ファイルを定期的に更新してください。新しいウィルス定義ファイルはシマンテック社から入手できます。インターネット接続があれば、Norton AntiVirus が自動的にコンピュータ上のウィルス定義ファイルを更新します。

すべてのコンピュータウィルスは 2 つのグループに分かれます。

既知のウィルス: 既知のウィルスとはすでに識別済みのウィルスです。米国 Symantec 社のエンジニアは新種のウィルスを識別するために 24 時間体制でコンピュータウィルスの発生報告を追跡しています。いったん識別されたウィルスについての情報 (ウィルスシグネチャ) はウィルス定義ファイルに格納されます。Norton AntiVirus がディスクやファイルのスキャン (手動スキャン、定時スキャン、Auto-Protect) を実行するときには、証拠であるこのシグネチャが検索されます。既知のウィルスのいずれかに感染しているファイルが見つかった場合、Norton AntiVirus にはそのウィルスを自動的に除去するツールがあります。

新種のウィルスが発見されるたびに、米国 Symantec 社のエンジニアがそのウィルスシグネチャをウィルス定義ファイルに追加します。この理由により、ユーザーはウィルス定義ファイルを定期的に更新する必要があります。これは LiveUpdate 機能を使えば非常に簡単にできます。

未知のウィルス: 未知のウィルスとはまだウィルス定義がないウィルスのことです。Norton AntiVirus は未知のウィルスやマクロウィルスを検出するための Bloodhound と呼ばれるヒューリスティック技術を備えています。Bloodhound はファイルを個々の論理域に分けて検索し、プログラム論理にウィルスらしい活動がないかどうかを分析します。Bloodhound は未知のウィルスを高い確率で検出します。さらに Norton AntiVirus はコンピュータ上に通常ウィルスが実行する活動がないかどうかを監視することによって未知のウィルスを検出します。疑わしい活動を検出すると Norton AntiVirus はその動作が続行しないように防止します。

追加情報...	詳しくは [image] をクリックしてください。


Norton AntiVirus Auto-Protect について

Auto-Protect はバックグラウンドで動作し、何とおりもの方法でコンピュータを保護します。

すでに存在するウィルスを検出して除去します。

ウィルスがコンピュータに感染するのを防止します。

未知のウィルスを示す活動を監視します。

Auto-Protect がバックグラウンドで実行するスキャンに加えて、ユーザーはいつでも手動でスキャンを開始できます。予定時刻にスキャンが起きるようにスケジュール設定することもできます。

メモ: Norton AntiVirus はコンピュータの起動時に必ず Auto-Protect をロードするように事前設定されています。

通常、Auto-Protect をオフにする必要はありません。しかし、一部のプログラムはインストール時に Auto-Protect のようなウィルス監視プログラムをオフにするように要求することがあります。そのような場合には Auto-Protect のオンとオフを切り替えることができます。

Auto-Protect を一時的にオフにするには

次のいずれかの操作をします。

Norton AntiVirus メインウィンドウのシステムの状態パネルで［リアルタイムスキャン］をダブルクリックして［はい(Y)］を選択します。

システムトレー (タスクバー右端) にある Norton AntiVirus アイコンを右クリックして［Auto-Protect を無効にする(D)］を選択します。

Auto-Protect をオンに戻すには

Norton AntiVirus メインウィンドウのシステムの状態パネルで［リアルタイムスキャン］をダブルクリックして［はい(Y)］を選択します。

システムトレー (タスクバー右端) にある Norton AntiVirus アイコンを右クリックして［Auto-Protect を有効にする(E)］を選択します。

追加情報...	詳しくは [image] をクリックしてください。


Norton AntiVirus 救済ディスクセットの重要性

Norton AntiVirus をセットアップするときに NAV 救済ディスクセットを作成することをお勧めします。作成していない場合にはすぐに作成してください。［Rescue Disk］オプションは Windows のスタートメニューで［Norton AntiVirus］を選択すれば選択できます。作成した NAV 救済ディスクセットは安全な場所に保管してください。

ウィルスが原因でブートレコード (コンピュータの起動に必要な情報が入っているファイル) が損傷している場合、救済ディスクセットの 1 枚目 (Norton AntiVirus 救済ブートディスク) を使ってコンピュータを再ブートするように要求されます。NAV 救済ディスクセットのディスクには、コンピュータを未感染の状態に復元するために必要なすべての情報のバックアップが入っています。NAV 救済ディスクセットがないと、コンピュータを再起動するときに深刻なウィルス感染が広がったりディスク上の他のファイルが損傷する危険性があります。

追加情報...	詳しくは [image] をクリックしてください。


コンピュータウィルスとは何か

コンピュータウィルスは単純に言うと実行可能なコンピュータプログラムです。生物のウィルスと同じように感染先を見つけて付着します。カゼのウィルスが人間に感染するように、コンピュータウィルスはコンピュータの起動領域 (ブートレコード) または実行可能なファイルを見つけてそこに感染します。

ほとんどのウィルスはコンピュータの電源を切るまでメモリ上に残って活動できる状態でいます。コンピュータの電源を切るとメモリのウィルスは除去されますが、感染したファイルやディスクのウィルスは除去されません。次回にコンピュータを使うと、再びウィルスプログラムが活動し、さらに他のプログラムに付着します。コンピュータウィルスは生物ウィルスと同じように増殖しながら生存します。

ウィルスは感染対象によって次のカテゴリに分類されます。

プログラムウィルスはプログラムファイルに感染します。プログラムファイルに付く代表的な拡張子は .COM、.EXE、.SYS、.DLL、.OVL、.SCR などです。ウィルスの感染対象になる最も一般的なプログラムは DOS プログラム (.COM または .EXE の拡張子が付くファイル) です。ウィルスの作成者にとって対象にしやすいのは広く普及していて比較的単純な形式のプログラムファイルです。

ブートウィルスはハードディスクまたはフロッピーディスク上のファイル以外の領域 (システム領域) に感染します。システム領域への感染は 1 台のコンピュータから別のコンピュータに伝染しやすいことを意味します。したがって、ブートウィルスはプログラムウィルスよりも確実に感染し、伝染します。

マクロウィルスはマクロ機能のあるデータファイルに感染します。近年のコンピュータ業界を脅すウィルスです。たとえば、Microsoft Word の文書ファイルやテンプレートファイルにはマクロウィルスが感染する疑いがあります。感染したデータファイルがネットワーク上で共有またはインターネットサイトからダウンロードされればマクロウィルスは非常に速く伝染します。

追加情報...	詳しくは [image] をクリックしてください。


ウィルスがすることとしないこと

一部のコンピュータウィルスはファイルを削除 (またはハードディスク全体を再フォーマットさえ) することによってディスク上のデータを壊します。ただし、ほとんどのウィルスはコンピュータに深刻な損傷を加えるようには設計されていません。単純に自己を複製してメッセージを表示する程度です。

ウィルスがすること

ワープロ、表計算ソフト、DOS などの実行可能プログラムファイルに感染します。

ディスク上のブートレコードやマスターブートレコードという特殊な領域に付着してディスクに感染することもあります。ブートレコードとマスターブートレコードはコンピュータの起動に使われるプログラムです。

電子メールに添付する前のファイル、データディスク、転送プログラムで使われるディスクに感染します。

ウィルスがしないこと

キーボードやディスプレイなどのハードウェアを損傷することはありません。画面の乱れや入力した文字が表示されないなどの奇妙な現象も、実際には表示やキーボードを制御するプログラムにウィルスが影響しているにすぎません。ディスク自体が物理的に損傷しているのではなく、ディスクに格納してあるデータが損傷しているだけです。ウィルスはファイルに感染してデータを破壊するだけです。

書き込み禁止のディスクや文字のみによる電子メールメッセージに感染することはありません。

メモ: Norton AntiVirus はプログラムファイルだけでなく Microsoft Word の文書や Excel のワークシートもスキャンします。これらにはマクロウィルスが感染することがあるからです。

追加情報...	詳しくは [image] をクリックしてください。


ウィルスの種類

ウィルスは感染対象によって次のように分類されます。

プログラムウィルス
一般に.COM、.EXE、.SYS、.DLL、.OVL、.SCR などの拡張子のプログラムファイルに感染します。このウィルスの感染対象に最もなりやすいプログラムは拡張子が.COM や.EXE の標準の DOS プログラムです。プログラムファイルが感染対象としてウィルス作成者を引き付けるのは、プログラムファイルが広く使われており、比較的簡単にウィルスが付着できる形式になっているからです。

ブートウィルス
ハードディスクまたはフロッピーディスク上のファイル以外の領域 (システム領域) に感染します。システム領域への感染は 1 台のコンピュータから別のコンピュータに伝染しやすいことを意味します。したがって、ブートウィルスはプログラムウィルスよりも確実に感染し、伝染します。

マクロウィルス
マクロ機能のあるデータファイルに感染します。コンピュータユーザーへの脅威としては最新のものです。たとえば、Microsoft Word の文書ファイルやテンプレートファイルはマクロウィルスの対象になりやすいファイルです。感染した文書ファイルがネットワークで共有されたり、インターネットサイトからダウンロードされたりすると、マクロウィルスは急速に伝染します。

以上のウィルスの種類別に、それぞれの感染のしくみについて以降で詳細に説明します。

一般ウィルス: 通常のプログラムと同じように、プログラムウィルスは特定のオペレーティングシステム用に作成されます。このウィルスの大多数が DOS 版として作成されていますが、Windows 3.x 版や Windows 95 版、さらには UNIX 版として作成されたウィルスもあります。

ブートウィルス: すべてのハードディスクとフロッピーディスクには、オペレーティングシステムのファイルが入っているかどうかに関係なく必ずブートレコードがあります。ディスクはブート可能でなくても、ブートウィルスに感染することがあります。つまり、データディスクにもブート感染型ウィスルが入っていることはあります。フロッピーディスクを不注意でフロッピーディスクドライブに挿入したままで再起動した場合、そのフロッピーディスクが感染しているとコンピュータのブート感染が起きます。フロッピーディスクがブートディスクでない場合でもブートウィルスは活動して伝染します。

プログラムウィルスとは異なり、ほとんどのブートウィルスは DOS、Windows 3.x、Windows 95、Windows NT のシステムや、さらには Novell NetWare システムにも感染できます。これはブートウィルスがオペレーティングシステムではなくコンピュータに固有の機能を利用することで伝染して活動するからです。

多くのブートウィルスでは、ハードディスクで通常の DOS ファイルシステムが使われていると想定しています。DOS や Windows 3.x 以外のオペレーティングシステムを使っている場合、このような想定がいつも正しいとはかぎりません。たとえば、Windows NT では DOS 対応の FAT ファイルシステムではなく、NTFS ファイルシステムを使うようにできます。NTFS を使っているシステムが見つかった場合でも、ウィルスはコンピュータに感染できますが、感染中に誤ってファイルまたはブートレコード (ディスクシステム領域) の一部を損傷することがあります。このような事態が起きた場合、Windows NT は起動できなくなるので、再インストールする必要があります。

Windows NT が起動するとブートウィルスは動かなくなるという点にも注目してください。つまり、ブートウィルスは Windows NT を実行するコンピュータに感染できますが、Windows NT の実行中はほかのシステムに伝染できません。ただし、このウィルスが良性であるとは考えないでください。システムをブートするたびにウィルスは活動し、トリガーの作動により発病する機会を狙っています。たとえば、3 月 6 日になると Stoned.Michelangelo ウィルスはハードディスク上の各シリンダにランダムなバイトを書き込み、元のデータを破壊します。瞬時のうちに、コンピュータの起動で使われる主要な非ファイル領域から破壊が始まります。トリガーに連動した有害なルーチンが起動したら、ウィルスがハードディスク上のすべてのデータを破壊するのを防ぐのはほとんど不可能です。

マクロウィルス:  以前のバージョンの多くのアプリケーションでは、簡単なマクロシステムを使って、アプリケーションでの一連の操作を記録してそれを特定のキー入力に関連付けることでマクロを作成していました。作成したマクロは指定のキーを押すだけでその操作を実行できました。

新しいバージョンのアプリケーションでは、マクロシステムはもっと複雑になっています。ワープロや表計算ソフトの環境で実行するマクロプログラム全体を作成し、そのプログラムをワープロや表計算ワークシートのファイルに直接付加できるようになりました。データファイルにマクロを付加できるのは強力な機能です。しかし残念なことに、この機能のためにマクロウィルスの作成も可能になってしまいました。

マクロウィルスによる感染は一般に、感染した文書ファイルや表計算ワークシートがロードされると始まります。アプリケーションは感染したファイルに付属のマクロも一緒にロードします。特定の条件を満たすマクロがあれば、アプリケーションはそのマクロをすぐに実行します。マクロウィルスはこの自動実行機能でアプリケーションのマクロシステムを支配します。

ロードされて実行されたマクロウィルスは、新しい文書ファイルが編集されるのを待って活動を再開します。ウィルス性のマクロプログラムを新しい文書ファイルに付着してから、アプリケーションにその文書ファイルを通常どおりに保存させます。このようにしてウィルスはほかのファイルに伝染しますが、伝染のしかたが連続的ではないため、感染には気づきません。後になってこの新しいファイルをほかのコンピュータで開くと、ウィルスがまたロードされ、アプリケーションによって起動されます。このウィルスはほかの感染していないと思われるファイルを探して感染します。

マクロウィルスに関するかぎり、アプリケーションはオペレーティングシステムの役目を果たします。マクロウィルスは、アプリケーションがインストールされて実行中のプラットフォームにならどれにでも伝染できます。たとえば、Microsoft Word を使うマクロウィルスは Windows 3.x、Windows 95、Windows NT、Macintosh に伝染できると考えられます。

ぞれの技術について以下で説明します。

ステルス型ウィルス: ステルス型ウィルスは検出や除去から逃れるために積極的に隠れようとします。この種のウィルスは読み込み隠しの手法またはサイズ隠しの手法を使います (両方を使うときもあります)。読み込み隠しの手法はディスクの読み込みデータを横取りして、感染したコピーの代わりにオリジナルデータの未感染のコピーを提出する手法です。サイズ隠しの手法は感染したプログラムファイルでディスク上のディレクトリまたはフォルダの中のデータを変更する手法です。たとえば、Whale ウィルスはサイズ隠しのウィルスです。.EXE プログラムファイルに感染し、そのプログラムファイルをほかのプログラムが読み込もうとすると自分のフォルダに関する行を変更します。Whale ウィルスは感染したファイルを 9216 バイト増加させます。ファイルサイズに変更があるとウィルスが存在する可能性を示すことになるので、Whale ウィルスはディレクトリまたはフォルダに関する行で示されるファイルサイズから同じバイト数 (9216) を引き、ユーザーをだましてファイルサイズに変更がないと思い込ませます。

多形態ウィルス: ほとんどの単純なウィルスは自分と同一のコピーで付着しファイルに感染します。ウィルスコード (またはシグネチャ) は常に同じなので、ウィルス検出プログラムはこのコードを検出して、すぐにウィルスを探し出せます。このように簡単に検出されないように、多形態ウィルスはやや異なる動作をします。単純なウィルスとは異なり、多形態ウィルスはプログラムに感染するときに、プログラム本体でウィルスコードにスクランブルをかけます。スクランブルをかけるとは、感染したどのプログラムも同じに見えないようにすることです。これにより簡単には検出されなくなっています。

複合感染型ウィルス: 複合感染型ウィルスはプログラムウィルスとブートウィルスの両方の特徴があるウィルスです。たとえば、Tequila ウィルスに感染したワープロを実行した場合、Tequila ウィルスが活動してハードディスクのブートレコードに感染します。次にコンピュータをブートしたときに、Tequila ウィルスがもう一度活動し、プログラムがハードディスクにあるかフロッピーディスクにあるかに関係なく、使われるどのプログラムにも感染し始めます。

同宿ウィルス: ウィルスは必ずファイルに付着するという規則の例外として、同宿ウィルスがあります。付着する代わりに、同宿ウィルスは新しいファイルを作成します。通常実行されるプログラムファイルではなく、この新しいファイルが DOS の動作で実行されるようにします。同宿ウィルスはいろいろな手法を使います。既存の.EXE ファイルと同じ名前の.COM ファイルを作成する場合もあります。たとえば、同宿ウィルスは CHKDSK.COM という名前のファイルを作成してそれを CHKDSK.EXE と同じディレクトリに入れることがあります。2 つのファイルの名前が同じで 1 つの拡張子が.EXE でもう 1 つの拡張子が.COM の場合、DOS は必ず.COM ファイルを実行します。

悪質なプログラムとスクリプト: ウィルス以外の悪質なプログラムとして、エージェントプログラム (インターネットからダウンロードする JAVA アプレットや ActiveX コード) に感染するプログラムがあります。

追加情報...	詳しくは [image] をクリックしてください。


ウィルスらしい活動

ウィルスらしい活動とは、ウィルスがファイルに感染しようとするときに一般に実行される活動のことです。ウィルスらしい活動のいくつかは作業の状況によっては正当な動作の場合があります。したがって、次の活動については特定のファイルでは検査対象から除外できます。

［ハードディスクの低レベルフォーマット(L)］: ディスク上のすべての情報が消去され回復できなくなります。通常、低レベルフォーマットを実行するのはソフトウェアの製造元のみです。この動作が検出された場合、ほとんど確実に未知のウィルスの活動を示します。

［ハードディスクのブートレコードへの書き込み(D)］: ハードディスクのブートレコードへ書き込むプログラムはごく一部です。この動作が検出された場合、未知のウィルスの活動を示す可能性があります。

［フロッピーディスクのブートレコードへの書き込み(F)］: フロッピーディスクのブートレコードへ書き込むプログラムは (DOS の FORMAT コマンドなど) ごく一部です。この動作が検出された場合、未知のウィルスの活動を示す可能性があります。

［プログラムファイルへの書き込み(P)］: 一部のプログラムは環境設定情報をプログラム自体の中に保存します。多くの場合、この動作は正当です。しかし、未知のウィルスの活動を示すこともあります。

［DOS 読み取り専用属性の変更(O)］: このオプションは特に DOS アプリケーションが実行する処理に適用されます。ファイルの読み取り専用属性を変更する DOS プログラムは数多くあります。多くの場合、この動作は正当です。しかし、未知のウィルスの活動を示すこともあります。

追加情報...	詳しくは [image] をクリックしてください。


ウィルススキャン

コンピュータウィルスは、コンピュータのメモリ上で活動できる状態になっているか、ファイルまたはブートレコード内で休眠状態になっているかのどちらかの状態で存在しています。したがって、これらの領域にウィルスがないかスキャンし、見つかったウィルスを除去することが重要です。

Auto-Protect と呼ばれる機能で自動実行されるスキャンのほかに、ユーザーはいつでもスキャンを開始でき、前もって決めた日時にスキャンするようにスケジュール設定することもできます。

スキャンを開始するには

1	Norton AntiVirus メインウィンドウを表示します。

2	左パネルで［ウィルススキャン(F)］をクリックします。

3	次のいずれかの操作をします。

リストで［コンピュータをスキャン］または定義済みスキャンの 1 つをハイライトして［今すぐにスキャン(U)］をクリックます。

リムーバブルドライブまたはフロッピーディスクドライブに媒体が入っていることを確認してからリストで［すべてのリムーバブルドライブをスキャン］か［フロッピーディスクをスキャン］をハイライトして［今すぐにスキャン(U)］をクリックします。

リストで［ドライブをスキャン］か［フォルダをスキャン］か［個々のファイルをスキャン］をハイライトし［今すぐにスキャン(U)］をクリックし、スキャンの対象にチェックマークを付けて［スキャン(S)］をクリックします。

スキャンが開始されるとダイアログボックスに進行状況が表示されます。

追加情報...	詳しくは [image] をクリックしてください。


ウィルスの除去

コンピュータからウィルスを除去するには 3 とおりの方法があります。

感染したファイル、ブートレコード、マスターブートレコードを修復する。

ファイルを検疫場所に格納し、ウィルス定義を更新して再びスキャンする。
検疫ファイルはアクセスまたは実行できません。検疫ファイルは分析を依頼するために SARC に提出できます。

感染したファイルをディスクから削除し、バックアップディスクから未感染のファイルをコピーし直す。

日ごろから製品のディスクを安全な場所に保管し、ファイルのバックアップを作成する習慣をつけてください。未感染のバックアップファイルまたは元のプログラムディスクがなく、オンラインでファイルにアクセスできない場合、ソフトウェアの製造元からファイルを入手する必要があります。

メモ: Norton AntiVirus はプログラムファイルだけでなく Microsoft Word の文書や Excel のワークシートもスキャンします。これらにはマクロウィルスが感染することがあるからです。したがって、データファイルも必ずしも安全ではありません。定期的にバックアップファイルを作成してください。

追加情報...	詳しくは [image] をクリックしてください。


Norton AntiVirus 警告への応答

Norton AntiVirus は次の場合に警告を表示します。

既知のウィルスまたは未知のウィルス が見つかったとき

ウィルスらしい活動 が検出されたとき (ファイルに伝染するときやファイルを損傷するときによく見られるウィルスの活動があったとき)

ブートレコードの予防接種に変更があったとき

画面に警告が表示されたら

1	警告のメッセージを読んで見つかった問題の種類を理解します。

2	次の状況の 1 つに対して画面の指示に従います。

感染したファイルまたはブートレコードの修復

感染項目または疑わしい項目の検疫

感染したファイルの削除

ウィルスらしい活動の警告への応答

予防接種後の変更への応答

感染したファイルをコンピュータに残しておかないでください。感染したファイルのほとんどは NAV で修復できます。しかし、修復できないファイルはハードディスクから削除または検疫 (アクセスまたは実行できないように隔離) する必要があります。

Norton AntiVirus で削除したファイルは回復できません。日ごろから製品のディスクを安全な場所に保管し、ファイルのバックアップを作成する習慣をつけてください。未感染のバックアップファイルまたは元のプログラムディスクがなく、オンラインでファイルにアクセスできない場合、ソフトウェアの製造元からファイルの新しいファイルを入手する必要があります。

追加情報...	詳しくは [image] をクリックしてください。


ウィルスリストについて

Norton AntiVirus が検出するウィルスはウィルス名のリストに表示されます。特定のウィルスについての症状や別名などの説明も表示されます。

新種のウィルスがコンピュータに侵入するのを防ぐには、ウィルス定義ファイルを定期的に更新する必要があります。Norton AntiVirus はスキャン中にウィルス定義を使ってウィルスを検出します。更新済みウィルス定義は LiveUpdate を通して定期的に入手できます。LiveUpdate による自動更新が任意の日時に起きるようにスケジュール設定することもできます。更新済みウィルス定義ファイルをインストールすると新しいウィルス名がウィルスリストに表示されます。

追加情報...	詳しくは [image] をクリックしてください。


活動ログについて

活動ログには、問題の見つかった日時や問題を解決した方法などの Norton AntiVirus の活動の詳細が記録されます。スキャン後に活動ログを参照すると、ディスク上のファイルのうち、まだ感染しており、削除して新しくコピーし直さなければならないファイルの名前がわかります。

［活動ログ］ダイアログボックスでは次の操作ができます。

［印刷(P)］をクリックして活動ログをプリンタで印刷またはファイルに保存する

［フィルタ(F)］をクリックして特定のイベント (既知のウィルス検出など) を表示する

メモ: 出力されるのは現在リストボックスに表示されている記録行だけです。活動ログに表示の条件を設定している場合、その条件に基づいて限定された項目のみが出力されます。

［消去(L)］をクリックして活動ログのすべての記録行を削除する

活動ログのサイズは［オプション］ダイアログボックスの［活動ログ］ページで制限または拡大できます。ログは最大サイズに達すると最も古い記録行から順に上書きされます。

追加情報...	詳しくは [image] をクリックしてください。


スキャンと LiveUpdate のスケジュール設定について

ウィルススキャン と LiveUpdate は、特定の日時や定期的な間隔で自動実行するようにスケジュール設定できます。コンピュータを使っている間にスケジュール設定したイベントが始まっても、イベントはバックグラウンドで実行されるのでユーザーは作業を中断する必要がありません。

追加情報...	詳しくは [image] をクリックしてください。


除外について

除外リストの中の項目は Norton AntiVirus が実行するすべてのスキャンに使われます。除外とは、通常ならば検出される条件を特定のファイルで検査対象から除くことです。

メモ: ファイルを移動するかファイル名を変更すると、そのファイルの除外は自動的に無効になります。ただし、［サブフォルダも含める(S)］にチェックマークを付けてあって名前を変更しないでファイルを移動した場合は例外です。

追加情報...	詳しくは [image] をクリックしてください。


修復ウィザードについて

Norton AntiVirus の修復ウィザードに示される手順に従うと、ユーザーが開始したスキャンや定期スキャンでコンピュータに見つかったウィルスを除去できます。ウィルスが見つかると修復ウィザードが起動して次のオプションが表示されます。

すべてのウィルス感染を 1 回で修復する

コンピュータに感染したウィルスを表示して 1 回に 1 つずつ確認しながら修復または除去する

感染ファイルを検疫 (分析用に SARC に提出できるように) する

修復ウィザードでの作業が終わったら、すべてのウィルスが除去されたかどうか確認するためにもう一度コンピュータをスキャンするようにしてください。

メモ: 修復できなかったファイルを削除するオプションを選択した場合、未感染のファイルを持っていなければソフトウェアの製造元から代わりのファイルを入手できる場合があります。マクロウィルスに感染する可能性がある Microsoft の .doc、.dot、.xls のファイルについては、未感染のバックアップファイルがなくても感染の拡大を防ぐためにファイルをディスクから削除する必要があります。日ごろから製品のディスクを安全な場所に保管し、ファイルのバックアップを作成する習慣をつけてください。

追加情報...	詳しくは [image] をクリックしてください。


Norton AntiVirus 検疫について

ときには Norton AntiVirus が検出した未知のウィルスを現在のウィルス定義のセットで除去できないことがあります。または、感染しているはずのファイルが検出されないこともあります。そのような場合にはファイルを検疫場所に隔離できます。検疫場所に入ったファイル (つまり検疫項目) はシステムの残りと相互作用しないので、感染ファイルであってもウィルスは伝染しません。Norton AntiVirus 検疫プログラムを使うと分析用のファイルをインターネット経由で SARC に送信できます。ファイルが感染していない場合、SARC は結果を提出者に報告します。提出物の中に新種のウィルスが見つかった場合、SARC はその新種のウィルスを検出して除去するための特別な更新済みウィルス定義を作成して提出者に送信します。

サンプルを提出するにはインターネット接続が必要であり、返信を受け取るには電子メールアドレスが必要です。分析の結果は電子メールで届きます。

検疫場所には検疫ファイルのほかに次の 2 つの項目のグループが格納されます。

バックアップ項目: データの安全のために、Norton AntiVirus は修復を試みる前にファイルのバックアップを作成するように事前設定されています。作成したバックアップファイルも検疫場所に格納されます。修復したファイルを検証した後でオプションを選択すれば感染項目を検疫場所から削除できます。

SARC に提出した項目: 分析用に SARC に提出したファイルは隔離されます。分析の結果を受信した後で項目をどう処理するかを決定できます。

追加情報...	詳しくは [image] をクリックしてください。


LiveUpdate によるウィルス定義の更新

新種のウィルスがコンピュータに侵入するのを防ぐにはコンピュータ上のウィルス定義ファイルを定期的に更新する必要があります。LiveUpdate を実行するとコンピュータ上のウィルス定義ファイルを最新版に更新できます。スケジューラを使って定時 LiveUpdate を作成することもできます。

メモ: LiveUpdate がなくても最新のウィルス定義ファイルを入手する方法があります。詳しくは［追加情報］をクリックして表示されるリストで「LiveUpdate なしでのウィルス定義の更新」を参照してください。

追加情報...	詳しくは [image] をクリックしてください。


LiveUpdate なしでのウィルス定義の更新

コンピュータにインターネット接続があって Norton AntiVirus のインストール時に事前設定オプションを受け入れた場合、自動 LiveUpdate がウィルス定義ファイルを更新するようになっています。スケジューラを使っても LiveUpdate をスケジュール設定することもできます。

ウィルス定義を手動で更新するように選択した場合、次のいずれかの方法で入手できます。

Web サイトを使うには

1	www.symantec.co.jp にアクセスします。

2	［ウィルス定義ファイルのダウンロード］をクリックします。

3	Norton AntiVirus 製品の種類を選択し、画面の指示に従って操作します。

追加情報...	詳しくは [image] をクリックしてください。


コマンドラインスイッチ

NAVW32.EXE は Windows 用のインターフェースでありスキャナです。スタートメニューの［ファイル名を指定して実行(R)］で NAVW32.EXE を実行すると、スキャンの設定を変更できます。

NAVW32 [[<パス名>] <オプション>]

<パス名>	ドライブ、フォルダ、ファイルを単独で、またはこれらの項目をまとめてスキャンします。まとめてスキャンする場合、項目間をスペースで区切ります。ファイルグループのパス名を指定する場合は、ワイルドカードが使えます。たとえば、NAVW32 A: C:\MYDIR\*.EXE と入力します。

/A	フロッピーディスクを除くすべてのドライブをスキャンします。

/L	フロッピーディスクドライブを除くすべてのローカルドライブをスキャンします。

/S	<パス名> で指定したフォルダのすべてのサブフォルダもスキャンします。

/M[+|-]	メモリのスキャンを有効 (+) または無効 (-) にします。たとえば、NAVW32 C:/M+ または NAVW32 D:/M- と入力します。

/MEM	メモリのみをスキャンします。

/B[+|-]	ブートレコードのスキャンを有効 (+) または無効 (-) にします。たとえば、NAVW32 A: /B+ または NAVW32 B: /B- と入力します。

/BOOT	指定したドライブのブートレコードのみをスキャンします。

/NORESULTS	スキャン結果を画面に表示しません。

/DEFAULT	設定をデフォルトに戻します。

/HEUR:[0|1|2|3]	Bloodhound の感度を設定します (0 にすると無効になります)

追加情報...	詳しくは [image] をクリックしてください。


CDがドライブに入っていてドライブが読めることを確認してください。


予防接種について

予防接種は未知のウィルスつまり Norton AntiVirus にまだ定義がないウィルスを検出するもう 1 つの方法です。

Norton AntiVirus はコンピュータの起動時に使われるブートレコードについての重要な情報を自動的に「予防接種」つまり記録します。これは「指紋」を採るのに似ています。予防接種後のスキャンでは、レコードが「指紋」と照合され、一致していないと (変更があると) 通知されます。未知のウィルスが存在しているかもしれないからです。

予防接種後の変更が起きる理由

予防接種後の変更は次の理由で起きます。

妥当な目的での変更。たとえば、ソフトウェアの新しいバージョンをインストールした場合やソフトウェアによってブートレコードに修正が起きた場合です。

定義ファイルにない未知のウィルス (Norton AntiVirus にその定義がないか、ユーザーが最新の定義を持っていないことが原因)

追加情報...	詳しくは [image] をクリックしてください。


ウィルスの感染サイクル

コンピュータウィルスの寿命には感染、検出、回復の 3 段階があります。感染段階では、ウィルスがコンピュータのファイルに感染します。検出段階では、そのウィルスが識別されて切り分けられます。回復段階では、そのウィルスが除去されます。ウィルスは除去されなければ、他のファイルに感染し続けディスク上のデータを損傷する可能性があります。以下はそれらの段階の詳細です。

感染段階 	感染源

出所不明のフロッピーディスクの再利用

友人から借りたディスク

BBS またはインターネットからダウンロードしたプログラム

信頼できないディーラーから入手したソフトウェア

再包装されたソフトウェアパッケージ

開封済みのソフトウェアパッケージ

海賊版ソフトウェア

フォーマット済みのフロッピーディスク

感染

感染したディスクからのブート

感染したフロッピーディスクをドライブに入れたままにする

感染プログラムの実行 (または感染データファイルを開く)

伝染

感染したディスクまたはファイルの共有

ネットワークへのログオン

感染ファイルが添付された電子メール

検出段階 	観察

システムの奇妙な現象

ファイルの消失、プログラムが動かない

ユーティリティ

ウィルス対策ソフトウェアによる検出

回復段階 	根絶

マスターディスクからプログラムを再インストールする

ウィルス対策ソフトウェアでファイルを修復する

未感染のバックアップから復元する

追い討ち

感染源を見きわめるためにすべてのファイルを再スキャンする

すべてのフロッピーディスクをスキャンする

感染した可能性のあるバックアップを廃棄する

追加情報...	詳しくは [image] をクリックしてください。


ウィルスを避けるためのヒント

コンピュータウィルスを避けるためには次のことを心がけてください。

コンピュータに Norton AntiVirus をインストールし、システムトレーに Norton AntiVirus アイコンが表示されていることを確認します。

最新のウィルス定義を入手するために定期的に LiveUpdate を実行します。そうすることで Norton AntiVirus の出荷後に発見された新種のウィルスに対応できます。

ソフトウェアは必ず正規の製品を購入します。バックアップディスクを安全な場所に保管します。

外部から受け取るすべてのディスク上のファイルをスキャンします。

追加情報...	詳しくは [image] をクリックしてください。


ウィルスの技術

プログラムウィルスとブートウィルスは自己複製と検出逃れのために使う技術によっても分類されます。それぞれの技術について以下で説明します。

ステルス型ウィルス: ステルス型ウィルスは検出や除去から逃れるために積極的に隠れようとします。この種のウィルスは読み込み隠しの手法またはサイズ隠しの手法を使います (両方を使うときもあります)。読み込み隠しの手法はディスクの読み込みデータを横取りして、感染したコピーの代わりにオリジナルデータの未感染のコピーを提出する手法です。サイズ隠しの手法は感染したプログラムファイルでディスク上のディレクトリまたはフォルダの中のデータを変更する手法です。たとえば、Whale ウィルスはサイズ隠しのウィルスです。.EXE プログラムファイルに感染し、そのプログラムファイルをほかのプログラムが読み込もうとすると自分のフォルダに関する行を変更します。Whale ウィルスは感染したファイルを 9216 バイト増加させます。ファイルサイズに変更があるとウィルスが存在する可能性を示すことになるので、Whale ウィルスはディレクトリまたはフォルダに関する行で示されるファイルサイズから同じバイト数 (9216) を引き、ユーザーをだましてファイルサイズに変更がないと思い込ませます。

多形態ウィルス: ほとんどの単純なウィルスは自分と同一のコピーで付着しファイルに感染します。ウィルスコード (またはシグネチャ) は常に同じなので、ウィルス検出プログラムはこのコードを検出して、すぐにウィルスを探し出せます。このように簡単に検出されないように、多形態ウィルスはやや異なる動作をします。単純なウィルスとは異なり、多形態ウィルスはプログラムに感染するときに、プログラム本体でウィルスコードにスクランブルをかけます。スクランブルをかけるとは、感染したどのプログラムも同じに見えないようにすることです。これにより簡単には検出されなくなっています。

複合感染型ウィルス: 複合感染型ウィルスはプログラムウィルスとブートウィルスの両方の特徴があるウィルスです。たとえば、Tequila ウィルスに感染したワープロを実行した場合、Tequila ウィルスが活動してハードディスクのブートレコードに感染します。次にコンピュータをブートしたときに、Tequila ウィルスがもう一度活動し、プログラムがハードディスクにあるかフロッピーディスクにあるかに関係なく、使われるどのプログラムにも感染し始めます。

同宿ウィルス: ウィルスは必ずファイルに付着するという規則の例外として、同宿ウィルスがあります。付着する代わりに、同宿ウィルスは新しいファイルを作成します。通常実行されるプログラムファイルではなく、この新しいファイルが DOS の動作で実行されるようにします。同宿ウィルスはいろいろな手法を使います。既存の.EXE ファイルと同じ名前の .COM ファイルを作成する場合もあります。たとえば、同宿ウィルスは CHKDSK.COM という名前のファイルを作成してそれを CHKDSK.EXE と同じディレクトリに入れることがあります。2 つのファイルの名前が同じで 1 つの拡張子が .EXE でもう 1 つの拡張子が .COM の場合、DOS は必ず.COM ファイルを実行します。

悪質なプログラム: ウィルス以外の悪質なプログラムとして、エージェントプログラム (インターネットからダウンロードする JAVA アプレットや ActiveX コード) に感染するプログラムがあります。

追加情報...	詳しくは [image] をクリックしてください。


時間切れ保護について

［オプション］ダイアログボックスの電子メール保護の［拡張］ページにある［電子メールスキャンを時間切れから保護する(P)］にチェックマークを付けると時間切れ保護が有効になります。時間切れ保護は Norton AntiVirus が大きい添付ファイルをスキャンする間に電子メールクライアントに定期的にメッセージを送信して電子メールクライアントが電子メールの受信に時間がかかりすぎるというメッセージを表示しないようにするしくみです。

Norton AntiVirus は電子メールの添付ファイル全体を受信して電子メールクライアントに渡す前にスキャンするので、添付ファイルのサイズが大きいと電子メールクライアントで時間切れが起きることがあります。

メモ: 時間切れ保護が働くと電子メールメッセージの上部に隠し文字のテキストが挿入されます。電子メールクライアントはこのテキストを削除するはずです。電子メールメッセージに「NAV 時間切れ保護」というようなテキストが表示されても安全です。無視してください。


スクリプト遮断について

Microsoft Windows Script Host は特定の言語に依存せずに動作する ActiveXｮ スクリプトエンジン対応のスクリプトホストです。このスクリプト ホストを使用すると、パワフルで柔軟性に富んだ単純なスクリプトを 32 ビット版の Windows プラットフォームで作成し、Windows デスクトップとコマンドプロンプトの両方で実行できます。

Windows Script Host は非対話式スクリプト (ログオンスクリプト、管理スクリプト、マシンオートメーションなど) に適しています。悪質なプログラムではウィルスのようなコードを実行するためにこの機能を利用しています。

Norton AntiVirus は悪意を持った命令を含むスクリプトからシステムを守るためにスクリプト遮断の技術を用意しました。

追加情報...	詳しくは [image] をクリックしてください。


スクリプトとは

スクリプトとは一連の命令からなっており、ユーザーの操作なしに実行されます。他の言語等で書かれたプログラムと異なり、スクリプトはテキストエディタやワードプロセッサで開いて、簡単に内容を書き換えることができます。

インターネットにログオンするときや電子メールのチェックなどに簡単なスクリプトが使われています。コンピュータの再起動も、どのプログラムをロードし、実行するかをコンピュータに伝えるスクリプトを含んでいます。

追加情報... 	詳しくは [image] をクリックしてください。


スクリプトが無防備な理由

スクリプト自体は単純なプログラムなため、簡単に書くことも書き換えることもできます。参考にできるスクリプトの例も良いもの悪いものを含めてたくさん存在します。またスクリプトは様々な経路 (電子メールを見るなど) を通って実行されてしまう可能性があります。

追加情報...	詳しくは [image] をクリックしてください。


どのように Norton AntiVirus はスクリプトの脅威から保護するか

スクリプトはすでにインストールされているスクリプトで制御できるオブジェクトを使います。これらのオブジェクトによってファイルシステムやレジストリが変更されるためです。スクリプト遮断の技術は、スクリプトが実行されているものとして監視します。もしスクリプトがこれらのオブジェクトの中の危険性のある機能にアクセスするものであった場合には介入します。

保護のレベルを設定することもできます。レベルが設定できることで柔軟なセキュリティ方針を用意し、安全性を承認したスクリプトは制約されることなく実行できます。

追加情報...	詳しくは [image] をクリックしてください。


ヘルプで情報を見つけるには

次のいずれかの操作をします。

ヘルプメニューで［Norton AntiVirus ヘルプ］を選択します。

Norton AntiVirus のダイアログボックスで次の操作をします。

ヘルプボタンをクリックすると、そのダイアログボックスに関係する説明が表示されます。

Norton AntiVirus の画面でオプション (チェックボックス、ボタンなど) を右クリックして［説明の表示(W)］を選択すると、そのオプションの簡潔な説明が表示されます。

ヘルプメニューで［テクニカルサポートの Web サイト(T)］を選択します。

ヘルプメニューで［シマンテック社の Web サイト(H)］を選択します。

ヘルプウィンドウを最小化するか、またはヘルプウィンドウと作業用ウィンドウを必要に応じてクリックして切り替えれば、ヘルプを画面に開いたままにできます。


Norton AntiVirus を使うには

1	Windows タスクバー右端にある Norton AntiVirus アイコンをダブルクリックします。
Norton AntiVirus が起動してメインウィンドウが表示されます。

2	Norton AntiVirus メインウィンドウの左パネルでいずれかのボタンをクリックすると右パネルの表示が変わります。

［システムの状態(Y)］をクリックするとシステムのウィルスに対する保護状態が表示されます。

［ウィルススキャン(F)］をクリックするとファイル、フォルダ、ドライブを手動でスキャンできます。

［レポート(E)］をクリックすると検疫ウィンドウ、活動ログ、ウィルスリストにアクセスできます。

［スケジュール(C)］をクリックすると定時イベントを設定または編集できます。

追加情報...	詳しくは [image] をクリックしてください。


Auto-Protect の切り替え

メモ: Norton AntiVirus はコンピュータの起動時に Auto-Protect が有効になるように設定されています。

Auto-Protect を一時的にオフにするには

次のいずれかの操作をします。

Norton AntiVirus メインウィンドウのシステムの状態パネルで［リアルタイムスキャン］をダブルクリックして［はい(Y)］を選択します。

システムトレーにある Norton AntiVirus アイコンを右クリックして［Auto-Protectを無効にする(D)］を選択します。

Auto-Protect がオフになるとシステムトレーのアイコンに赤い×印が付き、メインウィンドウのボタンが［有効(B)］に変わります。働きが一時的にオフになります。

Auto-Protect を再びオンにするには

次のいずれかの操作をします。

Norton AntiVirus  メインウィンドウのシステムの状態パネルで［リアルタイムスキャン］をダブルクリックして［はい(Y)］を選択します。

システムトレーにある Norton AntiVirus アイコンを右クリックして［Auto-Protectを有効にする(E)］を選択します。

Auto-Protect がオンになるとシステムトレーのアイコンに付いていた赤い×印が消え、メインウィンドウのボタンが［無効(B)］に変わります。

追加情報...	詳しくは [image] をクリックしてください。


起動時保護をバイパスするには

ブート処理の間、2 つの Alt キーを押し続けます。起動時スキャンのバイパスは起動時ごとに指定する必要があります。バイパスキーは［オプション］ダイアログボックスの［起動時スキャン］ページで変更できます。

メモ: 起動時保護をバイパスするとウィルスからの保護レベルが低下します。注意してください。

追加情報...	詳しくは [image] をクリックしてください。


新種のウィルスに対応するには

メモ: ウィルス定義を定期的に更新しないと新種のウィルスに完全には対応できません。コンピュータにインターネット接続があって Norton AntiVirus のインストール時に事前設定のオプションを受け入れていれば、LiveUpdate が自動的に実行されるようにすでにスケジュール設定されます。

以下のいずれかの方法でウィルス定義を入手します。

コンピュータにインターネット接続がある場合、Norton AntiVirus メインウィンドウで［LiveUpdate(L)］をクリックし画面の指示に従って操作すればいつでも LiveUpdate を開始できます。

コンピュータにインターネット接続がある場合、自動 LiveUpdate を有効にしておくことをお勧めします。

インターネット接続がない場合、郵送でウィルス定義のフロッピーディスクを入手できます。Norton AntiVirus CD 上の Support フォルダに入っている申し込み書を使ってアップグレードセンターに申し込んでください。

追加情報...	詳しくは [image] をクリックしてください。


新しいウィルス定義をインストールするには

ダウンロードする更新ファイルは新しいウィルス定義ファイルをコンピュータに自動的にインストールするプログラムファイルです。

1	更新プログラムをコンピュータのフォルダにダウンロードします。

2	マイコンピュータまたは Windows エクスプローラのウィンドウで更新プログラムをダブルクリックします。

更新プログラムが Norton AntiVirus を探します。

3	更新プログラムで表示される指示に従います。

4	更新プログラムが新しいウィルス定義ファイルを適切なフォルダに自動的にインストールします。

上書きするかどうかの確認を要求するメッセージが表示されたら［はい(Y)］をクリックします。以前のウィルス定義ファイルが新しい定義ファイルで上書きされます。

追加情報...	詳しくは [image] をクリックしてください。


LiveUpdate でウィルス定義を更新するには

1	Norton AntiVirus メインウィンドウで［LiveUpdate(L)］をクリックします。

2	［次へ(N)］をクリックします。

新しいウィルス定義ファイルが自動的にインストールされ有効になります。

メモ: インターネット接続がない場合、更新プログラムが入ったフロッピーディスクを郵送で入手できます。Norton AntiVirus CD 上の Support フォルダに入っている申し込み書を使ってアップグレードセンターに申し込んでください。

追加情報...	詳しくは [image] をクリックしてください。


ウィルススキャンをスケジュール設定するには

1	Norton AntiVirus メインウィンドウ左パネルで［スケジュール(C)］をクリックします。

2	右パネルで［イベントの追加(N)］をクリックします。

3	スケジュールウィザードの 1 つ目のパネルで［次へ(N)］をクリックします。

4	イベントの種類として［ウィルススキャンをスケジュール設定する(V)］を選択して［次へ(N)］をクリックします。

5	リストでスキャンを選択して［次へ(N)］をクリックします。

スケジュール設定したいスキャンがリストに表示されない場合には新しいカスタムスキャンを作成する必要があります。

6	［イベント名(E)］テキストボックスにイベントに付ける名前を入力して［次へ(N)］をクリックします。

ここで入力した名前はメインウィンドウのリストに表示されます。

7	スキャンの頻度を選択して［次へ(N)］をクリックします。

［1 回(O)］を選択すると 1 回のみのスキャン、それ以外を選択すると定期スキャンになります。

8	スキャンを実行したい日時を設定して［次へ(N)］をクリックします。

9	［完了］をクリックします。

追加情報...	詳しくは [image] をクリックしてください。


コンピュータのウィルススキャン

コンピュータ上のウィルスを見つけるには

Norton AntiVirus メインウィンドウの［ウィルススキャン］パネルで次のいずれかの操作をします。

リストでスキャンをハイライトして［今すぐにスキャン(U)］をクリックすることによってウィルススキャンを開始します。

［スキャンの追加(N)］をクリックし、スキャンウィザードの指示に従って操作することによって新しいスキャンを作成します。それから作成したスキャンをリストでハイライトして［今すぐにスキャン(U)］をクリックします。

追加情報...	詳しくは [image] をクリックしてください。


スキャンを開始するには

1	Norton AntiVirus メインウィンドウを開きます。

2	左パネルで［ウィルススキャン(F)］をクリックします。

3	［何をスキャンしますか?(S)］リストでいずれかのスキャンをハイライトして［今すぐにスキャン(U)］をクリックします。スキャンリストにないスキャンを作成したい場合には［スキャンの追加(N)］をクリックし、スキャンウィザードの指示に従って操作します。

追加情報...	詳しくは [image] をクリックしてください。


ドライブをスキャンするには

1	Norton AntiVirus メインウィンドウを開きます。

2	左パネルで［ウィルススキャン(F)］をクリックします。

3	［何をスキャンしますか?(S)］リストで［ドライブをスキャン］をハイライトして［今すぐにスキャン(U)］をクリックします。スキャンリストにないスキャンを作成したい場合には［スキャンの追加(N)］をクリックし、スキャンウィザードの指示に従って操作します。

追加情報...	詳しくは [image] をクリックしてください。


フォルダをスキャンするには

1	Norton AntiVirus メインウィンドウを開きます。

2	左パネルで［ウィルススキャン(F)］をクリックします。

3	［何をスキャンしますか?(S)］リストで［フォルダをスキャン］を選択して［今すぐにスキャン(U)］をクリックします。

4	フォルダツリーでスキャンしたいフォルダにチェックマークを付けます。

5	［スキャン(S)］をクリックします。

追加情報...	詳しくは [image] をクリックしてください。


パスをスキャンするには

1	Norton AntiVirus メインウィンドウを開きます。

2	左パネルで［ウィルススキャン(F)］をクリックします。

3	［何をスキャンしますか?(S)］リストで［フォルダをスキャン］を選択して［今すぐにスキャン(U)］をクリックします。

4	フォルダツリーでスキャンしたいパスの最上位レベルにあるフォルダにチェックマークを付けます。

5	［スキャン(S)］をクリックします。

追加情報...	詳しくは [image] をクリックしてください。


個々のファイルをスキャンするには

1	Norton AntiVirus メインウィンドウを開きます。

2	左パネルで［ウィルススキャン(F)］をクリックします。

3	［何をスキャンしますか?(S)］リストで［個々のファイルをスキャン］を選択して［今すぐにスキャン(U)］をクリックします。

4	［ファイルのスキャン］ダイアログボックスでスキャンしたいフォルダを選択します。

5	［開く(O)］をクリックします。

追加情報...	詳しくは [image] をクリックしてください。


Norton AntiVirus 警告に応答するには

1	慌てないでください。たとえコンピュータにウィルスがいても除去できます。損傷があっても元に戻せます。表示された警告の種類に応じて次のように応答してください。

2	警告が修復ウィザードならば、ウィザードに任せてすべての感染ファイルを修復するのが最善の方法です。［次へ(N)］をクリックする以外に何もする必要はありません。

3	警告が Auto-Protect の警告ならば、メッセージの先頭に警告の種類が表示されます。この場合、画面の指示に従って操作してください。


ボタンの使い方

修復ウィザードの 1 つ目のパネルで［手動(M)］を選択した場合、それぞれのウィルスに対して次のオプションを適用できるようになります。

［修復(R)］:	ウィルスを除去し、感染したファイルまたはブートレコードを元の状態に戻します。

［削除(D)］:	感染ファイルを削除してウィルスを除去します。削除したファイルは回復できません。ファイルを削除した後で未感染のファイルをコピーする必要があります。

［除外(E)］:	操作を続けますが、今後このファイルは同様の通知の対象から除外します。問題がないと確信できる場合だけこのボタンを使います。

［検疫(Q)］:	感染ファイルを検疫場所に隔離してアクセスまたは実行できなくします。検疫項目は SARC に提出して分析を依頼できます。


修復ウィザードを使うには

画面の指示に従って単純に操作します。ウィザードに任せてすべての感染ファイルを修復するのが最善の方法です。ただし、感染ファイルについての情報を表示して手動でファイルを修復する方法もあります。

損傷したファイルを自動的に修復するには

1	修復ウィザードの 1 つ目のパネルで［自動(A)］を選択して［次へ(N)］をクリックします。

修復ウィザードが自動的にファイルを修復します。

2	修復ウィザードのパネルで［詳細情報(I)］をクリックするとスキャンとウィザードの処理の詳細が表示されます。

3	［完了］をクリックします。

損傷したファイルを手動で修復するには

手動で修復する場合、感染ファイルについてのウィルス情報を見ながらどの処理を適用するかを判断できます。

1	修復ウィザードの 1 つ目のパネルで［手動(M)］を選択して［次へ(N)］をクリックします。

2	感染ファイルのリストで修復したいファイルをハイライトします。

パネル下部に選択したファイルと推奨される処理について情報が表示されます。［情報(I)］をクリックすると感染ファイルとその中に入っているファイルについての詳細が表示されます。

3	［修復(R)］、［削除(D)］、［除外(E)］、［検疫(Q)］のいずれかのボタンをクリックします。

4	［完了］をクリックします。

メモ: 修復できないファイルがあると、修復ウィザードはファイルを検疫 (隔離され分析用に SARC に提出) するか削除するか質問します。コンピュータから感染ファイルを削除したら未感染の同じファイルをコピーし直す必要があります。

追加情報...	詳しくは [image] をクリックしてください。


ファイルを修復できないときに応答するには

1	Norton AntiVirus でファイルを修復できない場合、2 つのオプションがあります。

ファイルを検疫する
Norton AntiVirus の警告への応答として［検疫(Q)］を選択します。ファイルは隔離され、アクセスまたは実行できなくなります。後でその感染ファイルを SARC に送信して分析を依頼できます。

ファイルを削除する
Norton AntiVirus の警告への応答として［削除(D)］を選択します。または、Windows または DOS でハードディスクまたはフロッピーディスク上のファイルを見つけて手動で削除します。

2	未感染の同じファイルをコピーし直します。たとえば、ソフトウェアの製造元から提供される製品のディスクからファイルをコピーするかインストールし直します。


予防接種の変更に応答するには

次のいずれかの操作をします。

前回に予防接種をしてからブートレコードに正当な理由で変更が起きた場合には［予防接種(I)］を選択します。正当な理由とはオペレーティングシステムをアップグレードした場合またはハードディスクのパーティションを再分割した場合などです。このような操作の後で予防接種の変更の警告が表示された場合には再予防接種してください。

ブートレコードに正当な理由で変更が起きていないという確信がある場合には［修復(R)］を選択します。どんな理由であってもブートレコードに修正が起きると同じダイアログボックスが表示されます。ウィルス定義が最新でない場合には［修復(R)］を選択しないでください。まずウィルス定義を更新してからスキャンを実行してください。

メモ: ブートレコードやシステムファイルのブートレコードの変更は未知のウィルスの活動を示すことがありますが必ずしもそうとは限りません。ブートレコードはウィルスだけでなく正当な理由によっても起きます。製品のインストール、ハードディスクのパーティション再分割、デュアルブートシステム間での切り替えをするとブートレコードに修正が起きることがあります。

追加情報...	詳しくは [image] をクリックしてください。


メモリ上で見つかったウィルスを除去するには

メモリ上にウィルスが存在するということはウィルスがすでに活動中であることを意味します。他のファイルに伝染していたり、最悪の場合にはディスク上のファイルが損傷しているかもしれません。

1	コンピュータをシャットダウンします。

2	電源スイッチを使ってコンピュータの電源を切ります。

3	救済ディスクセットまたは緊急用ディスクセットの 1 枚目 (起動用ディスク) をフロッピーディスクドライブに挿入します。

4	コンピュータの電源を入れます。表示される画面の指示に従って操作するか、または DOS プロンプト (A> など) で NAVDX と入力します。

5	救済ディスクセットも緊急用ディスクセットもない場合には、書き込み禁止にしたブート可能なフロッピーディスク (Windows の起動ディスクなど) を使ってコンピュータをブートできます。それらもない場合には、誰かに依頼してブートディスクを作成してもらってください。いったんコンピュータを再起動したら、ハードディスク上の Norton AntiVirus をインストールしてあるディレクトリで NAVDX を実行します。

メモ: 感染したコンピュータはブートディスクの作成に使わないでください。作成しようとしているブートディスクがウィルスに感染する可能性があります。ブート可能なフロッピーディスクを作成する手順については DOS のマニュアルを参照してください。緊急用ブートディスクまたは未感染のブート可能フロッピーディスクを使ってコンピュータを再起動しないとウィルスが再び活動する危険があります。


Norton AntiVirus 救済ディスクセットを作成するには

1	Norton AntiVirus メインウィンドウ上部にある［Rescue(R)］をクリックします。

2	［救済の種類の選択］グループボックスで［Norton Zip Rescue(N)］または［基本救済(B)］を選択します。

3	保存先ドライブを選択します。通常、これは Zip ドライブまたはフロッピーディスクドライブです。

4	［作成(R)］をクリックします。

5	画面の指示に従って操作します。


感染ファイルを削除するには

1	Norton AntiVirus 警告ボックスで［削除(D)］をクリックしてから、画面の指示に従って操作します。

［削除(D)］コマンドボタンが淡色表示の場合には、Norton AntiVirus がこのボタンを使えないように設定されているか削除できない項目であるかのどちらかです。

2	感染ファイルを削除したら、Norton AntiVirus を使ってすべてのドライブとフロッピーディスクをスキャンし、ウィルスに感染しているファイルがほかにないことを確認します。

3	システムがウィルス感染していないことを確認したら、削除したファイルの代わりに未感染の同じファイルをコピーし直します。ファイルをハードディスクにコピーする前に必ずスキャンしてください。

どのファイルをコピーし直すか忘れた場合には、活動ログでそのファイル名を調べます。

Norton AntiVirus を使って削除したファイルは Norton Utilities などのファイル回復ユーティリティを使っても回復できません。ファイルを削除する前に、未感染のバックアップファイルがあることを確認してください。ただし、未感染のバックアップファイルがなくても感染ファイルは削除する必要があります。ディスク上に感染ファイルを残さないでください。未感染のファイルはソフトウェアの製造元から入手してください。


感染ファイルを修復するには

1	［修復(R)］を選択します。

［修復(R)］ボタンが淡色表示されるのは Norton AntiVirus の設定でボタンを無効にしているか項目を修復できない場合です。

2	感染したファイルまたはブートレコードの修復後にドライブやフロッピーディスクを再びスキャンしてほかにもうウィルスがいないことを確認します。

Norton AntiVirus でファイルまたはブートレコードを修復できないときのまれな例として［修復(R)］ボタンを選択した後で「修復が正常に完了しなかった」という意味のメッセージが表示されることがあります。

Norton AntiVirus で感染ファイルを修復できない場合には次のいずれかの操作をします。

Norton AntiVirus の警告ダイアログボックスで［削除(D)］を選択します。または、Windows のエクスプローラか DOS ウィンドウを表示してハードディスク上またはフロッピーディスク上のファイルを手動で削除します。

Norton AntiVirus の警告ダイアログボックスで［検疫(Q)］を選択し、ファイルを隔離してアクセスまたは実行できないようにします。後で分析を依頼するために感染ファイルを SARC に送信します。


Norton AntiVirus が感染ファイルを修復できない場合に応答するには

次のいずれかの操作をします。

感染ファイルを検疫してアクセスまたは実行できないようにします。検疫ファイルは SARC に提出して分析を依頼できます。

感染ファイルをコンピュータから削除します。

Norton AntiVirus で削除したファイルは回復できません。日ごろから製品のディスクを安全な場所に保管し、ファイルのバックアップを作成する習慣をつけてください。未感染のバックアップファイルまたは元のプログラムディスクがなく、オンラインでファイルにアクセスできない場合、ソフトウェアの製造元からファイルの新しいファイルを入手する必要があります。


システムファイルを正常に修復できない場合に応答するには

1	Windows のインストール時に作成した Windows の起動ディスクを使ってコンピュータを再起動します。

2	DOS プロンプト (A> など) で Sys C: と入力して Enter を押します。

これでドライブ C のブートレコードとシステムファイルが書き換わります。

3	DOS プロンプト (A> など) が表示されたらフロッピーディスクドライブからディスクを取り出し、Ctrl+Alt+Del を押して (または電源を切ってから再び入れて) コンピュータを再起動します。

メモ: Win.com が感染した場合、フロッピーディスクからハードディスクドライブ上の適切なフォルダに手動でコピーできます。


ブートレコードを正常に修復できない場合に応答するには

Norton AntiVirus 救済ブートディスク (Norton AntiVirus 救済ディスクセットの 1 枚目) を使ってブートレコードをウィルス感染していない状態に復元できます。

フロッピーディスク上のブートレコードを修復できない場合

重要なファイルをフロッピーディスクから別のディスクにコピーします。フロッピーディスクはまだ感染したままでブート不能です。


ウィルスらしい活動の警告に応答するには

次のいずれかの操作をします。

警告ボックスのメッセージが示している動作が、実行中のアプリケーションの状況から判断して正常な場合には［続行(C)］を選択してその動作が実行されるようにします。たとえば、ソフトウェアプログラムの更新中にプログラムファイルへの書き込みが試みられていることを示す警告が表示されたら、［続行(C)］を選択します。

検出された動作がユーザーの試みている操作と関係がない場合、［中止(S)］を選択してその動作が実行されないようにします。たとえば、ゲーム中にハードディスクのブートレコードへの書き込みが試みられていることを示す警告が表示されたら、［中止(S)］を選択してディスクが変更されるのを防ぎます。

実行中のアプリケーションの状況から判断して有効な動作のときにその動作について Norton AntiVirus で以後は警告が出されないようにするには、［除外(E)］を選択します。たとえば、ディスクのフォーマットユーティリティを使ってブート可能なフロッピーディスクを作成しているときに［除外(E)］をクリックすれば、フォーマットユーティリティを使ってフロッピーディスクのブートレコードに書き込むたびに警告が表示されることはなくなります。


ダウンロードファイルからウィルスを除去するには

1	Norton AntiVirus メインウィンドウでファイルをスキャンします。

2	修復ウィザードで自動的にファイルを修復するか、または［問題が見つかりました］ダイアログボックスで修復したいファイルを選択します。

3	［修復(R)］をクリックします。

4	［ファイルの修復］ダイアログボックスで［修復(R)］をクリックします。［問題が見つかりました］ダイアログボックスのすべての感染ファイルを修復するには［すべてを修復(A)］を選択します。

5	すべての問題が解決したら［問題が見つかりました］ダイアログボックスで［完了(N)］を選択します。

感染ファイルを修復したら、Norton AntiVirus を使ってドライブとフロッピーディスクをスキャンし、ウィルスが存在するファイルがないことを確認します。


シャットダウンしたコンピュータを再起動するには

1	フロッピーディスクドライブに Norton AntiVirus 救済ブートディスク (救済ディスクセットの 1 枚目) を挿入し、コンピュータに電源を入れてコンピュータを再起動します。

2	画面の指示に従ってディスクを入れ替えながら操作します。

メモ: 救済ディスクセットが最新でなくてもそれを使ってコンピュータからウィルスを除去できます。救済ブートディスクから Norton Rescue が起動したら Zip Rescue の場合には Rescue Recovery Wizard のパネルをスキップして直接 Norton AntiVirus のステップに進んでください。

3	すべてのウィルスを除去したらフロッピーディスクを取り出し、コンピュータの電源を切ってから再び電源を入れて Windows を起動します。

メモ: 緊急時に Norton Zip 救済ディスクセットを使う場合のウィルスに対する処理は起動直後に実行される Rescue Recovery Wizard と Norton AntiVirus のみによって完了します。ウィルスの問題を解決するためにはパーティションテーブルの復元は必要ありません。

4	再びスキャンします。


Norton AntiVirus の働きを変更するには

1	Norton AntiVirus メインウィンドウで［オプション(O)］をクリックします。

2	［オプション］ダイアログボックスの左パネルで設定したいオプションのカテゴリを選択します。カテゴリ名の左にあるプラス記号 (+) をクリックすると下位のカテゴリが表示されます。

選択したカテゴリに関係するオプションが右パネルに表示されます。

3	オプションを右クリックして［説明の表示(W)］を選択すると、そのオプションについての簡潔な説明が表示されます。

4	必要に応じて設定を変更します。

5	［OK］をクリックして［オプション］ダイアログボックスを閉じます。［OK］をクリックしないと加えた変更は消失します。

変更した設定は事前設定のオプションよりも優先されます。コンピュータを再起動する必要はありません。

追加情報...	詳しくは [image] をクリックしてください。


スキャンオプションを変更するには

1	Norton AntiVirus メインウィンドウで［オプション(O)］をクリックします。

2	左パネルで［手動スキャン］を選択します。

3	右パネルでオプションを右クリックして［説明の表示(W)］を選択すると、そのオプションについての簡潔な説明が表示されます。

4	必要なだけ変更を加えます。

5	設定を保存して［オプション］ダイアログボックスを閉じるために［OK］をクリックします。

追加情報...	詳しくは [image] をクリックしてください。


手動スキャンまたは定時スキャンでスキャンするファイルを選択するには

1	Norton AntiVirus メインウィンドウで［オプション(O)］をクリックします。

2	左パネルで［手動スキャン］を選択します。

3	［ファイルのほかにスキャンする項目］グループでファイルをスキャンする前にスキャンしたいコンピュータの領域にチェックマークを付けます。

メモ: Norton AntiVirus のインストールに事前設定のオプションを受け入れればデフォルトとしてすべてのオプションにチェックマークが付きます。

4	ウィルスに感染しやすいファイルのみをスキャンするには［スキャンするファイルの種類］グループで［感染しそうなファイルのみ(P)］を選択します。拡張子にかかわらずすべてのファイルをスキャンするには［すべてのファイル(F)］を選択します。

5	ステップ 4 で［感染しそうなファイルのみ(P)］を選択した場合には［拡張子の選択(E)］ボタンをクリックすれば拡張子リストを編集できます。

追加情報...	詳しくは [image] をクリックしてください。


ウィルス検出時の Norton AntiVirus による処理を選択するには

1	Norton AntiVirus メインウィンドウで［オプション(O)］をクリックします。

2	左パネルで［手動スキャン］を選択します。

3	［ウィルスが見つかったときの応答のしかた］グループでいずれかを選択します。

［応答をカスタマイズする］を選択した場合には［カスタマイズ(U)］ボタンをクリックしてして表示されるダイアログボックスで 3 種類の感染 (ファイルウィルス、ブートレコードウィルス、マクロウィルス) に対する応答のしかたを指定します。

4	オプションを右クリックして［説明の表示(W)］を選択すると、そのオプションについての簡潔な説明が表示されます。

5	設定を保存して［オプション］ダイアログボックスを閉じるために［OK］をクリックします。

追加情報...	詳しくは [image] をクリックしてください。


追加のスキャンオプションを設定するには

1	左パネルで［手動スキャン］または［Auto-Protect］の左にあるプラス記号 (+) をクリックして下位項目を展開します。

2	下位項目の［Bloodhound］をクリックします。

3	［Bloodhound ウィルス検出技術を有効にする(E)］にチェックマークが付いていることを確認します。

スライダーを移動して未知のウィルスを検出するための感度を調整します。感度を上げるとスキャン時間が少し長くなります。

4	設定を保存して［オプション］ダイアログボックスを閉じるために［OK］をクリックします。


スキャンするファイルの拡張子を選択するには

1	［オプション］ダイアログボックスの［手動スキャン］ページにある［スキャンするファイルの種類］グループで［感染しそうなファイルのみ(D)］を選択します。

2	［拡張子の選択(E)］ボタンをクリックします。

3	表示されるダイアログボックスで［新規(N)］をクリックします。

4	［拡張子の追加］ダイアログボックスで実行可能ファイルまたはマクロ機能があるデータファイルに使う標準外の拡張子を入力します。

5	設定を保存して［拡張子の追加］ダイアログボックスを閉じるために［OK］をクリックします。

6	ダイアログボックスを閉じるために［OK］をクリックします。

7	設定を保存して［オプション］ダイアログボックスを閉じるために［OK］をクリックします。

拡張子をスキャンの対象からはずすには

1	上のステップ 3 で削除したい拡張子をリストでハイライトして［削除(R)］をクリックします。

2	ステップ 6 から操作を続けます。

拡張子リストをデフォルトに戻すには

1	上のステップ 3 で［デフォルト(D)］をクリックします。

2	ステップ 6 から操作を続けます。

Norton AntiVirus はプログラムファイルだけでなく Microsoft Word の文書や Excel のワークシートもスキャンします。これらにはマクロウィルスに感染することがあるからです。

追加情報...	詳しくは [image] をクリックしてください。


全般的なスキャンオプションを設定するには

1	Norton AntiVirus メインウィンドウで［オプション(O)］をクリックします。

2	左パネルで［全般］を選択します。

3	次のうちの必要なオプションを設定します。

修復ファイルのバックアップ
［ファイルの修復前に検疫場所にバックアップを作成(B)］にチェックマークを付けると Norton AntiVirus が感染ファイルを修復する前に複製を保存します。

パスワード保護
［パスワード保護を有効にする(E)］にチェックマークを付けると他人がオプションを変更できないようにパスワードで保護できます。

Norton AntiVirus ロゴ画面
［Norton AntiVirus の起動時にロゴ画面を表示する(D)］にチェックマークを付けると Norton AntiVirus の起動時にいつでも起動画面が表示されます。

Microsoft Office 2000 プラグイン
［プラグインを有効にする(N)］にチェックマークを付けると Microsoft Office 2000 のデータファイルを開くときの保護が有効になります。

4	設定を保存して［オプション］ダイアログボックスを閉じるために［OK］をクリックします。

追加情報...	詳しくは [image] をクリックしてください。


起動時の保護の働きを決定するには

1	Norton AntiVirus メインウィンドウで［オプション(O)］をクリックします。

2	左パネルで［起動時スキャン］を選択します。

3	［スキャンする項目］グループでコンピュータの起動時ごとにスキャンしたい領域を指定します。

事前設定のオプション (すべてにチェックマークが付いている状態) をそのまま使うことをお勧めします。

4	バイパスキーを選択します。事前設定のオプションは 2 つの Alt キーです。

危険度が高い環境か、または多くの人が 1 台のコンピュータを使う場合には［なし(N)］を選択してください。

5	設定を保存して［オプション］ダイアログボックスを閉じるために［OK］をクリックします。


Auto-Protect でスキャンするタイミングを選択するには

1	Norton AntiVirus メインウィンドウで［オプション(O)］をクリックします。

2	左パネルで［Auto-Protect］を選択します。

3	［スキャンのタイミング］グループでチェックボックスにチェックマークを付けます。

メモ: コンピュータを最大限に保護するには両方のチェックボックスにチェックマークを付けます。

4	設定を保存して［オプション］ダイアログボックスを閉じるために［OK］をクリックします。

追加情報...	詳しくは [image] をクリックしてください。


Auto-Protect で問題が見つかったときにどう応答するかを選択するには

1	Norton AntiVirus メインウィンドウで［オプション(O)］をクリックします。

2	左パネルで［Auto-Protect］を選択します。

3	［ウィルスが見つかったときの応答のしかた］グループにあるドロップダウンリストで処理を選択します。

4	ダイアログボックスのオプションを右クリックして［説明の表示(W)］を選択すると、そのオプションの簡潔な説明が表示されます。

5	設定を保存して［オプション］ダイアログボックスを閉じるために［OK］をクリックします。


ウィルスらしい活動を監視するには

1	Norton AntiVirus メインウィンドウで［オプション(O)］をクリックします。

2	左パネルで［Auto-Protect］の左にあるプラス記号 (+) をクリックして下位項目を展開します。

3	左パネルで［Auto-Protect］の下位にある［拡張］をクリックします。

4	［ウィルスらしい活動の監視］グループのドロップダウンリストでオプションを選択し、ウィルスらしい活動が見つかったときの Norton AntiVirus の動作を指定します。

いくつかの活動の事前設定のオプションは［許可する］になっています。保護レベルを強化するには［処理の選択を要求する］を選択します。そうすれば活動が起きるたびにユーザーは［続行(C)］、［中止(S)］、［除外(E)］のいずれかを選択できます。つまり、その活動を許可するかどうか指定できます。

5	設定を保存して［オプション］ダイアログボックスを閉じるために［OK］をクリックします。

追加情報...	詳しくは [image] をクリックしてください。


最大の保護を設定するには

Norton AntiVirus のインストール時に事前設定のオプションを受け入れれば、既知や未知のウィルスからも自動的に保護され、ウィルスが見つかったときに通知されます。しかし、次のいずれかの操作をすれば保護レベルをさらに強化できます。

操作手順...

 保護機能を最大に設定するには

 スキャンをスケジュール設定する

 LiveUpdate をスケジュール設定する

インターネット接続があってインストール時に事前設定のオプションを受け入れた場合には、Norton AntiVirus がコンピュータをウィルスから保護するために必要なファイルが LiveUpdate によって定期的に更新されます。


保護機能を最大に設定するには

1	Norton AntiVirus メインウィンドウで［オプション(O)］をクリックします。

2	左パネルで［手動スキャン］を選択します。

3	［スキャンするファイルの種類］グループで［すべてのファイル(F)］を選択していることを確認します。

4	［ウィルスが見つかったときの応答のしかた］グループのドロップダウンリストで［処理の選択を要求する］を選択していることを確認します。

5	左パネルで［Auto-Protect］を選択します。

6	［スキャンのタイミング］グループのすべてのチェックボックスにチェックマークが付いていることを確認します。

7	［スキャンするファイルの種類］グループで［すべてのファイル(F)］を選択していることを確認します。

8	［ウィルスが見つかったときの応答のしかた］グループのドロップダウンリストで［処理の選択を要求する］を選択していることを確認します。

9	左パネルで［Auto-Protect］の左にあるプラス記号 (+) をクリックして下位項目を展開します。

10	左パネルで［Auto-Protect］の下位にある［拡張］をクリックします。

11	［ウィルスらしい活動の監視］グループのそれぞれのドロップダウンリストで［処理の選択を要求する］を選択します。

12	［フロッピーディスクのスキャン］グループのすべてのチェックボックスにチェックマークを付けます。

13	左パネルで［手動スキャン］の下位にある［Bloodhound］を選択し、右パネルでスライダーを最高の保護レベルの位置に移動します。左パネルで［Auto-Protect］の下位にある［Bloodhound］を選択し、右パネルで同じ操作をします。

14	左パネルで［電子メール保護］を選択します。

15	リストで電子メールクライアントのチェックボックスにチェックマークを付けることによって電子メールクライアントを選択します。

自分が使っている電子メールクライアントがリストにない場合には左パネルで［電子メール保護］の左にあるプラス記号 (+) をクリックして下位項目を展開し［拡張］を選択します。［電子メールスキャナ制御］グループの中の［手動設定を有効にする(E)］にチェックマークを付け、それから手動で電子メールクライアントを設定します。詳しくは下の［追加情報］をクリックして「手動設定する電子メールクライアントの保護を設定するには」を選択してください。

16	左パネルで［スクリプト遮断］を選択します。

17	［スクリプト遮断を有効にする(E)］にチェックマークが付いていない場合、チェックマークを付けます。

18	［処理の選択を要求する(A)］が選択されていることを確認します。

19	設定を保存して［オプション］ダイアログボックスを閉じるために［OK］をクリックします。

追加情報...	詳しくは [image] をクリックしてください。


スキャン結果で作業するには

次のいずれかの操作をします。

スキャン結果をプリンタで印刷またはファイルに保存するには［印刷(P)］をクリックします。

問題が見つかったファイルや問題を解決した方法など、スキャンに関する詳細情報を表示するには［詳細(D)］をクリックします。問題が見つからなかった場合には［詳細(D)］ボタンは淡色表示になります。

メモ: 問題に応答した後でスキャン完了時に［スキャンの結果］ダイアログボックスが表示され、スキャン中に起きたことの集計が示されます。


活動ログを使うには

1	Norton AntiVirus メインウィンドウで［レポート(E)］をクリックします。

2	［レポート(T)］リストで［Norton AntiVirus 活動のログを表示します。］をハイライトしてから［レポートを表示(V)］をクリックします。

活動ログに Norton AntiVirus の活動履歴が表示されます。

メモ: 削除と置換が必要なファイルを調べるにはスキャン後に活動ログを使います。

3	［フィルタ(F)］をクリックして、活動ログに表示したいイベントの種類を指定するダイアログボックスを表示します。

メモ: 活動ログの表示対象を指定しても、表示内容が影響を受けるだけで記録内容は影響を受けません。［オプション］ダイアログボックスの［活動ログ］ページで活動ログに記録するイベントや活動ログのサイズを変更できます。

4	［消去(L)］をクリックして、活動ログのすべての記録行を消去するかどうか確認できるダイアログボックスを表示します。記録行を消去しないと活動ログは最大サイズまで大きくなります。最大サイズに達すると最も古い記録行から順に上書きされます。

5	［閉じる(C)］をクリックして［活動ログ］ダイアログボックスを閉じます。


活動ログの表示を限定するには

1	Norton AntiVirus メインウィンドウで［レポート(E)］をクリックします。

2	［レポート(T)］リストで［Norton AntiVirus 活動のログを表示します。］をハイライトしてから［レポートを表示(V)］をクリックします。

3	［フィルタ(F)］をクリックします。［活動ログフィルタ］ダイアログボックスが表示されます。

4	活動ログに表示したいイベントの種類にチェックマークを付けます。

5	設定を保存して［活動ログフィルタ］ダイアログボックスを閉じるために［OK］をクリックします。


活動ログを消去するには

1	Norton AntiVirus メインウィンドウで［レポート(E)］をクリックします。

2	［レポート(T)］リストで［Norton AntiVirus 活動のログを表示します。］をハイライトしてから［レポートを表示(V)］をクリックします。

3	［活動ログ］ダイアログボックスで［消去(L)］をクリックします。

4	［はい(Y)］をクリックして［活動ログを消去］ダイアログボックスを閉じます。


ウィルスリストを使うには

1	Norton AntiVirus メインウィンドウで［レポート(E)］をクリックします。

2	［レポート(T)］リストで［Norton AntiVirus が対応するウィルスのリストを表示します。］をハイライトしてから［レポートを表示(V)］をクリックします。

［ウィルスリスト］ダイアログボックスの［ウィルス名(V)］リストにウィルスの名前とその感染項目 (プログラム、ブートレコード、データファイルのいずれか) が表示されます。

3	次のいずれかのオプションを使ってウィルスリストを管理します。

［表示(S)］ドロップダウンリストで種類を選択すればその種類のウィルスを表示できます。

ウィルスの詳細 (症状や別名など) を表示するには［情報(I)］をクリックします。

ウィルスリストをプリンタまたはファイルに出力するには［印刷(P)］をクリックします。


ウィルスリストでウィルスを検索するには

1	Norton AntiVirus メインウィンドウで［レポート(E)］をクリックします。

2	［レポート(T)］リストで［Norton AntiVirus が対応するウィルスのリストを表示します。］をハイライトしてから［レポートを表示(V)］をクリックします。

3	［ウィルスリスト］ダイアログボックスで［検索(F)］をクリックします。

4	見つけたいウィルスの名前 (またはその先頭の何文字か) を入力してから［OK］をクリックします。

入力した名前に一致するウィルス名がリストでハイライトされます。

5	検索基準に一致する次の項目を見つけるには［次を検索(N)］をクリックします。

メモ: 検索対象になるウィルスの個数を減らすには［表示(S)］ドロップダウンリストで種類を選択します。たとえば、ブートウィルスまたはマクロウィルスのみを表示するようにウィルスリストを限定できます。

見つけようとするウィルスがリストにない場合、正確なウィルス名を指定していないこともあります。たとえば、一般に Michelangelo と呼ばれるウィルスの正確な名前は Stoned. Michelangelo.D です。


ウィルスについての情報を表示するには

1	Norton AntiVirus メインウィンドウで［レポート(E)］をクリックします。

2	［レポート(T)］リストで［Norton AntiVirus が対応するウィルスのリストを表示します。］をハイライトしてから［レポートを表示(V)］をクリックします。

リストボックスにウィルスの名前とその感染項目 (プログラム、ブートレコード、データファイルのいずれか) が表示されます。

3	詳しい情報を見たいウィルスをリストでハイライトするか、または［検索(F)］をクリックしてウィルスを見つけます。

4	選択したウィルスの詳細 (症状や別名など) を表示するには［情報(I)］をクリックします。


プリンタで印刷するには

1	［印刷(P)］をクリックしてダイアログボックスを表示します。

2	［プリンタで印刷(P)］を選択します。


ファイルに保存するには

1	［印刷(P)］をクリックしてダイアログボックスを表示します。

2	［ファイルに保存(F)］を選択します。

3	ファイル名を指定します。

4	［OK］をクリックします。


ファイルに追加するには

既存のファイルを選択した場合、［上書き(O)］または［追加(A)］のいずれかを指定できます。既存のファイルに上書きしないでファイルの末尾に追加するには［追加(A)］をクリックします。


ファイルを指定するには

参照ボタンをクリックし、表示されるダイアログボックスで特定のファイルまたはファイルグループを探します。

［項目(T)］テキストボックスにファイル、ファイルグループ、フォルダ、ドライブのパス名を入力します。フォルダに入っているすべてのファイルを処理するにはフォルダ名のみを入力します。ワイルドカードを使ってファイルのグループを指定することもできます。


ログに記録する対象を選択するには

メモ: 活動ログには Norton AntiVirus の活動履歴が入っています。たとえば、既知のウィルスの検出と感染ファイルに実行した処理を記録するように事前設定されています。活動ログは他の種類のイベントを記録するようにもカスタマイズできます。

1	Norton AntiVirus メインウィンドウで［オプション(O)］をクリックします。

2	左パネルで［活動ログ］を選択します。

3	［ログに記録する対象］グループで記録したいイベントの種類にチェックマークを付けます。

4	設定を保存して［オプション］ダイアログボックスを閉じるために［OK］をクリックします。


機能をパスワード保護するには

1	Norton AntiVirus メインウィンドウで［オプション(O)］をクリックします。

2	左パネルで［全般］を選択します。

3	［パスワード保護を有効にする(E)］にチェックマークを付けます。

4	［パスワードの設定(P)］をクリックして表示される［パスワードの設定］ダイアログボックスで使いたいパスワードを入力します。同じパスワードが選択したすべての機能に適用されます。

パスワードの長さは半角 1 文字から 16 文字までで大文字と小文字が区別されません。たとえば、a と A は同じ文字と見なされます。入力した文字の代わりにテキストボックスにはアスタリスクが (*) 表示されます。

5	［OK］をクリックして［パスワードの設定］ダイアログボックスを閉じます。

6	設定を保存して［オプション］ダイアログボックスを閉じるために［OK］をクリックします。

パスワード保護を無効にするには

1	上のステップ 3 で［パスワード保護を有効にする(E)］のチェックマークをはずします。

2	設定を保存して［オプション］ダイアログボックスを閉じるために［OK］をクリックします。


ファイルをウィルススキャンから除外するには

1	Norton AntiVirus メインウィンドウで［オプション(O)］をクリックします。

2	左パネルで［除外］を選択します。

3	［新規(N)］をクリックします。

4	次のいずれかの操作をします。

参照ボタンを使ってファイル選択ダイアログボックスを表示し、［項目(T)］テキストボックスに表示するファイルを選択します。

［項目(T)］テキストボックスにファイル名を入力します。c:\*.COM のようにワイルドカードも使えます。指定した拡張子が付くすべてのファイルをスキャンから除外するには、［サブフォルダも含める(S)］にチェックマークを付けます。

ファイルを除外するとウィルスからの保護レベルが低下します。注意してください。


除外項目を編集するには

1	Norton AntiVirus メインウィンドウで［オプション(O)］をクリックします。

2	左パネルで［除外］を選択します。

3	右パネルの［除外リスト(E)］グループにあるリストで編集したい項目を選択します。

4	［編集(D)］をクリックし、必要なだけ変更を加えます。

5	設定を保存して［オプション］ダイアログボックスを閉じるために［OK］をクリックします。


除外項目を削除するには

1	Norton AntiVirus メインウィンドウで［オプション(O)］をクリックします。

2	左パネルで［除外］を選択します。

3	右パネルの［除外リスト(E)］グループにあるリストで削除したい項目を選択します。

4	［削除(M)］をクリックします。

除外リストからファイルが削除されます。

5	設定を保存して［オプション］ダイアログボックスを閉じるために［OK］をクリックします。


感染項目または疑わしい項目を検疫するには

ファイルを検疫する方法には次の 3 とおりがあります。

Norton AntiVirus 警告のダイアログボックスで［検疫(Q)］を選択します。

［オプション］ダイアログボックスの［手動スキャン］ページまたは［Auto-Protect］ページにある［ウィルスが見つかったときの応答のしかた］ドロップダウンリストで［感染ファイルを修復する］または［修復できなければ検疫する］を設定します。

疑わしいファイルを手動で検疫場所に追加します。

手動で項目を検疫に追加するには

1	Norton AntiVirus メインウィンドウで［レポート(E)］をクリックします。

2	右パネルの［レポート(T)］リストで［検疫場所の項目を表示して管理します。］をハイライトして［レポートを表示(V)］をクリックします。

3	検疫ウィンドウで［項目の追加］を選択します。

4	［検疫に追加］ダイアログボックスで追加したいファイルを選択します。

［ファイルを元の場所から削除(R)］にチェックマークを付けると潜在的な感染ファイルを誤って実行することがなくなります。

5	［追加(A)］をクリックします。


検疫項目についての情報を表示するには

1	Norton AntiVirus メインウィンドウで［レポート(E)］をクリックします。

2	右パネルの［レポート(T)］リストで［検疫場所の項目を表示して管理します。］をハイライトして［レポートを表示(V)］をクリックします。

3	検疫ウィンドウの左パネルで［検疫項目］を選択します。

4	次のいずれかの操作をします。

右パネルで項目を右クリックして［プロパティ(P)］を選択します。

右パネルで項目をダブルクリックします。


検疫ファイルを SARC に提出するには

検疫プログラムは分析用の項目を単純な操作で SARC に配信できるようにスキャンと配信ウィザードを備えています。［項目の提出］をクリックするとウィザードがファイルを分析して SARC に配信する代わりに別の処理を推奨することがあります。たとえば、現在のウィルス定義で除去できるウィルスの場合などです。ただし、推奨を受け入れないで提出してもかまいません。

1	Norton AntiVirus メインウィンドウで［レポート(E)］をクリックします。

2	右パネルの［レポート(T)］リストで［検疫場所の項目を表示して管理します。］をハイライトして［レポートを表示(V)］をクリックします。

3	検疫ウィンドウの左パネルで［検疫項目］を選択します。

4	検疫項目のリストでファイルを選択して［項目の提出］をクリックします。

5	スキャンと配信ウィザードの指示に従って情報を訂正し、分析用のファイルを SARC に提出します。


LiveUpdate をスケジュール設定するには

1	Norton AntiVirus メインウィンドウで［スケジュール(C)］をクリックします。

2	右パネルで［イベントの追加(N)］をクリックします。

3	スケジュールウィザードの 1 つ目のパネルで［次へ(N)］をクリックします。

4	イベントの種類として［LiveUpdate の実行をスケジュール設定する(L)］を選択して［次へ(N)］をクリックします。

5	［イベント名(E)］テキストボックスにイベントに付ける名前を入力して［次へ(N)］をクリックします。

ここで入力した名前はメインウィンドウのリストに表示されます。

6	LiveUpdate の頻度を選択して［次へ(N)］をクリックします。

［1 回(O)］を選択すると 1 回のみの更新、それ以外を選択すると定期更新になります。

7	LiveUpdate を実行したい日時を設定して［次へ(N)］をクリックします。

8	［完了］をクリックします。


Auto-Protect 警告時のオプション

Auto-Protect によるウィルス警告の画面には次のオプションがあります。

感染ファイルを修復する
ファイルからウィルスまたは悪質なコードを除去します。データが消失しないように修復前にファイルのバックアップが作成されます。

感染ファイルを検疫する
ファイルを Quarantine フォルダに隔離します。これでウィルスまたは悪質なコードの伝染が防止されます。

感染ファイルを削除する
感染ファイルをコンピュータから除去します。

問題を無視して感染ファイルのスキャンを続行する
問題があるにもかかわらずファイルを使い続けます。このオプションを選択するとウィルスまたは悪質なコードが他のファイルまたはコンピュータに伝染する可能性があります。

ファイルを開かないで問題を放置する
安全のために感染ファイルが使われないようにします。このオプションを選択するとウィルスまたは悪質なコードは除去されませんが伝染することもありません。

問題を無視して今後このファイルをスキャンしない
このオプションはファイルが安全であるという確信がある場合にのみ選択してください。Norton AntiVirus は今後このファイルをウィルススキャンしません。このオプションを選択するとウィルスまたは悪質なコードが他のファイルまたはコンピュータに伝染する可能性があります。


電子メールクライアントの保護を設定するには

使おうとする電子メールクライアントプログラムが［電子メールクライアント(E)］リストにない場合には電子メールクライアントを Norton AntiVirus と連携して働くように手動で設定できます。

1	Norton AntiVirus メインウィンドウで［オプション(O)］をクリックします。

2	左パネルで［インターネット］、［電子メール保護］、［拡張］の順に選択します。

3	［手動設定を有効にする(E)］にチェックマークを付けます。

4	設定を保存して［オプション］ダイアログボックスを閉じるために［OK］をクリックします。

5	電子メールクライアントを設定します。次のようにサーバーとユーザー名の新しい設定を使ってください。

設定名	現在の設定 (例)	新しい設定 (左の例に基づく)
着信 POP3 サーバー	mail.ispname.com	Pop3.norton.antivirus
ユーザー名	userid	userid/mail.ispname.com
発信 SMTP サーバー	mail.ispname.com	mail.ispname.com
これらの設定を変更する手順については電子メールクライアントのマニュアルを参照してください。


コマンドラインスイッチを使って Norton AntiVirus を起動するには

1	スタートメニューで［プログラム(P)］、［MS-DOS ウィンドウ］の順に選択して DOS ウィンドウを開きます。

2	DOS プロンプトで NAVW32 [<パス名> <オプション>] の形式で入力します。

<パス名> はスキャンしたいドライブ、フォルダ、ファイルのいずれかを指定する省略可能なパス、<オプション> はコマンドラインオプションの文字列です。

追加情報...	詳しくは [image] をクリックしてください。


手動設定する電子メールクライアントの保護を設定するには

手動設定する電子メールクライアントを選択したので電子メールプログラムの一部の設定を手動で変更する必要があります。これらの設定を変更する手順については電子メールクライアントのマニュアルを参照してください。

既存の設定をメモ用紙に書きとめてください。新しい設定のために必要です。

下の例では mail.ispname.com というメールサーバーと userid というユーザー名を使っています。メールサーバーとユーザー名は現在の電子メールの設定のとおりの名前を使ってください。

設定名	現在の設定 (例)	新しい設定 (左の例に基づく)
着信 POP3 サーバー	mail.ispname.com	Pop3.norton.antivirus
ユーザー名	userid	Userid/mail.ispname.com
発信 SMTP サーバー	mail.ispname.com	Mail.ispname.com


手動設定する電子メールクライアントを設定解除するには

手動で設定した電子メールクライアントを選択解除した後は電子メールプログラムの一部を正しく働くように再設定する必要があります。これらの設定を変更する手順については電子メールクライアントのマニュアルを参照してください。

既存の設定をメモ用紙に書きとめてください。新しい設定のために必要です。

下の例では mail.ispname.com というメールサーバーと userid というユーザー名を使っています。メールサーバーとユーザー名は現在の電子メールの設定のとおりの名前を使ってください。

設定名	保護ありの設定	保護なしの設定
着信 POP3 サーバー	Pop3.norton.antivirus	Mail.ispname.com
ユーザー名	userid/mail.ispname.com	Userid
発信 SMTP サーバー	mail.ispname.com	Mail.ispname.com


Norton AntiVirus でできること

以下は Norton AntiVirus でできる最も重要なタスクです。クリックすると詳しい説明が表示されます。

 	コンピュータをウィルススキャンします。

 	コンピュータからウィルスを除去します。

 	LiveUpdate でウィルス定義を更新します。

 	感染ファイルを検疫します。


ネットワークドライブスキャンに関するメモ

ローカルドライブに対するアクセス権と同じ権限がネットワークドライブに対して常にあるとはかぎりません。Norton AntiVirus を使ってネットワークドライブをスキャンする場合にはいくつかの制約があります。

ドライブのアクセス権	できる操作
なし	なし
読み取り専用	スキャンのみ (感染ファイルの修復、削除、検疫はできない)
読み書き両用	スキャン、修復、削除、検疫
ネットワークドライブのスキャンにはローカルドライブのスキャンよりも時間がかかります。Norton AntiVirus がスキャン中に他のユーザーがドライブ上のファイルを作成、削除、移動していることがあるためです。


フロッピーディスクを自動保護するには

1	Norton AntiVirus メインウィンドウで［オプション(O)］をクリックします。

2	左パネルで［Auto-Protect］の左にあるプラス記号 (+) をクリックして下位項目を展開します。

3	左パネルで［Auto-Protect］の下位にある［拡張］をクリックします。

4	右パネルで［フロッピーディスクのスキャン］グループの両方のチェックボックスにチェックマークを付けます。

デフォルトでは両方にチェックマークが付いています。

5	設定を保存して［オプション］ダイアログボックスを閉じるために［OK］をクリックします。

追加情報...	詳しくは [image] をクリックしてください。


予防接種保護を有効にするには

1	Norton AntiVirus メインウィンドウで［オプション(O)］をクリックします。

2	左パネルで［予防接種］を選択します。

3	［ブートレコードに予防接種をする(I)］にチェックマークを付けます。

4	下のドロップダウンリストで処理を選択します。

5	設定を保存して［オプション］ダイアログボックスを閉じるために［OK］をクリックします。

追加情報...	詳しくは [image] をクリックしてください。


検疫項目を再スキャンするには

1	Norton AntiVirus メインウィンドウで［レポート(E)］をクリックします。

2	右パネルの［レポート(T)］リストで［検疫場所の項目を表示して管理します。］をハイライトして［レポートを表示(V)］をクリックします。

3	検疫ウィンドウ上部にある LiveUpdate ボタンをクリックし、LiveUpdate ウィザードの指示に従って操作します。

コンピュータ上のウィルス定義ファイルが自動的に更新されて最新版になります。

4	検疫ウィンドウでファイルを選択して［項目の修復］をクリックします。

ファイルは新しいウィルス定義で再びスキャンされます。


許可される検疫処理を指定するには

1	Norton AntiVirus メインウィンドウで［レポート(E)］をクリックします。

2	右パネルの［レポート(T)］リストで［検疫場所の項目を表示して管理します。］をハイライトして［レポートを表示(V)］をクリックします。

3	表示メニューで［オプション(O)］をクリックします。

4	［検疫ファイル］、［バックアップファイル］、［提出ファイル］のいずれかのページを表示し、その種類のファイルに対して許可したい処理のチェックボックスにチェックマークを付けます。

ユーザーが検疫オプションを変更するのを防止したい場合には［全般］ページでパスワードを設定できます。


検疫オプションのパスワードを指定するには

1	Norton AntiVirus メインウィンドウで［レポート(E)］をクリックします。

2	右パネルの［レポート(T)］リストで［検疫場所の項目を表示して管理します。］をハイライトして［レポートを表示(V)］をクリックします。

3	表示メニューで［オプション(O)］をクリックします。

4	［全般］ページを選択します。

5	［パスワード保護を有効にする(N)］にチェックマークを付けて［パスワードの設定(P)］をクリックします。

6	［新しいパスワードを入力(N)］テキストボックスに使いたいパスワードを入力します。

パスワードの長さは半角 1 文字から 16 文字までで、大文字と小文字が区別されません。たとえば、a と A は同じ文字と見なされます。入力した文字の代わりにテキストボックスにはアスタリスク (*) が表示されます。

7	［新しいパスワードの確認(C)］テキストボックスに同じパスワードを再入力します。

8	［OK］をクリックして［パスワードの設定］ダイアログボックスを閉じます。


ブラウザが見つかりません

コンピュータ上でデフォルトの Web ブラウザを見つけられませんでした。Web サイトを見るには Web ブラウザをインストールしておく必要があります。インストール済みの場合、手動で起動してヘルプに載っている Web サイトを表示してください。


スクリプト遮断警告時のオプション

スクリプト遮断の警告が画面に表示された場合、次の操作を選択することができます。

このスクリプトを停止する (推奨):  スクリプトの実行を行いません。スクリプトのソース自体の安全性や現在のスクリプトの動作が信用できない場合に選択します。

この活動を 1 回許可する:  スクリプト中の危険性を持った動作を 1 回実行します。このオプションを選択した場合、他のファイルやコンピュータに問題が広がる可能性があります。

スクリプト全体を 1 回許可する: スクリプト全体を 1 回実行します。スクリプトの動作全体が安全だと信用できる場合に選択してください。

このスクリプトを検疫する: スクリプトを検疫フォルダに隔離します。問題が広がることを防ぎます。.

このスクリプトを認証する: これ以上のスクリプト遮断の警告を表示せずにスクリプトを実行します。スクリプトのソースの安全性に確信が持てる場合に選択します。

追加情報...	詳しくは [image] をクリックしてください。


ハードディスクのマスターブートレコードでブートウィルスを検査します。


ファイルをスキャンする前にコンピュータのメモリにウィルスが常駐しないかどうか検査します。スキャン中にウィルスがメモリ上にいると、スキャンしたどのファイルも感染する可能性があります。


ハードディスクのマスターブートレコードとスキャンするフロッピーディスクでブートウィルスを検査します。


ディスク上のすべてのファイルを (ウィルスがいそうにないファイルも含めて) スキャンします。オプションにチェックマークを付けると最大の保護になります。


拡張子リストに入っている拡張子の付くファイルをスキャンします。拡張子リストには最も感染しやすいファイルの拡張子が (マクロウィルスに感染する可能性がある .doc、.dot、.xls を含めて) 入っています。


クリックすると拡張子リストが表示され、感染しそうなファイルの拡張子を表示、追加、削除できます。


クリックすると［応答のカスタマイズ］ダイアログボックスが表示され、ウィルスの種類に応じて Norton AntiVirus の応答を設定できます。


ファイルまたはブートレコードを修復できます。


感染ファイルを削除できます。


既知のウィルスのための検査からファイルを除外できます。保護が低下するので控え目に使ってください。


ファイルを検疫 (隔離してアクセスまたは実行を防止) できます。そのファイルを分析してもらうために SARC に提出することもできます。


［拡張］をクリックすると［スキャナの拡張］パネルが表示され、ネットワークスキャン、ウィルスが見つかったときの即時通知、ドライブの保護などのオプションを使えます。


スキャン進行中のダイアログボックスで［中止(S)］ボタンを選択すると、進行中のスキャンを中止できます。


手動でスキャンを開始したときにすべてのフロッピーディスクドライブが自動的に選択されます。


手動でスキャンを開始したときにすべてのハードディスクドライブが自動的に選択されます。


［デフォルト(D)］をクリックすると、Norton AntiVirus をインストールしたときに設定された元の拡張子に戻ります。


［新規(N)］をクリックするとダイアログボックスが表示され、新しい拡張子を追加できます。(拡張子を入力するように要求されます。)


［削除(R)］をクリックすると、選択した拡張子を削除できます。


プログラムを実行するたびにスキャンします。


プログラムをアクセスするとき (たとえば、コピーや実行するとき) に常にスキャンします。移動するときにもスキャンします。


インストールプログラムまたは何か他の方法 (ファイルのダウンロードなど) でドライブ上に作成されたファイルをスキャンします。


すべてのファイルをスキャンします。ウィルスがいそうにないファイルもスキャンされます。このオプションにチェックマークを付けると最大の保護になります。


拡張子リストに入っている拡張子の付くファイルをスキャンします。拡張子リストには最も感染しやすいファイルの拡張子が (マクロウィルスに感染する可能性がある .doc、.dot、.xls を含めて) 入っています。


クリックすると拡張子リストが表示され、感染しそうなファイルの拡張子を表示、追加、削除できます。


オプションを 1 つ選択すると、ウィルスが見つかったときにどう応答するかを指定できます。［確認ダイアログボックス］を選択すると、感染ファイルが見つかったときにどうするかを最も制御できます。


オプションを 1 つ選択すると、ウィルスが見つかったときにどう応答するかを指定できます。［確認ダイアログボックス］を選択すると、感染ファイルが見つかったときにどうするかを最も制御できます。


ファイルまたはブートレコードを修復できるようになります。


ファイルを削除できるようになります。


ファイルのアクセスを続行できます。ウィルスが見つかったときに［続行(C)］ボタンを選択すると、ウィルスが活動する恐れがあります。


ファイルへのアクセスを中止できます。ウィルスは活動しませんが、まだ感染しています。


既知のウィルスのための検査からファイルを除外できます。除外すると保護レベルが下がります。控えめに使ってください。


チェックマークを付けると、Norton AntiVirus の Auto-Protect アイコンがタスクバーに表示されます。


チェックマークを付けると、Norton AntiVirus の Auto-Protect 機能を無効にできるようになります。


クリックすると［Auto-Protect の拡張設定］パネルが表示されます。


ディスク上のすべての情報が消去され回復できません。この種のフォーマットは一般に製造メーカーしかできません。この活動が検出された場合、ほとんど確実に未知のウィルスが原因です。


ハードディスクブートレコードに書き込みをするプログラムがまれにあります。そのようなプログラム (FORMAT など) を使っていないかぎり、この活動はたぶんウィルスがいることを示します。


少数のプログラム (DOS の FORMAT コマンドや SYS コマンド) はフロッピーディスクのブートレコードに書き込みをします。


プログラムによっては設定情報を別のファイルではなくプログラム自体に書き込みます。これは正しい活動ですが、未知のウィルスの活動として警告される可能性があります。


多くの DOS プログラムはファイルの読み取り専用属性を変更します。これは正しい活動ですが、未知のウィルスの活動として警告される可能性があります。


アクセス (フォルダの一覧を表示、ファイルをコピー、ファイルに書き込み、ファイルを実行など) するフロッピーディスクごとにブートウィルスを検査します。


コンピュータをシャットダウンするときに 1 台目のフロッピーディスクドライブにブートウィルスがいないか検査します。


コンピュータをシャットダウンするときに 2 台目のフロッピーディスクドライブもブートウィルスがいないか検査します。2 台のフロッピーディスクドライブがあるシステムでこのオプションにチェックマークを付けてください。


メモリにウィルスが常駐しないかどうか検査します。ウィルスがメモリ上にいると、アクセスするほかのファイルに感染する可能性があります。


マスターブートレコードでブートウィルスをスキャンします。


ハードディスクのブートレコードでブートウィルスをスキャンします。


コンピュータのオペレーティングシステムがスタートアップと Windows の実行に使うファイルをスキャンします。


バイパスキーの組み合わせを使いたくない場合に［なし］を選択します。


選択すると、起動時に両方の Shift キーを押してスキャンをバイパスできます。


選択すると、起動時に両方の Alt キーを押してスキャンをバイパスできます。


選択すると、起動時に両方の Ctrl キーを押してスキャンをバイパスできます。


起動時に Auto-Protect を起動します。このオプションにチェックマークを付けることを強くお薦めします。コンピュータがスタートアップするとすぐに Auto-Protect が起動され、最大の保護に役立ちます。


チェックマークを付けると、Norton AntiVirus が表示するすべての警告に指示または特別な警告をメッセージとして表示できます。


Norton AntiVirus がすべての警告に表示する警告または特別な指示とメッセージを入力してください。


チェックマークを付けると、ウィルスが見つかったときに Norton AntiVirus が音を出して警告します。


チェックマークを付けると、通知ダイアログボックスが画面に残る時間の長さを指定できます。［秒］コンボボックスに秒数 (1 から 99 まで) を入力してください。


警告が画面に残る秒数 (1 から 99 まで) を選択します。


既知のウィルス (ウィルスリストで識別できるウィルス) の検出を記録します。


予防接種していないか予防接種してから変更があったファイルの検出を記録します。


ウィルスらしい活動を記録します。ウィルスらしい活動とは多くのウィルスが伝染またはデータを損傷するときに実行する (ハードディスクをフォーマットしようとするなどの) 活動です。


手動スキャンと定時スキャンの日付と終了時刻を記録します。


ウィルスリストの変更を記録します。変更が起きるのは Norton AntiVirus がウィルスを検出するために使うウィルス定義ファイルを更新したときです。Norton AntiVirus メインウィンドウで［LiveUpdate］をクリックすることによってファイルを更新できます。LiveUpdate はスケジュール設定済みの更新も自動的に実行します。


検疫項目を記録します。


チェックマークを付けると、活動ログファイルのサイズの限度を設定できます。コンボボックスに KB 単位で入力してください。指定したサイズに達すると、それ以降に活動ログに 1 行を追加するたびに古い行が 1 行ずつ削除されます。


ログファイルのサイズの限度を設定できます。指定したサイズに達すると、それ以降に活動ログに 1 行を追加するたびに古い行が 1 行ずつ削除されます。


活動ログファイルの最大サイズを選択します。


活動ログファイルのパス名を入力します。または、参照ボタンを使ってファイルのリストで活動ログファイルの名前を選択します。


［新規(N)］をクリックするとダイアログボックスが表示され、新しい除外項目を追加できます。


［編集(E)］をクリックするとダイアログボックスが表示され、除外項目を編集できます。


［削除(R)］をクリックすると、除外項目を削除できます。


除外するファイルまたはファイルのグループのパス名を入力します。または、参照ボタンを使ってリストで単一のファイルを選択します。


項目を既知のウィルスの検査から除外します。


検疫場所にあるファイルの修復を試みる前にバックアップを作成します。検疫する間、検疫ファイルは実行やアクセスできません。


チェックマークを付けるとパスワード保護がオンになります。


チェックマークを付けるとリストに表示されるすべての機能がパスワード保護されます。


チェックマークを付けるとリストボックスで選択した機能のみがパスワード保護されます。


［新しいパスワードを入力してください(N)］テキストボックスにパスワードを入力し、それを再び［新しいパスワードの確認(C)］テキストボックスに入力します。


［古いパスワードを入力してください(O)］テキストボックスに既存のパスワードを入力します。


［新しいパスワード(N)］テキストボックスにパスワードを入力し、それを再び［新しいパスワードの確認(C)］テキストボックスに入力します。


これらはパスワードで保護できる機能です。


［パスワードの設定］ダイアログボックスが表示されます。


Norton AntiVirus のすべての機能をパスワード保護するか、または特定の機能をパスワード保護するようにカスタマイズできます。いずれの場合も機能にアクセスする前にパスワードを入力する必要があります。


* NTSRV# IDH_NAVNT_WHATHIS_DISPLAY_ALERT_MESSAGE_CHKBX


クリックすると Bloodhound ヒューリスティック技術が有効になり、新種のウィルスや未知のウィルスに対する保護力が飛躍的に強化されます。


ポインタをドラッグすると新種のウィルスや未知のウィルスを検出する Bloodhound の感度が強くなります。


これらのオプションを使うとウィルスの種類に応じて異なる動作を指定できます。


ウィルスが見つかったときに Norton AntiVirus でしたい処理を選択します。


文書ファイルまたはテンプレートファイルでウィルスが見つかったときに Norton AntiVirus でしたい処理を選択します。


ブートレコードでウィルスが見つかったときに Norton AntiVirus でしたい処理を選択します。


クリックするとダイアログボックスが表示され、Bloodhound ヒューリスティックで使われる設定を変更できます。Bloodhound ヒューリスティックは新種のウィルスや未知のウィルスを検出します。


チェックマークを付けるとブートレコードが自動的に予防接種されます。


ブートレコードの予防接種データに変更があったことが通知されたときの応答のしかたを選択します。［処理の選択を要求する］を選択すると最も自由に制御できます。


予防接種の問題に対する応答のしかたを選択します。［処理の選択を要求する］を選択するとブートレコードで起きることを最も自由に制御できます。


予防接種の変更のあるファイルまたはブートレコードを削除できます。ファイルやブートレコードは最後の予防接種のときの状態に戻ります。


変更があったファイルまたはブートレコードを予防接種または再予防接種できます。


現在の操作 (ファイルのスキャンまたはアクセス) を中止できます。予防接種データは変わりません。


予防接種ファイルのフォルダのパスを入力します。パスの先頭は円記号 (\) で始めます。事前に設定されたパスは \NCDTREE です。


未知のウィルス (ウィルスリストで識別できないウィルス) の検出を記録します。


指定した項目に対して除外したい活動にチェックマークを付けます。


Norton AntiVirus は実行するすべてのスキャンで除外リストのエントリを使います。除外リストを構成する除外項目とは、通常はウィルスらしいと判定されるけれども特定のファイルについて Norton AntiVirus で検査しないように指示した活動または条件です。ファイルを除外することは「ウィルスを見つけない」という意味ではなく、ウィルスが原因でないとわかっている一部の活動の進行を許可することを意味します。


拒否されたアクセスイベントの日時を記録/表示します。


［オプション］ダイアログボックスのカテゴリのリストをアウトライン形式で表示します。エントリをクリックするとそのオプションが表示されます。プラス記号 (+) をクリックするとエントリが展開します。


［オプション］ダイアログボックスで表示しているすべてのオプションをデフォルトに戻すドロップダウンリストのコマンドです。


チェックマークを付けるとコンピュータの起動時または再起動時にシステムファイルがスキャンされます。


クリックすると Norton AntiVirus アプリケーションの起動時にいつでも Norton AntiVirus ロゴが表示されます。


クリックするとコンピュータ上のウィルス定義が作成日から 2 週間以上れ経過したときに Norton AntiVirus が通知します。


チェックマークを付けると電子メールの添付ファイルに対するバックグラウンド保護がオンになります。チェックマークを付けた後で下のリストで電子メールクライアントを選択してください。


サポートされる電子メールクライアントアプリケーションを表示します。使っている電子メールアプリケーションがリストにない場合には、［手動設定を有効にする(E)］にチェックマークを付けてから電子メールクライアントを手動で設定してください。


電子メールの添付ファイルにウィルスが見つかったときにどう応答するかを指定します。［処理の選択を要求する］を選択すると感染添付ファイルに対して最も自由に制御できます。


チェックマークを付けると電子メール保護が一時的に無効になります。チェックマークをはずすと電子メール保護が再び有効になり設定が元に戻ります。


チェックマークを付けるとコンピュータの起動時にスケジューラが実行されます。定時イベントが起きるためにはスケジューラを実行しておく必要があります。


チェックマークを付けるとシステム領域 (タスクバー右端) にスケジューラアイコンが表示されます。


チェックマークを付けると失敗したイベントが次回のコンピュータの起動時に自動的に実行されます。


チェックマークを付けるとスケジューラの終了時に確認ダイアログボックスが表示されます。これは誤ってスケジューラを終了するのを防止するのに役立ちます。


チェックマークを付けると電子メール保護がアクティブであることを知らせる Norton AntiVirus ロゴが表示されます。


チェックマークを付けると時間切れ保護が有効になり、添付ファイルクライアントの時間切れが起きることなく Norton AntiVius が電子メールの大きい添付ファイルをスキャンできるようになります。


チェックマークを付けると電子メール保護がアクティブなときにシステム領域 (タスクバー右端) に Norton AntiVirus 電子メール保護アイコンが表示されます。


チェックマークを付けると Microsoft Office 2000 ウィルス対策プラグインが有効になります。これはコンピュータを Microsoft Office 2000 データファイルのマクロウィルスから保護します。


圧縮ユーティリティで圧縮されたファイルをスキャンします。圧縮ファイルの個数が多いとスキャンにかかる時間が少し長くなります。このオプションは最大の保護のために事前に設定されています。


チェックマークを付けると Microsoft Office のデータファイルを開くときに Norton AntiVirus がスキャンします。


チェックマークを付けると Microsoft Internet Explorer でダウンロードするファイルを Norton AntiVirus がスキャンします。


チェックマークを付けると Netscape Navigator や Netscape Communicator でダウンロードするファイルを Norton AntiVirus がスキャンします。


チェックマークを付けるとインターネットに接続するときに Norton AntiVirus が更新版の有無を自動的に調べます。


ユーザーの作業を中断することなくウィルス定義と Norton AntiVirus プログラムの更新版をバックグラウンドでダウンロードします。


更新版があるときにダウンロードするかどうか選択できるようにユーザーに通知します。


SmartScan は悪質なコードが入っている可能性がある OLE 埋め込みオブジェクト付きのファイルをスキャンします。


手動で設定した電子メールアカウントのスキャンを有効にします。Norton AntiVirus が認識しない電子メールクライアントを手動で設定する手順についてはヘルプのキーワードリストで「電子メール」を選択して「手動で設定した電子メールクライアントの保護を設定するには」を参照してください。


スクリプト遮断を可能にすると、最新の脅威に対する保護能力が上がります。Norton AntiVirus は悪意のあるコードを含んだスクリプトを遮断します。


このオプションを選択すると、Norton AntiVirus は警告のダイアログボックスを表示します。脅威となるスクリプトを確認し、どのように処理するかを選択できます。


Norton AntiVirus が脅威となるおそれのあるコードをスクリプト中に見つけた場合、すべてのスクリプトの実行を遮断します。


BBS

Bulletin Board System の略。モデムによってシステムに接続しているユーザー間でメッセージ送信、電子メール、ファイル転送ができるオンラインサービス。


ブートレコード

フロッピーディスクの最初の物理セクタまたはハードディスクパーティションの最初の論理セクタ。ディスクのアーキテクチャを識別します。ブート可能なディスクのブートレコードにはオペレーティングシステムをロードするブートレコードプログラムも入っています。ブートセクタともいいます。


ブートセクタ

ディスクの先頭にありディスクのアーキテクチャ (セクタサイズ、クラスタサイズなど) を識別するセクタ。ブート可能なディスクのブートセクタにはオペレーティングシステムをロードするプログラムも入っています。


ブート可能なディスク

コンピュータを起動するために必要なシステムファイルが入っているディスク。最近のコンピュータにはコンピュータを起動するときに使われるブート可能なハードディスクがありますが、通常「ブート可能なディスク」とは緊急時にコンピュータを起動するために使えるフロッピーディスクのことをいいます。


COMMAND.COM

DOS のデフォルトのコマンドインタープリタプログラム。キーボードから入力されたコマンドを受け取り、他のプログラムをロードしたり、プログラムと CPU 間の情報の流れを制御するなどのタスクを実行します。


圧縮

数学的なアルゴリズムを使ってファイルまたはディスクのデータを処理することで、データがディスクに占める物理容量を減らします。個々のファイルまたはディスク全体は各種ユーティリティソフトウェアを使って圧縮できます。


CONFIG.SYS

システムのハードウェアを設定し、デバイスドライバをロードするコマンドが入っているファイル。システムが起動すると、DOS によって自動的に実行されます。


電子メール

共通のコンピュータネットワークを共有する人またはそこにアクセスできる人にメッセージや情報を (ファイルを含めて) 送信できるシステム。E メール (E は Electronic の頭文字) ともいいます。


ファイルサーバー

ネットワークユーザーが共有のアプリケーションとデータファイルにアクセスできるようにする、ネットワークに接続された中央ディスク記憶装置。


フロッピーディスク

データを格納するために使われる磁気媒体の一種。磁気媒体は薄くて平らなマイラーディスクに接着されているのでフロッピーディスクは柔軟です。これは磁気コーティングした堅い素材で形成されるハードディスクと対照的です。現在使われる最も一般的なフロッピーディスクのフォーマットは直径 3.5 インチです。フロッピーディスクを「ディスケット」ともいいます。


フォルダ

ファイルとプログラムの論理的な容器で、GUI では通常はファイルフォルダに似たアイコンで表されます。フォルダにはファイルやプログラムのほかにフォルダも入り、ディスク上にデータを階層的に編成できます。DOS ではフォルダを「ディレクトリ」と呼んでいました。


長いファイル名

ファイルに半角 255 文字までの名前を付けられるファイルシステムの機能。

DOS には「8 ドット 3」つまり「ファイル名が 8 文字まで、拡張子が 3 文字まで、それらをピリオドで区切る」というファイル名の制約がありました。DOS 用の古いアプリケーションは長いファイル名をサポートしません。


MSDOS.SYS

DOS のカーネルが入っているシステムファイル。


ネットワーク

ユーザー間で情報とハードウェアを共有する目的で、通信回線またはその他の手段で相互に接続されたコンピュータと関連ハードウェアのグループ。


ネットワークサーバー

ネットワーク上の他のコンピュータにファイルへのアクセスを許可し、プログラム、記憶装置、通信を始めとする共有サービスを集中的に管理して、それらのコンピュータに提供するコンピュータ。


レジストリキー

Windows のレジストリに格納されている情報のカテゴリ。レジストリキーはレジストリに格納してあるデータをインデックス付けまたは編成するために使う手段です。レジストリキーには他のキー (サブキー) やデータを格納できるので、レジストリは階層構造を形成します｡


右クリック

マウスの右ボタンをクリックすること。デフォルトでは、マウスカーソルがインターフェースのオブジェクト上にある状態で右クリックするとメニューが表示されます。コンテキストメニューにはオブジェクト固有のオプションが用意されています。左ききのユーザーのためにマウスボタンの割り当てを切り替えると、マウスの左ボタンをクリックしたときにコンテキストメニューが表示されます。


SYSTEM.INI

システム固有のドライバと設定情報が入っている Windows の起動ファイル。Windows 3.1 の SYSTEM.INI に格納されていた情報のほとんどは Windows レジストリに再配置されました。ただし、SYSTEM.INI は古いアプリケーションとの互換性のために残っています。


TSR

Terminate-and-Stay-Resident の略。初めて実行されるときメモリにロードされ、明示的に削除されるか、またはコンピュータが再起動されるまでそこに留まっているプログラム。TSR プログラムをメモリ常駐プログラムともいいます。


WIN.INI

システム設定とアプリケーションのプレファレンスが入っている Windows の起動ファイル。Windows 3.1 の WIN.INI に格納されていたほとんどの情報は Windows のレジストリに再配置されました。ただし、WIN.INI は古いアプリケーションとの互換性のために残っています。


予防接種

ファイルに予防接種をすると、Norton AntiVirus がそれに関する重要な情報を記録します (「指紋」をとるようなものです)。その後,、Norton AntiVirus がスキャンをするときはファイルと「指紋」を照合し、何か未知のウィルスの存在を示すような変更があれば報告します。ブートレコードは事前設定のオプションで予防接種されます。


未知のウィルス

Norton AntiVirus に定義がないウィルスです。ウィルス定義も参照してください。


ウィルスらしい活動

正当な理由でこのような活動をするプログラムもありますが、その他の場合はウィルスが働いていることを示します。詳しくはヘルプのキーワードリストで「ウィルスらしい活動」を選択してください。


ブートウィルス

ハードディスクとフロッピーディスクのブートレコードプログラム、ハードディスクのマスタブートレコードプログラムに感染するウィルス。ブートウィルスは DOS よりも先にメモリにロードされてコンピュータを制御し、アクセスするすべてのフロッピーディスクに感染します。ブートウィルスに感染すると、感染したディスクからはコンピュータをまったく起動できなくなることがあります。


圧縮ファイル

通常、圧縮ユーティリティプログラムによってふつうの (圧縮していない) 状態よりも少ないディスク容量を占めるように処理されているファイルまたはディスクを指します。


リスクの高い環境

リスクの高い環境とは、以下に示す性質のほとんどに当てはまる環境です。

ネットワーク接続をしている (専門の管理者がついていない LAN)

ネットワーク上でウィルスワクチンソフトウェアを動かしていない

共有ネットワークプログラムを使っている

モデムを利用して BBS やオンラインサービスからプログラムをダウンロードしている

インターネットに接続している

出所不明のフォーマット済みフロッピーや再生フロッピーを使っている

フロッピーディスク上のファイルを共有したり、ソフトウェアを収集したリ、海賊版のソフトウェアを使ったり、コンピュータゲームを交換したりしている。

自分のコンピュータを他の人間が頻繁に使う


感染ファイル

ウィルスが侵入したファイル


既知のウィルス

Symantec がすでに分析して定義し、Norton AntiVirus が検出して名前を識別できるウィルス。


複合感染型ウィルス

プログラムとブートファイルの両方に影響し、ある種類のファイルから別の種類のファイルに伝染するウィルス。


多形態ウィルス

証拠になるコードセグメントを変更して、感染ファイルによって互いに異なるウィルスに見えるようにしてしまう種類のウィルスで、そのため検出がより困難です。


プログラムウィルス

実行可能プログラムファイルに感染するウィルスで、多くの場合 .COM、.EXE、.OVL、.DRV、.SYS、.BIN のいずれかのファイル拡張子が付きます。プログラムウィルスはプログラム実行後もコンピュータの電源を切るまでメモリ上に残ることがあります。


スマート検索

名前の最初の何文字かをまず入力すればリストの中をすばやく移動できる機能です。


ステルス型ウィルス

見つけにくいように積極的に姿を隠そうとし、自分を分析や削除しようとするものから自己防衛するウィルスです。


トロイの木馬

役に立ちそうだったり (ゲームのように) 面白そうに見えるが、コンピュータの動作中に隠れてファイルを損傷したり消去したりするプログラムです。トロイの木馬はウィルスではありません。


ウィルス定義

Norton AntiVirus が特定のウィルスの存在を認識し、警告できるようにするためのウィルスの情報です。


ウィルスリスト

ウィルスリストは Norton AntiVirus で定義されているすべてのウィルスを表示します。ウィルス定義も参照してください。


システムメッセージ

以下は Norton AntiVirus を使っているときに表示される可能性のあるエラーメッセージとその説明です。画面では <ファイル名>、<ドライブ>、<ウィルス名> に実際のファイル名、ドライブ名、ウィルス名が表示されます。

ブートレコードは予防接種後に変更されています。

予防接種後のブートレコードの変更は未知のウィルスの存在を示すと考えられます。ただし、このような変更が妥当な場合もあります。

設定ファイル NAVOPTS.DAT が見つかりません。

環境設定の入ったファイルが見つかりませんでした。Norton AntiVirus はデフォルトの設定でロードされています。

ドライブ <ドライブ> のエラー。ドライブまたはデバイスが準備できていません。

ドライブの準備ができていないか問題が起きているためドライブにアクセスできませんでした。

ドライブ <ドライブ> のブートレコードは <ウィルス名> ウィルスに感染しています。

ドライブのブートレコードでウィルスが検出されました。ウィルスを除去するには［修復(R)］を選択します。

<ウィルス名> ウィルスがメモリ上に見つかりました。

コンピュータのメモリ上でウィルスが見つかりました。これはウィルスが活動状態であることを意味するのでほかのファイルに伝染しているかもしれません。

ドライブ <ドライブ> のブートレコードは予防接種後に変更されています。

予防接種後のブートレコードの変更は未知のウィルスの存在を示すと考えられます。ただし、このような変更が妥当な場合もあります。

ドライブ <ドライブ> のブートレコードは <ウィルス名> ウィルスに感染しています。

ドライブのブートレコードでウィルスが検出されました。ウィルスを除去するには［修復(R)］を選択します。

ドライブ <ドライブ> のブートレコードは <ウィルス名> ウィルスに感染しています。ブートレコードとシステムファイルを予防接種できません。

ドライブのブートレコードでウィルスが検出されました。ドライブをスキャンし、ウィルスを見つけて除去してからブートレコードに予防接種をしてください。

ファイル <ファイル名> （圧縮ファイル <ファイル名> の中のファイル） は <ウィルス名> ウィルスに感染しています。

圧縮ファイルに入っているファイルの中にウィルスが検出されました。ファイルを圧縮解除して元のファイルをスキャンし、ウィルスを見つけて除去してください。

ファイル <ファイル名> がファイル <ファイル名> の書き込み禁止属性の変更を試みています。

ファイルの読み取り専用属性の変更はウィルスによる可能性があるため Norton AntiVirus は通知するようになっています。

ファイル <ファイル名> がハードディスクのフォーマットを試みています。

ハードディスクのフォーマットはウィルスによる可能性があるため Norton AntiVirus は通知するようになっています。

ファイル <ファイル名> がファイル <ファイル名> に書き込みを試みています。

ファイルへの書き込み操作はウィルスによる可能性があるため Norton AntiVirus は通知するようになっています。

ファイル <ファイル名> がドライブ <ドライブ> のブートレコードに書き込みを試みています。

ドライブのブートレコードへの書き込み操作はウィルスによる可能性があるため Norton AntiVirus は通知するようになっています。

ファイル <ファイル名> がドライブ <ドライブ> のマスターブートレコードに書き込みを試みています。

ハードディスクのマスターブートレコードへの書き込み操作はウィルスによる可能性があるため Norton AntiVirus は通知するようになっています。

ファイル <ファイル名> は <ウィルス名> ウィルスに感染しています。

ファイルでウィルスが検出されました。ウィルスを除去するにはファイルを削除または修復します。

ファイル <ファイル名> がファイル <ファイル名> の書き込み禁止属性を変更できませんでした。

ファイルの読み取り専用属性の変更はウィルスによる可能性があるため Norton AntiVirus は許可しないようになっています。

ウィルスの疑いがある場合にはディスクをスキャンし、ウィルスを見つけて除去してください。

ファイル <ファイル名> がハードディスクをフォーマットできませんでした。

ファイルがハードディスクをフォーマットしようとしましたが、これはウィルスによる可能性があるため許可されませんでした。

ウィルスの疑いがある場合にはディスクをスキャンし、ウィルスを見つけ除去してください。

ファイル <ファイル名> がドライブ <ドライブ> のブートレコードに書き込めませんでした。

ファイルがディスクのブートレコードへ書き込みをしようとしましたが、これはウィルスによる可能性があるため許可されませんでした。

ウィルスの疑いがある場合にはディスクをスキャンし、ウィルスを見つけ除去してください。

ファイル <ファイル名> がファイル <ファイル名> に書き込めませんでした。

プログラムファイルの変更はウィルスによる可能性があるため Norton AntiVirus は許可しないようになっています。

ウィルスの疑いがある場合にはディスクをスキャンし、ウィルスを見つけ除去してください。

ファイル <ファイル名> がドライブ <ドライブ> のマスターブートレコードに書き込めませんでした。

マスターブートレコードの変更はウィルスによる可能性があるため Norton AntiVirus は許可しないようになっています。

ウィルスの疑いがある場合にはディスクをスキャンし、ウィルスを見つけ除去してください。

ドライブ <ドライブ> のマスターブートレコードは予防接種後に変更されています。

予防接種後のマスターブートレコードの変更は未知のウィルスの存在を示すと考えられます。ただし、このような変更が妥当な場合もあります。

ドライブ <ドライブ> のマスターブートレコードは <ウィルス名> ウィルスに感染しています。

ドライブのマスターブートレコードでウィルスが検出されました。ウィルスを除去するには［修復(R)］を選択します。

ドライブ <ドライブ> のマスターブートレコードは <ウィルス名> ウィルスに感染しています。ブートレコードを予防接種できません。

ドライブのマスターブートレコードでウィルスが検出されました。ドライブをスキャンし、ウィルスを見つけ除去してからブートレコードに予防接種をしてください。

メモリ不足のため指定された操作を実行できません。

コンピュータでメモリ常駐型プログラムが占めるコンベンショナルメモリが多いため、Norton AntiVirus をロードするためのコンベンショナルメモリが不足しています。

システムファイル <ファイル名> は <ウィルス名> ウィルスに感染しています。ブートレコードとシステムファイルに予防接種できません。

システムファイルでウィルスが検出されました。ドライブをスキャンしてウィルスを見つけ除去してから、ブートレコードとシステムファイルに予防接種をします。

ドライブ <ドライブ> にアクセスできません。

ドライブの準備ができていないか問題が起きているため、ドライブにアクセスできませんでした。

スキャンを完了できません。

1 回に報告できるよりも多くの問題 (ファイルの感染や予防接種後の変更) が見つかりました。報告された問題を解決し、再びスキャンを実行してください。さらに問題が見つかると Norton AntiVirus が報告します。

書き込み禁止ファイル <ファイル名> を削除できません。

削除しようとしているファイルは書き込み禁止ディスクにあるか、書き込みアクセス権のないフォルダに入っています。

ウィルス定義ファイルが見つかりません。

既知のウィルスを検出するために使うファイルが見つかりません。Norton AntiVirus をインストールし直すか、またはウィルス定義ファイルを更新してください。

ドライブ <ドライブ> のブートレコードを予防接種できません。

ディスクエラーのため、ブートレコードとシステムファイルに予防接種ができません。クロスリンクしたファイルがディスクにあるか、ハードウェアの問題がディスクで起きている可能性があります。

システムメッセージファイルを開けません。

システムメッセージファイルが Norton AntiVirus フォルダにありません。Norton AntiVirus をインストールし直してください。

指定された情報を印刷できません。

プリンタが接続していないかオンラインになっていないためデータを印刷できません。

ブートレコードを読み込めません。

予防接種の有無を調べるためにブートレコードにアクセスしようとしましたがアクセスできませんでした。ブートレコードを何かの方法でロックするプログラムを使っているためアクセスができないようになっている場合にこのメッセージが表示されます。

ドライブ <ドライブ> のブートレコードを読み込めません。

予防接種の有無を調べるためにブートレコードにアクセスしようとしましたがアクセスできませんでした。このメッセージはハードウェアの問題を示すと考えられます。ブートレコードを何かの方法でロックするプログラムを使っているためアクセスができないようになっている場合にこのメッセージが表示されます。

ドライブ <ドライブ> のマスターブートレコードを読み込めません。

予防接種の有無を調べるためにマスターブートレコードにアクセスしようとしましたがアクセスできませんでした。このメッセージはハードウェアの問題を示すと考えられます。マスターブートレコードを何かの方法でロックするプログラムを使っているためアクセスができないようになっている場合にこのメッセージが表示されます。

ドライブ <ドライブ> のブートレコードを再予防接種できません。

予防接種ファイルに対する読み書きアクセス権がないため、ブートレコードを再予防接種できません。

ファイル <ファイル名> を修復できません。<ウィルス名> ウィルスは除去されていません。

ファイルからウィルスを除去できませんでした。ファイルを削除すればウィルスは除去できます。

ドライブ <ドライブ> のブートレコードを修復できません。

ドライブのブートレコードを修復できませんでした。

ドライブ <ドライブ> のマスターブートレコードを修復できません。

ドライブのマスターブートレコードを修復できませんでした。

システムファイルを修復できません。

起動ドライブのシステムファイルを修復できませんでした。ウィルスを除去するには、書き込み禁止のブート可能ディスクから DOS の SYS コマンドを使ってシステムファイルを未感染の状態に復元します。SYS コマンドは救済ディスクに入っています。

ドライブ <ドライブ> のブートレコードを予防接種データで修復できません。

ブートレコードを元の状態に復元できませんでした。

ファイル <ファイル名>を修復できません。

ファイルを修復できませんでした。このファイルは未知のウィルスにまだ感染しています。ファイルを削除すれば未知のウィルスは除去できます。

マスターブートレコードを予防接種データで修復できません。

マスターブートレコードを元の状態に復元できませんでした。

ドライブ <ドライブ> の書き込み禁止ブートレコードを修復できません。

修復しようとしているブートレコードは書き込み禁止フロッピーディスクにあります。書き込み可能にしてからブートレコードを修復してください。

活動ログファイルが見つかりません。

活動ログに対する読み書きアクセス権がないためこのログファイルを更新できませんでした。

除外ファイルを更新できません。

除外リストファイルに対する読み書きアクセス権がないためこのファイルを更新できませんでした。

予防接種ファイルを更新できません。

予防接種ファイルに対する読み書きアクセス権がないためこのファイルを更新できませんでした。

書き込み禁止フォルダの予防接種ファイルを更新できません。

予防接種ファイルのあるフォルダに対する書き込みアクセス権がありません。