Copyright: Copyright (C) NEC Corporation 1996-2001


クイックヘルプ

はじめに

ここでは、PrintAgentの主な機能について、簡単に説明します。より詳細な説明をご覧になりたい場合は、このヘルプの左上の［トピック］をクリックし表示された目次からそれぞれの項目のヘルプをご覧ください。

PrintAgent

PrintAgentは、プリンタをより快適に使うことができるシステムです。PrintAgentには、プリンタステータスウィンドウがあります。PrintAgentはWindows NT 3.51ログオン時に立ち上がり、PrintAgentアイコンが表示されます。

プリンタステータスウィンドウ（PSW）

 PrintAgentアイコンを右クリックし表示されたプリンタ名のリストから目的のプリンタを選択すると、プリンタステータスウィンドウが起動します。プリンタステータスウィンドウは、お使いになっているコンピュータの画面上で、プリンタでの印刷状況や用紙切れなどのエラーを監視することができるソフトウェアです。プリンタステータスウィンドウは、印刷時に自動的に立ち上がり印刷が終わったことを画面や音声で知らせてくれます。そのため、わざわざプリンタまで足を運び印刷が終わったかどうかを確認する必要がありません。PrintAgentはネットワークプリンタの一歩進んだ使いやすさを提供いたします。

*画面は、MultiWriter 2250Hをインストールした例です。

ヒント

•	PrintAgentアイコンを右クリックすると、PrintAgentで使用できるプリンタ名の一覧が現れます。プリンタ名をクリックすると、そのプリンタのプリンタステータスウィンドウが起動します。チェックされた状態でクリックすると、チェックが消え、プリンタステータスウィンドウが終了します。

参照

PrintAgentのいろいろな機能


PrintAgentとは？
PrintAgentｮ とは？

PrintAgentは、コンピュータとプリンタとで情報を相互に交換することにより、プリンタをより快適にご利用いただくためのシステムです。

•	印刷の進行状況やプリンタの状態を画面と音声でお知らせします。

•	アプリケーションを再起動することなく、以前に印刷したドキュメントを追加印刷したり、部分指定印刷したりする、再印刷機能を提供します。

•	PrintAgentは、ネットワークプリンタにも対応しています。離れたところにあるプリンタの状態がわからないという従来の問題を大幅に解決します。ネットワーク内に接続されているプリンタの使用状況の確認や、NEC製のLANボードやLANアダプタの設定を行なえます。

権利について

このソフトウェアとその複製物に関する一部またはすべての権利は日本電気株式会社に帰属します。

Copyright ｩ NEC Corporation 1996-2001

All Rights Reserved

免責について

日本電気株式会社は、利用者がこのソフトウェアを利用可能な条件以外の環境条件のもとに動作させたために生じた不利益の責任を負いません。利用者は、本ソフトウェアの一部または全部をリバースエンジニアリングや逆コンパイルにより、解析、改造などすることはできません。また、このソフトウェアに変更を加えた場合には動作保証の対象外となります。

Microsoft、Windows、Windows NT は、米国 Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標です。

IBM、PC/ATは米国International Business Machines Corporationの米国およびその他の国における登録商標です。

MultiWriter、MultiImpact、PrintAgentは日本電気株式会社の登録商標です。

Windows MeはMicrosoft Windows Millennium Edition operating systemの略です。

Windows 98はMicrosoft Windows 98 operating system および Microsoft Windows 98 Second Edition operating systemの略です。

Windows 95はMicrosoft Windows 95 operating systemの略です。

Windows NT 3.51はMicrosoft Windows NT Workstation operating system Version 3.51 および Microsoft Windows NT Server network operating system Version 3.51の略です。

Windows NT 4.0はMicrosoft Windows NT Workstation operating system Version 4.0 および Microsoft Windows NT Server network operating system Version 4.0の略です。

Windows NT Server, Enterprise Edition 4.0はMicrosoft Windows NT Server, Enterprise Edition network operating system Version 4.0の略です。

Windows NT Server 4.0, Terminal Server EditionはMicrosoft Windows NT Server network operating system Version 4.0, Terminal Server Editionの略です。

Windows 2000はMicrosoft Windows 2000 Professional operating systemおよびMicrosoft Windows 2000 Server operating systemの略です。

Windows 2000 Advanced ServerはMicrosoft Windows 2000 Advanced Server operating systemの略です。

Windows 2000 Datacenter ServerはMicrosoft Windows 2000 Datacenter Server operating systemの略です。

PrintAgentのヘルプversion 2.2


PrintAgentをご利用になれる環境

PrintAgentは、Microsoft Windows NT 3.51（日本語版）上で動作するソフトウェアです。

•	動作コンピュータ

PC98-NXシリーズを含むIBM PC/AT互換機（DOS/V対応機）またはPC-9800シリーズ

•	動作ＯＳ

Microsoft Windows NT Workstation 3.51（日本語版）

Microsoft Windows NT Server 3.51（日本語版）

PrintAgentをご利用になっているコンピュータのOSを他のOSにアップグレードする際には、あらかじめPrintAgentをアンインストールする必要があります。

OSアップグレード後、そのOS用のPrintAgentをインストールしてください。

•	コンピュータのメモリ

それぞれのOSの動作環境に準じます。

PrintAgentをクライアント－サーバシステムでご使用の場合、プリントサーバには64Mバイト以上のメモリを搭載し運用されることを推奨します。（Windows 2000をプリントサーバにする場合は、256Mバイト以上を推奨）

•	プリンタインタフェース

PC-9800シリーズでプリンタをローカル接続でご利用になる場合には、36ピンパラレルインタフェースが必要です。14ピンパラレルインタフェースを装備するPC-9800や、PC-H98、SV-H98シリーズのパラレルインタフェースでもPrintAgentをご利用いただけますが、本来の機能をお使いいただけないため、プリンタ増設インタフェースボード（PC-9801-94）をコンピュータに装着してご使用していただくことを推奨いたします。

•	プリンタケーブル

PC-PRCA-01, PC-CA205または同等品（PC98-NXシリーズを含むIBM PC/AT互換機）

PC-CA202, PC-CA204または同等品（PC-9800シリーズ）

•	マウス

ご使用を推奨いたします。

•	サウンド

PSWで音声メッセージによるプリンタの状態通知機能をご利用になりたい場合に必要です。ご利用には、お使いのWindowsに対応したPCM再生が可能なサウンド機能が必要になります。お使いのコンピュータにこの機能がない場合は、PCM再生が可能なサウンドボードやサウンドカードをご用意ください。

•	ネットワーク

PrintAgentは、ネットワーク上でWindows Me/98/95, Windows 2000/NTで共有されているPrintAgent対応プリンタや、LANボード（LANアダプタ）を装着しネットワークに直接接続されたPrintAgent対応プリンタに対してもご利用いただけます。ネットワークを介してPrintAgent対応プリンタをご利用になる場合には、お使いのコンピュータのWindowsで利用できるTCP/IPプロトコルに対応したネットワークアダプタボード／カードなどが必要です。その他、ネットワークケーブルなども必要になります。

ネットワークに直接接続されたプリンタと双方向通信するためには、NEC TCP/IP Printing System（Windows Me/98/95）またはNEC Network Port（Windows 2000/NT）が印刷ポートとして指定されている場合のみご利用になれます。印刷ポートとしてこれら以外のポート（DLC、LPRなど）をお使いになる場合には、PrintAgentをアンインストールしてご利用ください。

PrintAgentはクラスタリングサービス、ターミナルサービスには対応していません。

Windows 2000 Advanced Server、Windows 2000 Dataｃenter Server、Windows NT Server, Enterprise Edition 4.0のクラスタ機能を使ったクラスタリングシステム、あるいはWindows NT Server 4.0, Terminal Server Edition、Windows 2000のTerminal Serviceを実装したシステムでは、PrintAgentは正常に動作しない場合があります。このようなシステムでは、PrintAgentをアンインストールしてご利用ください。

ご注意

•	プリンタの印刷先がLPT1（LPT2, LPT3）のプリンタとLPTN1（LPTN2, LPTN3）のプリンタが存在する場合、双方のプリンタから同時に印刷をしないでください。印字不正が発生することがあります。

•	プリントマネージャの［プリンタ］－［プリンタ情報］ダイアログで、［印刷先］がLPT1（LPT2, LPT3）になっている場合は、そのプリンタに対しPrintAgentの機能はご利用になれません。

•	プリンタバッファや、PC-9800シリーズでコンピュータ本体に付属のプリンタインタフェース変換アダプタを介してPrintAgent対応プリンタを接続している場合は、PrintAgentはご利用になれません。この場合、このプリンタについては、プリントマネージャの［プリンタ］－［プリンタ設定］ダイアログで、［印刷先］をLPTN1（LPTN2, LPTN3）からLPT1（LPT2, LPT3）に変更してください。

•	Windows 2000/NT 4.0のプリンタプールはサポートしていません。ネットワーク共有プリンタが直接つながっているコンピュータのOSがWindows 2000/NT 4.0の場合、Windows 2000/NT 4.0上のすべてのプリンタで［プロパティ］－［ポート］－［プリンタプールを有効にする］のチェックをはずしてご使用ください。［プリンタプールを有効にする］をチェックした場合、プリンタの状態が正しく表示されません。詳しくはプリンタのヘルプをご覧ください。

•	ご使用になっているプリンタによって、PrintAgentがサポートしているOSや、LANボード（LANアダプタ）の種類が異なります。詳しくは、プリンタに付属のユーザーズマニュアル等でご確認ください。

•	PrintAgentはプリンタの状態取得を定期的に行っていますが、表示される状態の変化のタイミングが、実際のプリンタの変化とは異なることがありますのでご了承ください。

関連項目

PrintAgentでのポートの設定


PrintAgentの新しい機能

PrintAgentの機能はこちらをご覧ください。

PrintAgentのいろいろな機能


PrintAgentのいろいろな機能

PrintAgentでは、以下の機能をお使いいただけます。

•	プリンタステータスウィンドウ（PSW）

現在使用しているプリンタの状態（用紙なしやカバーオープンなど）や、印刷の進行状況をコンピュータの画面上で確認することができます。

•	リプリント

すでに印刷したドキュメントをアプリケーションの再起動をすることなく追加印刷したり、部分指定印刷したりする、再印刷機能を提供します。

•	プリンタ自動切替

印刷しようとしたプリンタが印刷中や用紙切れなどだったりした場合、すぐに使用可能な他のプリンタに自動的に切り替えて印刷を実行することができます。

•	Web PrintAgent

インターネットブラウザでプリンタの状況を確認することができます。

•	リモートパネル

ネットワークプリンタ、ローカルプリンタに対し、プリンタの操作パネルで行えるのとほぼ同等の各種設定値を読み込み、また、設定値の書き込みをコンピュータ上から行うことができます。

ご注意

•	お使いになっているプリンタ機種によって、またはインストールオプションによってご利用になれる機能が異なります。詳しくは、プリンタに付属のユーザーズマニュアル等でご確認ください。

•	プリンタ自動切替をご利用になるには、Windows Me/98/95かWindows 2000/NT 4.0で、プリントサーバとしてグループプリンタを作成する必要があります。グループプリンタの作成方法については、プリンタに付属のユーザーズマニュアル等でご確認ください。

•	Web PrintAgentをご利用になるには、Windows Me/98/95かWindows 2000/NT 4.0で、プリントサーバにWeb PrintAgentをインストールする必要があります。詳しくは、プリンタに付属のユーザーズマニュアル等でご確認ください。


PrintAgentの起動

PrintAgentはWindows NT 3.51ログオン時に自動的に立ち上がり、PrintAgentアイコンが表示されます。

•	ネットワーク共有プリンタをご利用の場合、サーバとなるコンピュータとクライアントとなるコンピュータの両方でPrintAgentがインストールされている必要があります。

•	PrintAgentが起動していない場合は、 [image] をクリックするか、［プログラムマネージャ］－［プリンタ機種名］の中の、［PrintAgentシステム起動］をダブルクリックすることで起動できます。

•	PrintAgentの機能をご利用になる場合に、PrintAgentが自動的に起動することがあります。

ヒント

•	PrintAgentが不正終了した場合は、次の項目を参照してください。

PrintAgentが起動していない


PrintAgentシステムメニュー

PSWのプロパティを開いたり、PrintAgentのプロパティを開いたりすることができます。をクリックするか、［プログラムマネージャ］－［プリンタ機種名］の中の、［PrintAgentシステムメニュー］をダブルクリックすると開くことができます。

ご覧になりたい項目をクリックしてください。

関連項目

PSWのプロパティ

PrintAgentのプロパティ

PrintAgentの終了


PSWのプロパティ

PSWのプロパティでは、プリンタステータスウィンドウ（PSW）の自動起動の設定を行えます。PrintAgentアイコンを左クリックして表示されるメニューから［PSWのプロパティ］をクリックすることで開くことができます。

変更の必要がない場合はそのままの設定でお使いください。

ご覧になりたい項目をクリックしてください。

［自分のドキュメントの印刷中］を選択した場合

［自分のドキュメントを印刷していないとき］を選択した場合

ヒント

•	PSWのプロパティで設定した内容はユーザごとに保存され、そのコンピュータに接続されているすべてのPrintAgent対応プリンタに共通です。

•	連続印刷の途中での設定は有効になりません。設定した内容は、次回PSW起動時から有効になります。

•	設定範囲で［自分のドキュメントを印刷していないとき］が選択されているときの設定項目は、プリンタを実際に管理している特定のコンピュータなどでご利用になると便利です。

ご注意

•	お使いになっているプリンタによっては、設定範囲の［自分のドキュメントを印刷していないとき］はご利用になれない場合があります。お使いになっているコンピュータに本項目に対応しているプリンタのPrintAgentがインストールされている場合は［自分のドキュメントを印刷していないとき］の項目は選択可能になりますが、対応していないプリンタに対しては設定した項目は無視され、［自分のドキュメントの印刷中］のみご利用いただけます。詳しくは、プリンタのユーザーズマニュアル等をご覧になるか、お使いになっているプリンタのPSWのヘルプをご参照ください。

•	ネットワーク共有プリンタをご使用の場合、サーバコンピュータのOSがWindows Me/98/95、クライアントコンピュータのOSがWindows 2000/NTのときは、クライアントコンピュータにおいて自動起動する設定になっていてもPSWが自動起動しない、またはグループプリンタ用PSWの印刷終了通知が表示されない場合があります。クライアントコンピュータを再起動するか、ログオンし直すと正常に自動起動するようになります。

•	グループプリンタをネットワーク共有プリンタとしてご使用していて、サーバコンピュータのOSがWindows Me/98/95の場合、サーバコンピュータにおいて自分のドキュメントを印刷していないとき自動起動しない設定になっていても、他のユーザのドキュメント印刷でグループに属する個々のプリンタのPSWが自動起動する場合があります。


PSWの自動起動の設定範囲を選択します。設定範囲で選択されたそれぞれのケースにおけるPSWの自動起動の方法を選択します。

ご注意

•	お使いになっているプリンタによっては、設定範囲の［自分のドキュメントを印刷していないとき］はご利用になれない場合があります。お使いになっているコンピュータに本項目に対応しているプリンタのPrintAgentがインストールされている場合は［自分のドキュメントを印刷していないとき］の項目は選択可能になりますが、対応していないプリンタに対しては設定した項目は無視され、［自分のドキュメントの印刷中］のみご利用いただけます。詳しくは、プリンタのユーザーズマニュアル等をご覧になるか、お使いになっているプリンタのPSWのヘルプをご参照ください。

•	ネットワーク共有プリンタをご使用の場合、サーバコンピュータのOSがWindows Me/98/95、クライアントコンピュータのOSがWindows 2000/NTのときは、クライアントコンピュータにおいて自動起動する設定になっていてもPSWが自動起動しない、またはグループプリンタ用PSWの印刷終了通知が表示されない場合があります。クライアントコンピュータを再起動するか、ログオンし直すと正常に自動起動するようになります。

•	グループプリンタをネットワーク共有プリンタとしてご使用していて、サーバコンピュータのOSがWindows Me/98/95の場合、サーバコンピュータにおいて自分のドキュメントを印刷していないとき自動起動しない設定になっていても、他のユーザのドキュメント印刷でグループに属する個々のプリンタのPSWが自動起動する場合があります。


［自分のドキュメントの印刷中］のとき

PrintAgent対応プリンタに対して自分の印刷ドキュメントを送信し始めたとき、PSWを自動的にウィンドウ状態で起動します。

［自分のドキュメントを印刷していないとき］のとき

PrintAgent対応プリンタに対して自分のドキュメント以外のドキュメントが送信され始めたとき、PSWを自動的にウィンドウ状態で起動します。

•	スプール開始の時点でエラーが発生しているときは、ただちにウィンドウ表示します。

•	ユーザが印刷したすべての印刷ドキュメントについて、印刷が終了、もしくは、印刷が何らかの理由により中止された場合にウィンドウを自動的に終了します。

ご注意

•	サーバを介さずにLANボード（LANアダプタ）を使用している場合は、自分のドキュメント以外の印刷が行われても自動起動しません。


PrintAgent対応プリンタに対して自分の印刷ドキュメントを送信し始めたとき、PSWを自動的にウィンドウ状態で起動します。

•	スプール開始の時点でエラーが発生しているときは、ただちにウィンドウ表示します。

•	ユーザが印刷したすべての印刷ドキュメントについて、印刷が終了、もしくは、印刷が何らかの理由により中止された場合にウィンドウを自動的に終了します。

ご注意

•	サーバを介さずにLANボード（LANアダプタ）を使用している場合は、自分のドキュメント以外の印刷が行われても自動起動しません。


PrintAgent対応プリンタに対して自分のドキュメント以外のドキュメントが送信され始めたとき、PSWを自動的にウィンドウ状態で起動します。

•	スプール開始の時点でエラーが発生しているときは、ただちにウィンドウ表示します。

•	ユーザが印刷したすべての印刷ドキュメントについて、印刷が終了、もしくは、印刷が何らかの理由により中止された場合にウィンドウを自動的に終了します。

ご注意

•	サーバを介さずにLANボード（LANアダプタ）を使用している場合は、自分のドキュメント以外の印刷が行われても自動起動しません。


［自分のドキュメントの印刷中］のPSWの動作か、［自分のドキュメントを印刷していないとき］の動作かを選択します。

ご注意

•	お使いになっているプリンタによっては、設定範囲の［自分のドキュメントを印刷していないとき］はご利用になれない場合があります。お使いになっているコンピュータに本項目に対応しているプリンタのPrintAgentがインストールされている場合は［自分のドキュメントを印刷していないとき］の項目は選択可能になりますが、対応していないプリンタに対しては設定した項目は無視され、［自分のドキュメントの印刷中］のみご利用いただけます。詳しくは、プリンタのユーザーズマニュアル等をご覧になるか、お使いになっているプリンタのPSWのヘルプをご参照ください。

•	ネットワーク共有プリンタをご使用の場合、サーバコンピュータのOSがWindows Me/98/95、クライアントコンピュータのOSがWindows 2000/NTのときは、クライアントコンピュータにおいて自動起動する設定になっていてもPSWが自動起動しない、またはグループプリンタ用PSWの印刷終了通知が表示されない場合があります。クライアントコンピュータを再起動するか、ログオンし直すと正常に自動起動するようになります。

•	グループプリンタをネットワーク共有プリンタとしてご使用していて、サーバコンピュータのOSがWindows Me/98/95の場合、サーバコンピュータにおいて自分のドキュメントを印刷していないとき自動起動しない設定になっていても、他のユーザのドキュメント印刷でグループに属する個々のプリンタのPSWが自動起動する場合があります。


［自分のドキュメントの印刷中］のとき

PrintAgent対応プリンタに対して自分の印刷ドキュメントを送信し始めたとき、PSWを自動的にアイコン状態で起動します。

［自分のドキュメントを印刷していないとき］のとき

 PrintAgent対応プリンタに対して自分のドキュメント以外のドキュメントが送信され始めたとき、PSWを自動的にアイコン状態で起動します。

•	スプール開始の時点でエラーが発生しているときは、ウィンドウ表示せず、ただちにアイコン表示します。

•	ユーザが印刷したすべての印刷ドキュメントについて、印刷が終了、もしくは、印刷が何らかの理由により中止された場合にアイコンを自動的に終了します。

ご注意

•	サーバを介さずにLANボード（LANアダプタ）を使用している場合は、自分のドキュメント以外の印刷が行われても自動起動しません。


PrintAgent対応プリンタに対して自分の印刷ドキュメントを送信し始めたとき、PSWを自動的にアイコン状態で起動します。

•	スプール開始の時点でエラーが発生しているときは、ウィンドウ表示せず、ただちにアイコン表示します。

•	ユーザが印刷したすべての印刷ドキュメントについて、印刷が終了、もしくは、印刷が何らかの理由により中止された場合にアイコンを自動的に終了します。

ご注意

•	サーバを介さずにLANボード（LANアダプタ）を使用している場合は、自分のドキュメント以外の印刷が行われても自動起動しません。


PrintAgent対応プリンタに対して自分のドキュメント以外のドキュメントが送信され始めたとき、PSWを自動的にアイコン状態で起動します。

•	スプール開始の時点でエラーが発生しているときは、ウィンドウ表示せず、ただちにアイコン表示します。

•	ユーザが印刷したすべての印刷ドキュメントについて、印刷が終了、もしくは、印刷が何らかの理由により中止された場合にアイコンを自動的に終了します。

ご注意

•	サーバを介さずにLANボード（LANアダプタ）を使用している場合は、自分のドキュメント以外の印刷が行われても自動起動しません。


［自分のドキュメントの印刷中］のとき

PrintAgent対応プリンタに対して自分の印刷ドキュメントを送信し始め、PSWを自動的にアイコン状態で起動したときに、プリンタでエラー発生時に自動的にウィンドウ表示に切り替わるかどうかを選択できます。

［自分のドキュメントを印刷していないとき］のとき

PrintAgent対応プリンタに対して自分のドキュメント以外のドキュメントが送信され始め、PSWを自動的にアイコン状態で起動したときに、プリンタでエラー発生時に自動的にウィンドウ表示に切り替わるかどうかを選択できます。

•	エラー発生時に自動的にウィンドウ表示に切り替わります。

•	エラーが解除された場合は、自動的にアイコン状態に戻ります。


PrintAgent対応プリンタに対して自分の印刷ドキュメントを送信し始め、PSWを自動的にアイコン状態で起動したときに、プリンタでエラー発生時に自動的にウィンドウ表示に切り替わるかどうかを選択できます。

•	エラー発生時に自動的にウィンドウ表示に切り替わります。

•	エラーが解除された場合は、自動的にアイコン状態に戻ります。


PrintAgent対応プリンタに対して自分のドキュメント以外のドキュメントが送信され始め、PSWを自動的にアイコン状態で起動したときに、プリンタでエラー発生時に自動的にウィンドウ表示に切り替わるかどうかを選択できます。

•	エラー発生時に自動的にウィンドウ表示に切り替わります。

•	エラーが解除された場合は、自動的にアイコン状態に戻ります。


［自分のドキュメントの印刷中］のとき

自分のドキュメントの印刷中に、エラーが発生したときに自動的にウィンドウ状態で起動します。

［自分のドキュメントを印刷していないとき］のとき

自分のドキュメント以外のドキュメント印刷中に、エラーが発生したときに自動的にウィンドウ状態で起動します。

•	エラーが解除された場合は、自動的にウィンドウを終了します。


自分のドキュメントの印刷中に、エラーが発生したときに自動的にウィンドウ状態で起動します。

•	エラーが解除された場合は、自動的にウィンドウを終了します。


自分のドキュメント以外のドキュメント印刷中に、エラーが発生したときに自動的にウィンドウ状態で起動します。

•	エラーが解除された場合は、自動的にウィンドウを終了します。

•	PSWの［通知形式のプロパティ］に［常にステータスを取得］の設定がある機種ではチェックをつけてください。


［自分のドキュメントの印刷中］のとき

PSWの自動起動を行いません。

［自分のドキュメントを印刷していないとき］のとき

 PSWの自動起動を行いません。

PSWを起動するときは、PrintAgentアイコンを右クリックしてプリンタを選択するか、［プログラムマネージャ］－［プリンタ機種名］の中の、［プリンタステータスウィンドウ］をダブルクリックしてください。


PSWの自動起動を行いません。

PSWを起動するときは、PrintAgentアイコンを左クリックしてプリンタを選択するか、［スタート］メニューから［プログラム］－［プリンタ機種名］の中の、［プリンタステータスウィンドウ］をクリックしてください。


PSWの自動起動を行いません。

PSWを起動するときは、PrintAgentアイコンを左クリックしてプリンタを選択するか、［スタート］メニューから［プログラム］－［プリンタ機種名］の中の、［プリンタステータスウィンドウ］をクリックしてください。


PrintAgentのプロパティ

PrintAgent全体に関する設定を行えます。PrintAgentアイコンを左クリックして表示されるメニューから［PrintAgentのプロパティ］をクリックすることで開くことができます。

ご覧になりたい項目をクリックしてください。

ご注意

•	お使いになっているプリンタによっては、［リプリント機能を提供する］と［リプリント機能の設定］ボタン、または、［LANボード使用時のPSW表示］はご利用になれない場合があります。お使いになっているコンピュータにそれぞれの項目に対応しているプリンタのPrintAgentがインストールされている場合は、それぞれの項目は選択可能になりますが、対応していないプリンタに対しては設定した項目は無視されます。詳しくは、プリンタのユーザーズマニュアル等をご覧になるか、お使いになっているプリンタのPSWのヘルプをご参照ください。

•	［システムを自動的に起動する］と［共有プリンタを利用する］以外の項目は、Administratorsの権限があるユーザのみ変更できます。


ユーザログオン時にPrintAgentを自動的に起動します。

•	設定した内容は、次回のユーザログオン時から有効となります。

•	この項目の設定内容はユーザごとに保存されます。


ネットワーク共有プリンタで、PSWが利用できるようになります。

•	この項目の設定内容はユーザごとに保存されます。

ご注意

•	本項目がチェックされていない場合は、ネットワーク共有プリンタに対しPSWがご利用になれません。また、お使いになっているコンピュータにTCP/IPプロトコルがインストールされていない場合には、本項目はご利用になれません。


自分のコンピュータに接続されているPrintAgent対応プリンタをネットワーク共有プリンタとして他のコンピュータに対して提供している場合に、他のコンピュータ上のPrintAgentに対して、共有プリンタに対する情報へのアクセスを許可します。

•	この項目をチェックすると、他のコンピュータ上でPSWがご利用になれます。

•	この項目は、このコンピュータの全ユーザに有効です。この項目を変更できるのはAdministratorsの権限を持つユーザのみです。

ご注意

•	本項目がチェックされている場合、ネットワーク共有プリンタを提供するコンピュータのWindowsのログオン画面表示中（ユーザがログオンしていない間）でもPrintAgentは機能するため、他のコンピュータからもアクセスが可能です。

•	お使いになっているコンピュータにTCP/IPプロトコルがインストールされていない場合には、本項目はご利用になれません。


自分のコンピュータに接続されているPrintAgent対応プリンタでリプリント機能を使用します。

•	この項目の設定内容は、このコンピュータの全ユーザに有効です。この項目は、Administratorsの権限があるユーザのみ設定変更可能です。権限がないユーザではグレーになり使用できなくなっています。

ご注意

•	本項目は自分のコンピュータに直接接続されているプリンタに対する設定であり、ネットワーク共有プリンタに対するものではありません。

•	本項目がチェックされていても、ネットワーク共有プリンタへの印刷ではサーバの設定が有効となります。リプリント機能をネットワーク共有プリンタで使用したい場合は、サーバ上の設定をご確認ください。

•	お使いになっているプリンタによっては、本項目はご利用になれない場合があります。お使いになっているコンピュータにこの項目に対応しているプリンタのPrintAgentがインストールされている場合は選択可能になりますが、対応していないプリンタに対しては設定した項目は無視されます。詳しくは、プリンタのユーザーズマニュアル等をご覧になるか、お使いになっているプリンタのPSWのヘルプをご参照ください。


リプリントに関して、スプールファイルの制限方法、スプールファイルを格納するフォルダを設定します。

•	この項目の設定内容は、このコンピュータの全ユーザに有効です。この項目は、Administratorsの権限があるユーザのみ設定変更可能です。

ご注意

•	お使いになっているプリンタによっては、本項目はご利用になれない場合があります。お使いになっているコンピュータにこの項目に対応しているプリンタのPrintAgentがインストールされている場合は選択可能になりますが、対応していないプリンタに対しては設定した項目は無視されます。詳しくは、プリンタのユーザーズマニュアル等をご覧になるか、お使いになっているプリンタのPSWのヘルプをご参照ください。


LANボード（LANアダプタ）使用時のPSWの表示を印刷終了まで表示にするか送信終了まで表示にするかを設定します。この項目の設定内容は全ユーザに有効です。Windows 2000/NTの場合、この項目を変更できるのはAdministratorsの権限を持つユーザのみです。

•	本項目はLANボード直結のプリンタに対して有効であり、サーバ経由でLANボード経由で接続されたプリンタに対しては、サーバ上での設定が有効となります。

•	お使いになっているプリンタによっては、本項目はご利用になれない場合があります。お使いになっているコンピュータにこの項目に対応しているプリンタのPrintAgentがインストールされている場合は選択可能になりますが、対応していないプリンタに対しては設定した項目は無視されます。詳しくは、プリンタのユーザーズマニュアル等をご覧になるか、お使いになっているプリンタのPSWのヘルプをご参照ください。


LANボード（LANアダプタ）との通信を、印刷性能優先で行います。ある人の印刷ドキュメント排紙中に他の人の印刷ドキュメントを送信できるようになり、複数の印刷ドキュメントが存在するときに、すべてのドキュメントの印刷完了が速くなります。

ご注意

•	この設定にすると、PSWでは印刷中ドキュメント情報の名称、所有、完了ページは表示されません。また［印刷詳細］ダイアログボックスの［状態］はそのドキュメントが印刷中であっても「印刷待」と表示されます。

•	お使いになっているプリンタによっては、本項目はご利用になれない場合があります。お使いになっているコンピュータにこの項目に対応しているプリンタのPrintAgentがインストールされている場合は選択可能になりますが、対応していないプリンタに対しては設定した項目は無視されます。詳しくは、プリンタのユーザーズマニュアル等をご覧になるか、お使いになっているプリンタのPSWのヘルプをご参照ください。


LANボード（LANアダプタ）との通信を、ステータス取得優先で行います。PSWでの表示は、ローカルプリンタやネットワーク共有プリンタを使用した場合と全く同じになり、印刷中ドキュメント情報の名称、所有、完了ページが表示されます。また［印刷詳細］ダイアログボックスの［状態］も正確に表示されます。

ご注意

•	［送信終了まで表示］より、印刷の完了が遅くなる場合があります。

•	お使いになっているプリンタによっては、本項目はご利用になれない場合があります。お使いになっているコンピュータにこの項目に対応しているプリンタのPrintAgentがインストールされている場合は選択可能になりますが、対応していないプリンタに対しては設定した項目は無視されます。詳しくは、プリンタのユーザーズマニュアル等をご覧になるか、お使いになっているプリンタのPSWのヘルプをご参照ください。


PrintAgentの終了

PrintAgentアイコンを左クリックして表示されるメニューから［閉じる］をクリックすることで、PrintAgentを終了することができます。

参照

PrintAgentの起動

PrintAgentが起動していない場合の機能

PrintAgentに関するNTのサービスの起動、停止


リプリント機能について

リプリント機能は、すでに印刷したドキュメントをアプリケーションの再起動をすることなく追加印刷したり、部分指定印刷したりする、再印刷機能を提供します。リプリントを有効にすると、印刷ドキュメントがコンピュータのハードディスク上に保存されるので、何度でも再印刷できます。

こんなときに便利な機能です。

•	複数部数を印刷したいときに１部だけ試し印刷を行い、印刷結果を確認してから残りの部数の印刷を行う場合。

•	一度印刷を行ってアプリケーションを終了してしまったが、後で追加印刷する必要が出てきた場合。

関連項目

リプリント機能を提供する

リプリント機能の設定


リプリント機能の使いかた

リプリント機能のご利用は以下の手順で行います。

１～４の手順をあらかじめ行ってください。1度設定すれば、次回からは手順５以降を行うことにより、リプリントをご利用いただけます。

ネットワーク共有プリンタに印刷する場合は、１～４の手順をサーバコンピュータ上で行ってください。

1	PrintAgentアイコンを左クリックして表示されるメニューから［PrintAgentのプロパティ］を選択します。

2	［リプリント機能を提供する］をチェックします。

3	［リプリント機能の設定］ボタンをクリックして［リプリント機能の設定］ダイアログボックスを開き、各項目を設定し、［OK］ボタンをクリックします。（［スプールファイルを格納するフォルダ］は印刷ドキュメントを保存しますので、空き容量が十分にあるかご確認の上設定してください。）

4	［PrintAgentのプロパティ］ダイアログボックスの［OK］ボタンをクリックします。

5	アプリケーションで印刷ドキュメントを作成します。

6	アプリケーション上のプリンタドライバのプロパティで［リプリント機能を使用する］をチェックし、印刷を行います。

7	PSWで［ドキュメント］メニューをクリックし、［リプリント機能］を選択します。

8	［リプリント機能］ダイアログボックスが表示されます。リプリントを行うドキュメント名、部数などを指定します。

9	［印刷］ボタンをクリックするとリプリントを開始します。

ヒント

•	すでにリプリントを行うドキュメントが用意されている場合は、７以降を実行してください。

•	お使いになっているプリンタによっては、リプリント機能がご利用になれない場合があります。詳しくは、プリンタのユーザーズマニュアルをご覧になるか、お使いになっているプリンタのPSWのヘルプをご参照ください。

ご注意

•	Administratorsの権限がないユーザは、上の２～３の手順は行えません。［リプリント機能を提供する］がチェックされていない場合はリプリント機能がご利用になれません。管理者にご相談ください。

関連項目

PrintAgentのプロパティ

リプリント機能について

リプリント機能の設定


プリンタドライバヘルプ

プリントマネージャからご利用になりたいプリンタを選択し、そこから参照してください。


リプリント機能の設定

ここではリプリント機能の設定を行えます。［PrintAgentのプロパティ］から［リプリント機能の設定］ボタンをクリックすることで開くことができます。

ご覧になりたい項目をクリックしてください。


スプールファイルの保存を制限する方法を設定します。

•	以下の3つの項目で、1つでも条件に達すると古い印刷ドキュメントから順に削除されます。


 この項目をチェックすると、リプリントのためにコンピュータのハードディスクに保存された印刷ドキュメントの数がテキストボックスで設定された値を超えたときに古い印刷データから順に削除されます。

保存する印刷ドキュメントの数は1～100個です。

ヒント

•	この項目をチェックしていない場合、ドキュメント数は最大（100個）になります。


 この項目をチェックすると、リプリントのためにコンピュータのハードディスクに保存された印刷ドキュメントの保存時間がテキストボックスで設定された時間を超えたときにその印刷データを削除します。

印刷ドキュメントの保存時間は1～720時間です。

ヒント

•	この項目をチェックしていない場合、有効期限は最大（720時間）になります。


 この項目をチェックすると、リプリントのためにコンピュータのハードディスクに保存されたすべての印刷ドキュメントの大きさの合計がテキストボックスで設定された大きさを超えたときに古い印刷データから順に削除されます。

印刷ドキュメントの大きさの合計は1MB～空き領域の50％です。

ヒント

•	この項目をチェックしていない場合、ディスク領域は最大（空き領域の50％）になります。


スプールファイルを格納するフォルダの設定を行います。


現在設定されているスプールファイルを格納するフォルダです。


現在設定されているスプールファイルを格納するフォルダの空き容量です。


リプリントのために保存されているスプールファイルをすべて削除します。

ヒント

•	このボタンは、 フォルダにスプールファイルが無い場合は無効になっています。


スプールファイルを格納するフォルダの変更を行います。

ご注意

•	選択できるフォルダは固定ディスクのみで、ネットワークやリムーバブルドライブは選択できません。


プリンタのアクセス権とご利用になれるユーティリティ

ご使用になっているコンピュータのOS, プリンタが直接つながっているコンピュータのOSやプリンタのアクセス権によって、プリンタステータスウィンドウ、リモートパネルのすべての機能をご利用になれない場合があります。

参照

プリンタステータスウィンドウのセキュリティ

リモートパネルのセキュリティ


設定を有効にし、ダイアログボックスを閉じます。


設定を無効にし、ダイアログボックスを閉じます。


PrintAgentのヘルプを表示します。


プリンタステータスウィンドウのプロパティを表示します。プリンタステータスウィンドウの自動起動の設定が行えます。


PrintAgentのプロパティを表示します。PrintAgentの自動起動の設定や、PrintAgentでのネットワーク共有プリンタの利用、提供の設定およびリプリントの設定などが行えます。


PrintAgentのバージョン情報を表示します。


PrintAgentを終了します。


リストからプリンタステータスウィンドウの設定対象となるプリンタを選択します。


プリンタステータスウィンドウの対象となるプリンタを選択します。


セキュリティ

ご覧になりたいセキュリティの種類をクリックしてください。

 PSWのセキュリティ

 リプリントのセキュリティ


PSWのセキュリティ

PSWでのドキュメントの一時停止、印刷再開および印刷中止の機能は、セキュリティ上、プリンタの接続形態と使用OSによってご利用になれる機能が限られています。

いずれの場合も、Windows 2000/NTではセキュリティ上、ドキュメントの一時停止、印刷再開はできません。

PSW上からのドキュメントの一時停止、印刷再開および印刷中止の対象は送信中の印刷ドキュメントのみです。

ご注意

お使いになっているプリンタ機種によっては、一時停止、印刷再開の機能はサポートされていない場合があります。

①ローカルプリンタの場合または各種LANボード（LANアダプタ）に直接印刷している場合

［お使いのコンピュータのOSがWindows Me/98/95の場合］

ドキュメントの一時停止、印刷再開および印刷中止ができます。

［お使いのコンピュータのOSがWindows 2000/NTの場合］

ドキュメントの印刷中止ができます(*1)。一時停止、印刷再開はできません。

②ネットワーク共有プリンタの場合

ネットワーク共有プリンタでPSWを利用するときは、まずサーバコンピュータ側の［PrintAgentのプロパティ］－［共有プリンタを提供する］と、クライアントコンピュータ側の［PrintAgentのプロパティ］－［共有プリンタを利用する］が、ともにチェックされていることが前提となります。

ネットワーク共有プリンタについてPSWを利用するときは、ユーザがログオンしているクライアントコンピュータのOSの種類にかかわらず、プリンタが直接接続されているサーバコンピュータのOSの種類によって、セキュリティの取り扱いが変わります。

いずれの場合も、クライアントコンピュータからはセキュリティ上、ドキュメントの一時停止、印刷再開はできません。

［サーバコンピュータのOSがWindows Me/98/95の場合］

クライアントコンピュータ側

自分のドキュメントに対して、印刷中止ができます。一時停止、印刷再開はできません。

他人のドキュメントに対して、一時停止、印刷再開および印刷中止はできません。

サーバコンピュータ側

自分のドキュメントに対して、一時停止、印刷再開および印刷中止ができます。

他人のドキュメントに対して、一時停止、印刷再開および印刷中止ができます。

［サーバコンピュータのOSがWindows 2000/NTの場合］

クライアントコンピュータ側

自分のドキュメントに対して、通常、印刷中止ができます（*1）。一時停止、印刷再開はできません。

他人のドキュメントに対して、一時停止、印刷再開および印刷中止はできません（*2）。

サーバコンピュータ側

自分のドキュメントに対して、通常、印刷中止ができます（*1）。一時停止、印刷再開はできません。

他人のドキュメントに対して、一時停止、印刷再開はできません。印刷中止についてはプリンタのアクセス権によって異なります（*3）。

*1通常、CREATOR OWNERのアクセス権の種類が、［文書の管理］（Windows NT 3.51）、［ドキュメントの管理］（Windows 2000/NT 4.0）になっているので自分のドキュメントに対しては印刷中止可能です。管理者などによってCREATOR OWNERのアクセス権の種類が、［印刷］に変更されている場合は、印刷中止できません。Windows 2000/NTでプリンタのセキュリティをご確認ください。

*2ユーザが［文書の管理］（Windows NT 3.51）、［ドキュメントの管理］（Windows 2000/NT 4.0）または［フルコントロール］のプリンタのアクセス権を持っていても、PSW上では、クライアントコンピュータからは他人の印刷ドキュメントを印刷中止できません。プリンタフォルダからの削除は可能です。

*3ユーザが［文書の管理］（Windows NT 3.51）、［ドキュメントの管理］（Windows 2000/NT 4.0）または［フルコントロール］のプリンタのアクセス権を持っているときは、他人のドキュメントを印刷中止できます。プリンタのアクセス権が［印刷］の場合は印刷中止できません。Windows 2000/NT 4.0でプリンタのセキュリティをご確認ください。


プリンタステータスウィンドウのセキュリティ

PSWでのドキュメントの一時停止、印刷再開および印刷中止の機能は、セキュリティ上、プリンタの接続形態と使用OSによってご利用になれる機能が限られています。

いずれの場合も、Windows 2000/NTではセキュリティ上、ドキュメントの一時停止、印刷再開はできません。

PSW上からのドキュメントの一時停止、印刷再開および印刷中止の対象は送信中の印刷ドキュメントのみです。

ご注意

お使いになっているプリンタ機種によっては、一時停止、印刷再開の機能はサポートされていない場合があります。

①ローカルプリンタの場合または各種LANボード（LANアダプタ）に直接印刷している場合

［お使いのコンピュータのOSがWindows Me/98/95の場合］

ドキュメントの一時停止、印刷再開および印刷中止ができます。

［お使いのコンピュータのOSがWindows 2000/NTの場合］

ドキュメントの印刷中止ができます(*1)。一時停止、印刷再開はできません。

②ネットワーク共有プリンタの場合

ネットワーク共有プリンタでPSWを利用するときは、まずサーバコンピュータ側の［PrintAgentのプロパティ］－［共有プリンタを提供する］と、クライアントコンピュータ側の［PrintAgentのプロパティ］－［共有プリンタを利用する］が、ともにチェックされていることが前提となります。

ネットワーク共有プリンタについてPSWを利用するときは、ユーザがログオンしているクライアントコンピュータのOSの種類にかかわらず、プリンタが直接接続されているサーバコンピュータのOSの種類によって、セキュリティの取り扱いが変わります。

いずれの場合も、クライアントコンピュータからはセキュリティ上、ドキュメントの一時停止、印刷再開はできません。

［サーバコンピュータのOSがWindows Me/98/95の場合］

クライアントコンピュータ側

自分のドキュメントに対して、印刷中止ができます。一時停止、印刷再開はできません。

他人のドキュメントに対して、一時停止、印刷再開および印刷中止はできません。

サーバコンピュータ側

自分のドキュメントに対して、一時停止、印刷再開および印刷中止ができます。

他人のドキュメントに対して、一時停止、印刷再開および印刷中止ができます。

［サーバコンピュータのOSがWindows 2000/NTの場合］

クライアントコンピュータ側

自分のドキュメントに対して、通常、印刷中止ができます（*1）。一時停止、印刷再開はできません。

他人のドキュメントに対して、一時停止、印刷再開および印刷中止はできません（*2）。

サーバコンピュータ側

自分のドキュメントに対して、通常、印刷中止ができます（*1）。一時停止、印刷再開はできません。

他人のドキュメントに対して、一時停止、印刷再開はできません。印刷中止についてはプリンタのアクセス権によって異なります（*3）。

*1通常、CREATOR OWNERのアクセス権の種類が、［文書の管理］（Windows NT 3.51）、［ドキュメントの管理］（Windows 2000/NT 4.0）になっているので自分のドキュメントに対しては印刷中止可能です。管理者などによってCREATOR OWNERのアクセス権の種類が、［印刷］に変更されている場合は、印刷中止できません。Windows 2000/NTでプリンタのセキュリティをご確認ください。

*2ユーザが［文書の管理］（Windows NT 3.51）、［ドキュメントの管理］（Windows 2000/NT 4.0）または［フルコントロール］のプリンタのアクセス権を持っていても、PSW上では、クライアントコンピュータからは他人の印刷ドキュメントを印刷中止できません。プリンタフォルダからの削除は可能です。

*3ユーザが［文書の管理］（Windows NT 3.51）、［ドキュメントの管理］（Windows 2000/NT 4.0）または［フルコントロール］のプリンタのアクセス権を持っているときは、他人のドキュメントを印刷中止できます。プリンタのアクセス権が［印刷］の場合は印刷中止できません。Windows 2000/NT 4.0でプリンタのセキュリティをご確認ください。


リモートパネルのセキュリティ

リモートパネルでの設定の読み込み、更新は、セキュリティ上、プリンタの接続形態と使用OSによってご利用になれる機能が限られています。

①ローカルプリンタの場合または各種LANボード（LANアダプタ）に直接印刷している場合

［お使いのコンピュータのOSがWindows Me/98/95の場合］

設定の読み込み、更新ができます。

［お使いのコンピュータのOSがWindows 2000/NTの場合］

設定の読み込みができます。更新についてはプリンタのアクセス権によって異なります（*1）。

ご注意

•	一部の機種ではLANボードを経由して印刷している場合、設定の読み込みはできません。

②ネットワーク共有プリンタの場合

ネットワーク共有プリンタでのリモートパネルの利用には、まずサーバコンピュータ側の［PrintAgentのプロパティ］－［共有プリンタを提供する］チェックボックスと、クライアントコンピュータ側の［PrintAgentのプロパティ］－［共有プリンタを利用する］チェックボックスが、ともにチェックされていることが前提となります。

いずれの場合も、クライアントコンピュータからはセキュリティにより設定の更新はできません。

［サーバコンピュータのOSがWindows Me/98/95の場合］

クライアントコンピュータ側

設定の読み込みができます。設定の更新はできません。

サーバコンピュータ側

設定の読み込み、更新ができます。

［サーバコンピュータのOSがWindows 2000/NTの場合］

クライアントコンピュータ側

設定の読み込みができます。設定の更新はできません。

サーバコンピュータ側

設定の読み込みができます。更新についてはプリンタのアクセス権によって異なります（*1）。

*1ユーザが［フルコントロール］のプリンタのアクセス権を持っているときのみ、リモートパネルの設定の更新ができます。

ご注意

•	PC-98シリーズで14ピンプリンタインタフェースを使用してプリンタを接続している場合や、PC-H98シリーズで本体内蔵のプリンタインタフェースやSV-H98-B01プリンタ増設ボードを使用してプリンタを接続している場合には、ユーザにそのプリンタへのアクセス権があっても、設定の読み込みはできません。


リプリントのセキュリティ

リプリント機能の設定はセキュリティ上、変更できるユーザが限られています。なお、変更できるユーザはプリンタの接続形態と使用OSによって異なります。

ご注意

•	お使いになっているプリンタによっては、リプリント機能がご利用になれない場合があります。詳しくは、プリンタのユーザーズマニュアル等をご覧ください。

①ローカルプリンタの場合または各種LANボード（LANアダプタ）に直接印刷している場合

プライベートスプールファイルは、自分のコンピュータの［PrintAgentのプロパティ］で設定された場所に保存されます。

［お使いのコンピュータのOSがWindows Me/98/95の場合］

［PrintAgentのプロパティ］の［リプリント機能を提供する］、［リプリント機能の設定］は、すべてのユーザが変更できます。

［お使いのコンピュータのOSがWindows 2000/NTの場合］

［PrintAgentのプロパティ］の［リプリント機能を提供する］、［リプリント機能の設定］は、Administratorsの権限があるユーザのみ変更できます。

PSWの［リプリント機能］ダイアログでは、［ドキュメントの管理］または［フルコントロール］のプリンタのアクセス権を持っている人はすべてのユーザのドキュメントがリストアップされます。それ以外の権限のユーザは自分のドキュメントのみがリストアップされ、［所有者］欄は表示されません。

②ネットワーク共有プリンタで印刷の場合

プライベートスプールファイルはサーバコンピュータの［PrintAgentのプロパティ］で設定された場所に保存されます。

リプリントの設定は、サーバコンピュータの［PrintAgentのプロパティ］の［リプリント機能を提供する］、［リプリント機能の設定］が反映されます。クライアントコンピュータの［PrintAgentのプロパティ］の［リプリント機能を提供する］、［リプリント機能の設定］には影響しません。

サーバコンピュータのOSや権限に関わらず、ネットワーク共有プリンタに印刷の場合、クライアントコンピュータのPSWの［リプリント機能］ダイアログでは、自分のドキュメントのみリストアップされます。

［サーバコンピュータのOSがWindows Me/98/95の場合］

サーバコンピュータ上の［PrintAgentのプロパティ］の［リプリント機能を提供する］、［リプリント機能の設定］は、サーバコンピュータ上ですべてのユーザが変更できます。

［サーバコンピュータのOSがWindows 2000/NTの場合］

サーバコンピュータ上の［PrintAgentのプロパティ］－［リプリント機能を提供する］、［リプリント機能の設定］ボタンは、サーバコンピュータ上でAdministratorsの権限があるユーザのみ変更できます。権限のないユーザは、グレー表示になります。


印刷ログ出力機能について

ネットワーク環境で複数クライアントから印刷を行う環境において、プリンタごとに印刷履歴情報を印刷ログとしてWindows 2000/NTサーバコンピュータ上のハードディスクに記憶する機能です。

•	本機能はサービスで提供され、PrintAgentインストール直後はサービスが停止されています。本機能をご利用になる場合は、［サービス］から、"NEC Printing Information Logger"を開始してください。コンピュータを再起動したときにも自動的にサービスを起動する場合は、スタートアップの設定を［自動］に変更してください。

•	［PrintAgentのプロパティ］－［LANボード使用時のPSWの表示］が［送信終了まで表示］となっている場合、印刷ログは作成されません。印刷ログを作成する場合は［印刷終了まで表示］に変更してください。

•	ログファイルはPrintAgentをインストールしたフォルダの"Log"サブフォルダにCSV形式で作成されます。ファイル名は"（プリンタ名）.log"のようになります。

ヒント

•	サービスの開始は、Administratorsの権限がないと実行できません。

ご注意

•	お使いになっているプリンタによっては、本機能をご利用になれない場合があります。［サービス］に"NEC Printing Information Logger"が登録（*1）されているかどうかをご確認ください。

*1プリンタによっては登録されていても使用できません。複数のPrintAgent対応プリンタがインストールされている場合は、本機能をサポートするプリンタが1つでもあれば上記サービスが登録されます。


自分の印刷時以外もPSWを起動する

PSWのプロパティで、［設定範囲］を［自分のドキュメントを印刷していないとき］に変更すると、自分のドキュメントを印刷していないときもPSWを起動することができます。

ヒント

•	プリンタの管理者で、プリンタの「用紙なし」などのエラー発生をすぐに知りたい場合にご利用ください。

•	ここでは、PSWのプロパティで、［設定範囲］を［自分のドキュメントを印刷していないとき］に変更したときのPSWのプロパティの各項目について説明しています。

•	PSWのプロパティで、［設定範囲］が［自分のドキュメントの印刷中］のときのPSWのプロパティの各項目については、PSWのプロパティをご覧ください。

［設定範囲］

PSWの自動起動の設定範囲を選択します。自分のドキュメントを印刷していないときの設定を行うには、［自分のドキュメントを印刷していないとき］を選択します。

［印刷中にウィンドウを自動起動する］

•	PrintAgent対応プリンタに対して自分のドキュメント以外のドキュメントが送信され始めたとき、PSWを自動的にウィンドウ状態で起動します。

•	スプール開始の時点でエラーが発生しているときは、ただちにウィンドウ表示します。

•	ユーザが印刷したすべての印刷ドキュメントについて、印刷が終了、もしくは、印刷が何らかの理由により中止された場合にウィンドウを自動的に終了します。

ご注意

•	サーバを介さずにLANボード（LANアダプタ）を使用している場合は、自分のドキュメント以外の印刷が行われても自動起動しません。

［印刷中にアイコンで自動起動する］

•	PrintAgent対応プリンタに対して自分のドキュメント以外のドキュメントが送信され始めたとき、PSWを自動的にアイコン状態で起動します。

•	スプール開始の時点でエラーが発生しているときは、ウィンドウ表示せず、ただちにアイコン表示します。

•	ユーザが印刷したすべての印刷ドキュメントについて、印刷が終了、もしくは、印刷が何らかの理由により中止された場合にアイコンを自動的に終了します。

ご注意

•	サーバを介さずにLANボード（LANアダプタ）を使用している場合は、自分のドキュメント以外の印刷が行われても自動起動しません。

［エラー発生時にウィンドウ化］

•	PrintAgent対応プリンタに対して自分のドキュメント以外のドキュメントが送信され始め、PSWを自動的にアイコン状態で起動したときに、プリンタでエラー発生時に自動的にウィンドウ表示に切り替わるかどうかを選択できます。

•	エラー発生時に自動的にウィンドウ表示に切り替わります。

•	エラーが解除された場合は、自動的にアイコン状態に戻ります。

［エラー発生時にウィンドウを自動起動する］

•	自分のドキュメント以外のドキュメント印刷中に、エラーが発生したときに自動的にウィンドウ状態で起動します。

•	エラーが解除された場合は、自動的にウィンドウを終了します。

［自動起動を行わない］

•	PSWの自動起動を行いません。

•	PSWを起動するときは、PrintAgentアイコンを左クリックしてプリンタを選択するか、［スタート］メニューから［プログラム］－［プリンタ機種名］の中の、［プリンタステータスウィンドウ］をクリックしてください。

ヒント

•	PSWのプロパティで設定した内容はユーザごとに保存され、そのコンピュータに接続されているすべてのPrintAgent対応プリンタに共通です。

•	連続印刷の途中での設定は有効になりません。設定した内容は、次回PSW起動時から有効になります。

•	設定範囲で［自分のドキュメントを印刷していないとき］が選択されているときの設定項目は、プリンタを実際に管理している特定のコンピュータなどでご利用になると便利です。

ご注意

•	お使いになっているプリンタによっては、設定範囲の［自分のドキュメントを印刷していないとき］はご利用になれない場合があります。お使いになっているコンピュータに本項目に対応しているプリンタのPrintAgentがインストールされている場合は［自分のドキュメントを印刷していないとき］の項目は選択可能になりますが、対応していないプリンタに対しては設定した項目は無視され、［自分のドキュメントの印刷中］のみご利用いただけます。詳しくは、プリンタのユーザーズマニュアル等をご覧になるか、お使いになっているプリンタのPSWのヘルプをご参照ください。

•	ネットワーク共有プリンタをご使用の場合、サーバコンピュータのOSがWindows Me/98/95、クライアントコンピュータのOSがWindows 2000/NTのときは、クライアントコンピュータにおいて自動起動する設定になっていてもPSWが自動起動しない、またはグループプリンタ用PSWの印刷終了通知が表示されない場合があります。クライアントコンピュータを再起動するか、ログオンし直すと正常に自動起動するようになります。

•	グループプリンタをネットワーク共有プリンタとしてご利用になっている環境で、サーバコンピュータのOSがWindows Me/98/95の場合、サーバコンピュータにおいて自分のドキュメントを印刷していないとき自動起動しない設定になっていても、他のユーザのドキュメント印刷でグループに属する個々のプリンタのPSWが自動起動する場合があります。


低速回線や従量課金回線での使用

低速回線をご使用の場合

低速回線を経由するネットワーク共有プリンタについてPrintAgentを使用すると、通信速度の関係でPSWなどの操作がしにくい場合があります。この場合は、ネットワーク共有プリンタについてのPrintAgentの双方向通信機能を停止してください。

ネットワーク共有プリンタについてのPrintAgentの双方向通信機能を停止する場合は、下記の手順を行ってください。

1.  クライアントコンピュータ側で［PrintAgentのプロパティ］の［共有プリンタを利用する］のチェックをはずします。

2.  サーバコンピュータ側で［PrintAgentのプロパティ］の［共有プリンタを提供する］のチェックをはずします。（*1）

また、サーバコンピュータのプリンタの印刷先がNEC TCP/IP Port（Windows Me/98/95ではNEC TCP/IP Printing System、Windows 2000/NTではNEC Network Port）の場合、低速回線を経由してPrintAgentを使用すると、同様に通信速度の関係でPSWなどの操作がしにくいことがあります。この場合は、双方向通信機能を使用しないようにしてください。

双方向通信機能を使用しないようにする場合は、［双方向通信機能を使用しないようにする］をご参照ください。

従量課金回線をご使用の場合

転送データ量または接続時間に応じて課金される従量課金制のネットワークを経由してPrintAgentを使用している場合にも、PrintAgentの双方向通信によってデータ転送が発生し、課金されることがあります。

考慮すべきネットワーク環境の例としては以下のようなケースがあります。

•	ネットワークプリンタが、公衆回線を経由した別のネットワーク上に存在する場合。

•	プリントサーバ、DNSサーバ、WINSサーバが公衆回線を経由した別のネットワーク上に存在する場合。

•	ローカルネットワークの通信自体が課金ネットワークの場合。

従量課金回線での課金を最小限（印刷時のみ）とするためには下記の手順を行ってください。

1.  クライアントコンピュータ側で［PrintAgentのプロパティ］の［共有プリンタを利用する］のチェックをはずします。

2.  サーバコンピュータ側で［PrintAgentのプロパティ］の［共有プリンタを提供する］のチェックをはずします。（*1）

3.  サーバコンピュータのプリンタの印刷先がNEC TCP/IP Port（Windows Me/98/95ではNEC TCP/IP Printing System、Windows 2000/NTではNEC Network Port）の場合、双方向通信機能を使用しないようにしてください。（*1）

 双方向通信機能を使用しないようにする

ご注意

*1 Windows 2000/NTで設定の変更をする場合、Administratorsの権限があるユーザのみ変更できます。

関連項目

PrintAgentのプロパティ


双方向通信機能を使用しない場合

ローカルプリンタとの双方向通信を使用しない場合や PrintAgentの機能を停止する場合は、それぞれの手順により、設定を変更してください。

 双方向通信機能を使用しないようにする

 PrintAgentの全機能を一時的に停止させる

ご注意

•	ネットワーク共有プリンタをご使用の場合で、お使いになっているクライアントコンピュータだけでなくネットワーク全体でPrintAgentの機能を利用しないときは、サーバコンピュータでも上記の設定を行う必要があります。


双方向通信機能を使用しないようにする

プリンタとの双方向通信機能を使用しない場合の手順を説明します。双方向通信機能を使用しない設定にするOSを選択してください。

Windows Me/98/95で双方向通信機能を使用しないようにする手順

Windows 2000/NT 4.0で双方向通信機能を使用しないようにする手順

Windows NT 3.51で双方向通信機能を使用しないようにする手順


Windows Me/98/95で双方向通信機能を使用しないようにする手順

•	プリンタとの双方向通信を使用しない場合は以下のようにしてください。

1.  Windowsの［スタート］メニューから、［設定］－［プリンタ］をクリックします。

2.  表示されたプリンタフォルダの中から該当するプリンタを選択し、メニューの［ファイル］－［プロパティ］を開きます。

3.  ［詳細］タブの中の［スプールの設定］をクリックします。

4.  ［このプリンタの双方向通信機能をサポートしない］を選択し、［OK］ボタンをクリックします。

5.  ［OK］ボタンをクリックし、プロパティシートを閉じます。

6.  お使いのコンピュータを再起動してください。

ご注意

•	コンピュータの再起動が行われないと、その後再び双方向通信を行う設定にしても双方向通信が正常に行われない場合があります（その場合は、PSWの表示も不正になることがあります）。一旦「双方向通信機能を使用しない」の設定に変更した場合は、必ずお使いのコンピュータを再起動してください。


Windows 2000/NT 4.0で双方向通信機能を使用しないようにする手順

•	プリンタとの双方向通信を使用しない場合は以下のようにしてください。

1.  ［スタート］メニューから、［設定］－［プリンタ］をクリックします。

2.  表示されたプリンタの中から本プリンタを選択し、メニューの［ファイル］－［プロパティ］を開きます。

3.  ［ポート］－［双方向サポートを有効にする］のチェックをはずし、［OK］ボタンをクリックします。

ご注意

•	設定の変更をする場合、フルコントロールの権限があるユーザのみ変更できます。


Windows NT 3.51で双方向通信機能を使用しないようにする手順

•	プリンタがローカル接続されている場合は以下のようにしてください。

1.  ［プログラムマネージャ］から［プリントマネージャ］をダブルクリックします。

2.  表示されたプリンタの中から本プリンタを選択し、メニューの［プリンタ］から［プリンタ情報］を開きます。

3.  ［印刷先］をLPT1（LPT2, LPT3）に設定します。

•	プリンタがネットワーク接続されている場合はNEC TCP/IP Port（NEC Network Port)の代わりにLPR Port（TCP/IPネットワーク印刷サポート）を使用してください。Windows NT 3.51においてプリンタの印刷先をLPR Portにする場合は以下のようにしてください。

1.  ［プログラムマネージャ］－［メイン］－［コントロールパネル］の［ネットワーク］をダブルクリックします。

2.  ［ネットワーク設定］ダイアログボックスの［ソフトウェアの追加］ボタンをクリックします。

3.  ［ネットワークソフトウェアの追加］ダイアログボックスで［TCP/IPプロトコルおよび関連コンポーネント］を選択し［続行］ボタンをクリックします。

4.  ［Windows NT TCP/IP組み込みオプション］ダイアログボックスの［コンポーネント］で［TCP/IPネットワーク印刷サポート］をチェックし、［続行］ボタンをクリックしてください。その後は指示にしたがって［TCP/IPネットワーク印刷サポート］を組み込んでください。

5.  ［プログラムマネージャ］－［メイン］－［プリントマネージャ］をダブルクリックします。

6.  ［プリントマネージャ］で印刷先を変更するプリンタを選択した状態で、メニューから［プリンタ］－［プリンタ情報］を選択します。

7.  ［印刷先］で［その他...］を選択し、［印刷先］ダイアログボックスの［利用可能な印刷モニタ］で［LPR Port］を選択し［OK］ボタンをクリックします。

8.  ［LPR互換プリンタの追加］ダイアログボックスの［lpdを提供しているホストの名前またはアドレス］にプリンタに接続されているＬＡＮボード／アダプタのIPアドレスを入力し、［OK］ボタンをクリックします。

9.  ［プリンタ情報］ダイアログボックスの［OK］ボタンをクリックしダイアログを閉じます。

ご注意

•	設定の変更をする場合、Administratorsの権限があるユーザのみ変更できます。


PrintAgentの全機能を一時的に停止させる

PrintAgentの全機能を一時的に停止する場合の手順を説明します。PrintAgentの全機能を一時的に停止するOSを選択してください。

Windows Me/98/95でPrintAgentの全機能を一時的に停止させる手順

Windows 2000/NT 4.0でPrintAgentの全機能を一時的に停止させる手順

Windows NT 3.51でPrintAgentの全機能を一時的に停止させる手順


Windows Me/98/95でPrintAgentの全機能を一時的に停止させる手順

PrintAgentの全機能を一時的に停止する場合は以下のようにしてください。

1.  Windowsの［スタート］メニューから、［設定］－［プリンタ］をクリックします。

2.  表示されたプリンタフォルダの中から該当するプリンタを選択し、メニューの［ファイル］－［プロパティ］を開きます。

3.  ［詳細］タブの中の［スプールの設定］ボタンをクリックします。

4.  ［このプリンタの双方向通信機能をサポートしない］を選択し、［OK］ボタンをクリックします。

5.  ［OK］ボタンをクリックしプロパティシートを閉じます。

6.  ［PrintAgentのプロパティ］を開きます。

7.  ［システムを自動的に起動する］、［共有プリンタを利用する］、［共有プリンタを提供する］のチェックをはずしたあと、［OK］ボタンをクリックしダイアログボックスを閉じます。

8.  お使いのコンピュータを再起動してください。

ご注意

•	ネットワーク共有プリンタをご使用になっている場合で、クライアントコンピュータのPrintAgentの機能を使用しないときは、6, 7の手順を行った後、PrintAgentを終了させてください。

•	コンピュータの再起動が行われないと、その後再び双方向通信を行う設定にしても双方向通信が正常に行われない場合があります（その場合は、PSWの表示も不正になることがあります。）。一旦、双方向通信機能を使用しない設定に変更した場合は、必ずお使いのコンピュータを再起動してください。


Windows 2000/NT 4.0でPrintAgentの全機能を一時的に停止させる手順

PrintAgentの全機能を一時的に停止する場合は以下のようにしてください。

1.  ［スタート］メニューから、［設定］－［プリンタ］をクリックします。

2.  表示されたプリンタの中から本プリンタを選択し、メニューの［ファイル］－［プロパティ］を開きます。

3.  ［ポート］－［双方向サポートを有効にする］のチェックをはずし、［OK］ボタンをクリックします。

4.  ［PrintAgentのプロパティ］を開きます。

5.  ［システムを自動的に起動する］、［共有プリンタを利用する］、［共有プリンタを提供する］のチェックをはずしたあと、［OK］ボタンをクリックしダイアログボックスを閉じます。

6.  PrintAgentを終了します。

7.  サービスを停止します。

ご注意

•	ネットワーク共有プリンタをご使用になっている場合で、クライアントコンピュータのPrintAgentの機能を使用しないときは、4～7の手順を行ってください。

参照

PrintAgentに関するNTのサービスの起動、停止


Windows NT 3.51でPrintAgentの全機能を一時的に停止させる手順

PrintAgentの全機能を一時的に停止する場合は以下のようにしてください。

1.  ［プログラムマネージャ］から［プリントマネージャ］をダブルクリックします。

2.  表示されたプリンタの中から本プリンタを選択し、メニューの［プリンタ］から［プリンタ情報］を開きます。

3.  ［印刷先］をLPT1（LPT2, LPT3）に設定し、［OK］ボタンをクリックします。

4.  ［PrintAgentのプロパティ］を開きます。

5.  ［システムを自動的に起動する］、［共有プリンタを利用する］、［共有プリンタを提供する］のチェックをはずしたあと、［OK］ボタンをクリックしダイアログボックスを閉じます。

6.  PrintAgentを終了します。

7.  サービスを停止します。

ご注意

•	ネットワーク共有プリンタをご使用になっている場合で、クライアントコンピュータのPrintAgentの機能を使用しないときは、4～7の手順を行ってください。

参照

PrintAgentに関するNTのサービスの起動、停止


PrintAgentでのポートの設定

PrintAgentでプリンタと双方向通信を行うためには、プリントマネージャで［印刷先］の設定を、LPTN1（LPTN2, LPTN3）に設定する必要があります。LPTN1（LPTN2, LPTN3）は、LPT1（LPT2, LPT3）と同一の物理ポートでプリンタとの双方向通信を行うためのポートです。PrintAgentのインストールを行うと自動的に、LPTN1（LPTN2, LPTN3）に設定されます。また、片方向モードでプリンタを使用したい場合は、［印刷先］をLPT1（LPT2, LPT3）に設定してください。LPT1（LPT2, LPT3）に設定を行うと、プリンタとの双方向通信は行われません。

ヒント

16ビットWindowsアプリケーションで、出力先がLPTN1（LPTN2, LPTN3）ではなく、NeXXと表示される場合があります。これはWindows NTが16ビットWindowsアプリケーションのために自動的に変換したものが表示されています。そのままお使いいただけます。

ご注意

•	プリンタの印刷先がLPT1（LPT2, LPT3）のプリンタとLPTN1（LPTN2, LPTN3）のプリンタが存在する場合、双方のプリンタから同時に印刷をしないでください。印字不正が発生することがあります。

関連事項

双方向通信機能を使用しない場合


PrintAgentに関するNTのサービスの起動、停止

PrintAgentでは、

•	NEC Network Printer Status Server

•	NEC Printer Status Database

•	NEC Printer Status Watcher

•	NEC Printing Information Logger

•	NEC Private Spool System

のサービスと

•	P1284 Parallel Class Driver

のデバイスがあります。

ご注意

•	お使いになっているプリンタやインストール時に選択したオプションによって、登録されているサービスは異なります。

NEC Network Printer Status Serverについて

ネットワーククライアントプリンタをネットワーク上で共有し、クライアントにプリンタの状態を公開する場合に開始してください。開始するには、PrintAgentのプロパティで［共有プリンタを提供する］をチェックするか、［サービス］で"NEC Network Printer Status Server" を開始してください。

NEC Printer Status Databaseについて

PrintAgentでプリンタのすべての状態を保存するために必要なサービスです。PrintAgentをご利用の場合は［サービス］の［スタートアップ］－［スタートアップの種類］を［自動］にしてコンピュータ起動時に必ず自動起動するようにしてください。

NEC Printer Status Watcherについて

PrintAgent対応プリンタを監視するために必要なサービスです。PrintAgentをご利用の場合は［サービス］の［スタートアップ］－［スタートアップの種類］を［自動］にしてコンピュータ起動時必ず自動起動するようにしてください。

NEC Printing Information Loggerについて

直接プリンタが接続されたコンピュータで印刷情報をログファイルに記録する場合に開始してください。開始するには、［サービス］で"NEC Printing Information Logger" を開始してください。次回Windows NT起動時に自動的に開始するには［スタートアップ］－［スタートアップの種類］を［自動］にしてください。

［PrintAgentのプロパティ］－［LANボード使用時のPSW表示］－［送信終了まで表示］となっている場合印刷ログは作成されませんので、［PrintAgentのプロパティ］－［LANボード使用時のPSW表示］－［印刷終了まで表示］にしてください。

ログファイルはPrintAgentをインストールしたフォルダの"Log"サブフォルダにCSV形式で作成されます。ファイル名は"（プリンタ名）.log"のようになります。

NEC Private Spool Systemについて

直接プリンタが接続されたコンピュータでリプリント機能を利用する場合や、ネットワーククライアントにリプリント機能を提供する場合に開始してください。開始するには、PrintAgentのプロパティで［リプリント機能を提供する］をチェックするか、［サービス］で"NEC Private Spool System" を開始してください。

詳しくは［サービス］のヘルプをご覧ください。

P1284 Parallel Class Driverについて

ローカルポート（"LPT1:"、"LPT2:"、"LPT3:"等）で双方向通信機能を行うために必要なドライバです。PrintAgentをご利用の場合は必ず、［コントロールパネル］－［デバイス］の［スタートアップの種類］を［自動］にしてコンピュータ起動時に必ず自動起動するようにしてください。

詳しくは［デバイス］のヘルプをご覧ください。

参照

 PrintAgentを手動で起動する

 PrintAgentを手動で停止する


PrintAgentを手動で起動する

PrintAgentを手動で起動するには以下のようにしてください。

1.  ［デバイス］をダブルクリックし、"P1284 Parallel Class Driver" を起動してください。

2.  ［デバイス］を終了後、［サービス］をダブルクリックし、"Spooler" が［開始］されているのを確認してください。

3.  "NEC Printer Status Database" を起動してください。

4.  "NEC Printer Status Watcher" を起動してください。

5.  "NEC Private Spool System"を起動してください。

6.  "NEC Printing Information Logger"を起動してください。

7.  "NEC Network Printer Status Server" を起動してください。

8.  プログラムマネージャの "プリンタ機種名" グループの［PrintAgentシステム起動］をダブルクリックしてください。

9.  プリントマネージャですべてのPrintAgent対応プリンタの出力先を" LPT1（LPT2, LPT3）" から " LPTN1（LPTN2, LPTN3）" に変更してください。

ご注意

•	お使いになっているプリンタやインストール時に選択したオプションによって、登録されていないサービスもあります。登録されていないサービスについての手順は、お読み飛ばしください。


PrintAgentを手動で停止する

PrintAgentを手動で停止するには以下のようにしてください。

1.  プリントマネージャですべてのPrintAgent対応プリンタの出力先を" LPTN1（LPTN2, LPTN3）" から " LPT1（LPT2, LPT3）" に変更してください。

2.  PrintAgentアイコンの［閉じる］を選んで終了させてください。

3.  ［サービス］をダブルクリックし、"NEC Network Printer Status Server" を停止してください。

4.  "NEC Printing Information Logger"を停止してください。

5.  "NEC Private Spool System"を停止してください。

6.  "NEC Printer Status Watcher" を停止してください。

7.  "NEC Printer Status Database" を停止してください。

8.  ［サービス］を終了し、［デバイス］をダブルクリックし、"P1284 Parallel Class Driver" を停止してください。

ご注意

•	お使いになっているプリンタやインストール時に選択したオプションによって、登録されていないサービスもあります。登録されていないサービスについての手順は、お読み飛ばしください。


PrintAgentが起動していない場合の機能

PrintAgentアイコンを終了すると、ネットワーク共有プリンタの情報取得と印刷時のPSWの自動起動機能は利用できなくなりますが、以下の機能は動作しています。

•	メール通知、Web PrintAgent

•	自分のコンピュータから提供しているネットワーク共有プリンタのステータス供給（［PrintAgentのプロパティ］で［共有プリンタを提供する］がチェックされていた場合）

ヒント

PrintAgentが起動していないときでも、スタートメニューからPSWを起動すると、自動的にPrintAgentアイコンが起動し、タスクバーに常駐します。


特殊なプリンタ接続機器をお使いの場合

PrintAgent対応プリンタをインストールしたときに指定したポートに、外付けのプリンタインタフェース変換アダプタやプリンタバッファをお使いの場合、PrintAgentは正しく動作しません。これらの機器をお使いになる場合は、次の措置を取ってください。

 双方向通信機能を使用しないようにする


該当する出力ポートのみPrintAgentを動作しないようにする

該当する出力ポートのみPrintAgentを動作しないようにする場合は以下のようにしてください。

1	［プログラムマネージャ］から、［プリントマネージャ］をダブルクリックします。

2	表示されたプリンタの中から、本プリンタを選択しメニューの［プリンタ］から、［プリンタ情報］を開きます。

3	［印刷先］を、LPT1（LPT2, LPT3）に設定します。


PrintAgentの追加と削除

PrintAgentではPrintAgentの機能の追加と削除を簡単に行えます。

PrintAgentはカスタムインストールをすることによって、利用したい機能だけをインストール、利用しない機能をアンインストールすることができます。PrintAgentの機能の追加、削除を行うには［プログラムマネージャ］－［プリンタ機種名］－［PrintAgentセットアップ］をダブルクリックしてください。

ご注意

•	お使いになっているプリンタによっては、［PrintAgentの追加と削除］がご利用になれない場合があります。詳しくは、プリンタのユーザーズマニュアル等をご参照ください。


インストールするプリンタの機種名が表示されます。


お読みください. TXTがインストールされます。プリンタをはじめてお使いになる場合にお読みください。


プリンタステータスウィンドウがインストールされます。プリンタステータスウィンドウは、画面や音声によりプリンタを監視することがでます。


チェックをしますと、サウンドﾞファイルがインストールされ、プリンタの状態を音声でお知らせすることができます。


プリンタステータスウィンドウの本体をインストールします。プリンタの状態を画面でお知らせします。本体のみをインストールした場合、音声による通知はされません。


プリンタドライバをインストールします。すでにプリンタドライバがインストールされている場合は表示されません。


Windows NT 3.51用のプリンタドライバをインストールします。


代替ドライバをインストールします。Windows NT 4.0のみ表示されます。すでに代替ドライバがインストールされている場合は表示されません。


PrintAgentのヘルプをインストールします。


リモートパネルをインストールします。リモートパネルとは、プリンタの操作パネルで行っていた各種設定をコンピュータ上から行えるユーティリティソフトウェアです。


共通オプションとしてプリンタ一覧、プリンタ管理ユーティリティをインストールします。プリンタ管理ユーティリティをインストールするには、管理者としてインストールする必要があります。


Web PrintAgentをインストールします。プリントサーバーに事前にMicrosoft Internet Infomation ServerなどWebサーバーがインストールされてないと表示されません。詳しくは、プリンタのユーザーズマニュアルをご参照ください。


プリンタ一覧をインストールします。プリンタ一覧は、お使いになっているコンピュータにインストールされているプリンタを一覧表示することができます。


プリンタ管理ユーティリティをインストールします。プリンタ管理ユーティリティでは、プリンタ自動切替、メール通知がご利用になれます。プリンタ管理ユーティリティをインストールするには、管理者としてインストールする必要があります。


プリンタ自動切替をインストールします。プリンタ自動切替とは、ドキュメントの印刷時にグループプリンタを指定して印刷を行うと、複数のプリンタにドキュメントを分散して印刷し、印刷時間の短縮を行う機能のことです。


メール通知をインストールします。メール通知とは、プリンタで保守用のエラーが発生した場合に、エラー情報や所在地情報などを記載したメールを発信する機能です。これをＮＥＣ e-mailメンテナンスと呼びます。


プリンタ管理ユーティリティをインストールします。プリンタ管理ユーティリティとは、ネットワークプリンタやローカルプリンタ、LANボードもしくはLANアダプタで接続されたプリンタを一覧表示します。インストール形態により、プリンタの自動切替、メール通知などの機能をお使いになることができます。


インストールしますと、印刷ログを作成します。Windows NTのみ表示されます。


PrintAgentのアンインストール

PrintAgentをアンインストールする場合は、ユーザーズマニュアルのPrintAgent追加と削除の項を参照してください。


PrintAgent対応プリンタとその他のプリンタの共存

PrintAgent対応プリンタで使用する印刷先のポート（LPTN1, LPTN2, LPTN3）の注意事項

•	PrintAgent対応プリンタ利用時に［印刷先］（*1）として指定する［LPTN1, LPTN2, LPTN3］ポートは、PrintAgent対応プリンタと双方向通信を行う場合に利用する専用のポートです。

•	その他のプリンタは、このポートを［印刷先］に指定しないでください。誤動作の原因になります。

*1プリントマネージャで対象のプリンタを選択し、メニューの［プリンタ］－［プリンタ情報］で、現在設定されている［印刷先］を確認することができます。

参照

PrintAgentでのポートの設定


ネットワークに関する問題

ご覧になりたい項目をクリックしてください。

 ネットワークプリンタに対して印刷ができない

 PSWでサーバコンピュータの情報が取得できない

 ネットワークで印刷が遅い

 製品サポート


ネットワークプリンタに対して印刷ができない

•	Windowsのネットワークの設定、プリンタの設定が異常です。

Windowsのネットワークの設定、プリンタの設定を確認してください。詳しくは、Windowsのヘルプをご覧ください。


PSWでサーバコンピュータの情報が取得できない

•	ネットワークモジュール、またはネットワークそのものに問題があります。

PSWで表示されているメッセージによって対処方法が異なります。詳しくは、［プログラムマネージャ］の［プリンタ機種名］から、［PrintAgentヘルプ］－［PSWのメッセージ］のそれぞれの項を参照してください。

•	PrintAgentがサポートしているネットワークプロトコルはTCP/IPのみです。

Windowsのネットワーク通信にTCP/IPプロトコルを使用してください。


リモートパネルでネットワーク共有プリンタの情報が取得できない

•	プリンタが、双方向通信できないインタフェースで接続されています。もしくはプリンタがバッファを経由して接続されています。

プリンタの現在の設定は読み込むことができません。

•	プリンタがオフラインです。

オフラインの場合はプリンタの設定は読み込めません。印刷可スイッチを押してください。

•	プリンタが印刷中です。

印刷中の場合はプリンタの設定は読み込めません。PSWなどでご確認のうえ、印刷終了をお待ちください。


リモートパネルでネットワーク共有プリンタへ設定できない

•	リモートパネルでネットワーク共有プリンタへ設定を行おうとしています。

セキュリティにより、ネットワーク共有プリンタへは設定できません。

参照

リモートパネルのセキュリティ


ネットワークで印刷が遅い

•	双方向通信機能をご使用になっています。

低速なネットワーク回線ご使用時など、双方向通信機能をご使用にならないと、印刷が速くなる場合があります。

•	［PrintAgentのプロパティ］の［LANボード使用時のPSW表示］が［印刷終了まで表示］に設定されています。

［PrintAgentのプロパティ］の［LANボード使用時のPSW表示］を［送信終了まで表示］に設定することで改善される場合があります。

参照

低速回線や従量課金回線での使用


その他の問題

ご覧になりたい項目をクリックしてください。

 PrintAgentが起動していない

 印刷に時間がかかる

 印刷していないのにプリンタの［データ］ランプが点灯する

 PSWのプロパティ、PrintAgentのプロパティの設定が次回ログオン時に反映されない

 印刷データがプリンタに残っている場合

 印刷ログが作成されない

 16ビットWindowsアプリケーションでプリンタ設定ができない／印刷ができない

 製品サポート


PrintAgentが起動していない

•	PrintAgentがユーザによって終了されました。

このボタン [image] をクリックするか、［プログラムマネージャ］の［プリンタ機種名］から、［PrintAgentシステム起動］をクリックすると、PrintAgentが起動されます。

参照

PrintAgentの起動

•	［PrintAgentのプロパティ］で、［システムを自動的に起動する］がチェックされていません。

［システムを自動的に起動する］をチェックしてください。次回のWindowsログオン時からこの設定は有効になります。

参照

PrintAgentのプロパティ

•	必要なモジュールがインストールされていないか削除されています。

PrintAgentを再インストールしてください。


スプーラを使わないと印刷に時間がかかる
印刷に時間がかかる

•	スプーラを使用しない設定になっています

［プログラムマネージャ］から［プリントマネージャ］をダブルクリックし、対象のプリンタを選択しメニューの［プリンタ］から［プリンタ情報］－［詳細］を開きます。［ポートへ直接印刷する］を使用した場合、印刷終了まで時間がかかることがあります。その場合は、［スプール中にジョブを印刷する］をご使用ください。


印刷していないのに［データ］ランプが点灯する
印刷していないのにプリンタの［データ］ランプが点灯する

•	プリンタと双方向通信を行っています。

印刷時以外に、プリンタの［データ］ランプが点灯することがありますが、これは印刷データではありません。自動的に消灯します。


16ビットWindowsアプリケーションでプリンタ設定ができない／印刷ができない

•	プリンタの接続先がLPTN1になっています。

一部の16ビットWindowsアプリケーションでは、プリンタの接続先がLPTN1になっていると、印刷やプリンタ設定ができない場合があります。このようなアプリケーションをお使いの場合は、プリントマネージャ上で、LPTN1に接続しているプリンタを一時的にLPT1に接続して印刷してください。

参照

PrintAgentでのポートの設定


PSWのプロパティ、PrintAgentのプロパティの設定が次回ログオン時に反映されない

•	ユーザ権限が［Guests］レベルになっています。

［ユーザーマネージャ］で設定されているユーザ権限が［Guests］レベルのユーザがログオンしたときに、PSWのプロパティ、PrintAgentのプロパティに対してユーザが行った変更は、次回ログオン時には反映されません。システム管理者にご連絡ください。


印刷データがプリンタに残っている場合

•	コンピュータのハードディスクの空き容量が足りないために正しい印刷データが作成できませんでした。

プリンタの［データ］ランプが点灯したまま印刷が終了しない場合は、コンピュータのハードディスクの空き容量を確認してください。空き容量が少ない場合、不要なファイルを削除して空き容量を増やしてから、印刷しなおしてください。プリンタに残っている未印刷データは、プリンタのシフトスイッチを押しながら排出スイッチを押して、排出してください。

ご注意

•	お使いになっているプリンタによっては、表示されるメッセージおよび排出方法が異なる場合があります。詳しくはプリンタのユーザーズマニュアル等をご覧ください。


印刷ログが作成されない

•	サービスが開始されていない。

開始するには、［サービス］で"NEC Printing Information Logger" を開始してください。次回Windows NT起動時に自動的に開始するには［スタートアップ］－［スタートアップの種類］を［自動］にしてください。

•	［PrintAgentのプロパティ］－［LANボード使用時のPSWの表示］が［送信終了まで表示］となっている。

［PrintAgentのプロパティ］－［LANボード使用時のPSW表示］－［印刷終了まで表示］にしてください。


製品サポート

NECプリンタに関するご質問・ご相談は、NEC Bit-INNおよび当社指定のサービス窓口でお受けしています。また技術的な内容のご質問・ご相談は、NECパソコンインフォメーションセンターにご連絡ください。

上記窓口の電話番号、受付時間については、「NECサービス網一覧表」をご覧ください。

プリンタのユーザーズマニュアルもあわせてご参照ください。

また、パソコン情報サービスを使って、NECプリンタに関する最新情報を入手することができます。

詳しくは「ユーザーズマニュアル」の「情報サービスについて」を参照してください。


カスタムインストールとは、ネットワークサーバからPrintAgentソフトウェアをインストールする場合に、インストールの形態を選ぶことができ、そこで［カスタム］を選択した場合のインストール方法のことです。

ヒント

ネットワークサーバからインストールする方法については、ユーザーズマニュアル等を参照してください。


リプリントのためにコンピュータのハードディスクに保存された印刷ドキュメントのことです。


現在の設定を無効にしてダイアログに戻ります。


前回の設定のままダイアログを終了します。


現在の設定を無効にして数値の設定ダイアログに戻ります。


指定されたフォルダとその最大値で設定し、設定ダイアログに戻ります。


下のリストボックスでプライベートスプールファイルを格納するディレクトリを設定します。

ヒント

•	プライベートスプールファイルとは、リプリントのためにコンピュータのハードディスクに保存された印刷ドキュメントのことです。


プライベートスプールファイルを格納するディレクトリです。

ヒント

•	プライベートスプールファイルとは、リプリントのためにコンピュータのハードディスクに保存された印刷ドキュメントのことです。


プライベートスプールファイルを格納するディレクトリを設定します。

ヒント

•	プライベートスプールファイルとは、リプリントのためにコンピュータのハードディスクに保存された印刷ドキュメントのことです。


下のコンボボックスでドライブを変更します。


ドライブを変更します。


グループプリンタとは、プリンタ自動切替機能を利用するためのプリンタです。


2001.01.23 kenji


バージョン情報

File Name	PAN1.HLP

Build Date	2001.01.29

Version	2.2

Copyright	NEC Corporation 1996-2001