Copyright: Copyright (C) NEC Corporation 1996-2000


クイックヘルプ

ここでは、PrintAgentについて、簡単に説明します。

PrintAgentの機能

PrintAgentのそれぞれのソフトウェアは、アプリケーションでの印刷時に自動的に起動したり、デスクトップ上（［スタート］ボタンまたはタスクバーのPrintAgentアイコン）から呼び出したりすることができます。

プリンタステータスウィンドウ（PSW）

現在使用しているプリンタの状態（用紙なしやカバーオープンなど）や、印刷の進行状況をコンピュータの画面上で確認することができます。

 ヒント

•	PSWをご利用になると、遠くにあるネットワークプリンタまで足を運び印刷が終わったかどうかを確認する必要がなくなります。

そのほかのソフトウェア

PrintAgentでは、ほかにもたくさんのソフトウェアをご利用いただけます。

 参照

・PrintAgentのいろいろな機能


PrintAgentとは？
PrintAgentｮとは？

PrintAgentは、コンピュータとプリンタとで情報を相互に交換することにより、プリンタをより快適にご利用いただくためのシステムです。PrintAgentは、ローカルプリンタの印刷、管理に加えネットワークプリンタで印刷される方とネットワークプリンタを管理される方のためにさまざまな機能を提供します。

•	印刷の進行状況やプリンタの状態を画面と音声でお知らせします。

•	アプリケーションを再起動することなく、以前に印刷したドキュメントを追加印刷したり、部分指定印刷したりする、再印刷機能を提供します。

•	PrintAgentは、ネットワークプリンタにも対応しています。離れたところにあるプリンタの状態がわからないという従来の問題を大幅に解決します。ネットワーク内に接続されているプリンタの使用状況の確認や、NEC製のLANボードやLANアダプタの設定を行なえます。

権利について

このソフトウェアとその複製物に関する一部またはすべての権利は日本電気株式会社に帰属します。

Copyright ｩ NEC Corporation 1996-2000

All Rights Reserved

免責について

日本電気株式会社は、利用者がこのソフトウェアを利用可能な条件以外の環境条件のもとに動作させたために生じた不利益の責任を負いません。利用者は、本ソフトウェアの一部または全部をリバースエンジニアリングや逆コンパイルにより、解析、改造などすることはできません。また、このソフトウェアに変更を加えた場合には動作保証の対象外となります。

Microsoft、Windows、Windows NT は、米国 Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標です。

IBM、PC/ATは米国International Business Machines Corporationの米国およびその他の国における登録商標です。

MultiWriter、MultiImpact、PrintAgentは日本電気株式会社の登録商標です。

Windows MeはMicrosoft Windows Millennium Edition operating systemの略です。

Windows 98はMicrosoft Windows 98 operating system および Microsoft Windows 98 Second Edition operating systemの略です。

Windows 95はMicrosoft Windows 95 operating systemの略です。

Windows NT 3.51はMicrosoft Windows NT Workstation operating system Version 3.51 および Microsoft Windows NT Server network operating system Version 3.51の略です。

Windows NT 4.0はMicrosoft Windows NT Workstation operating system Version 4.0 および Microsoft Windows NT Server network operating system Version 4.0の略です。

Windows NT Server, Enterprise Edition 4.0はMicrosoft Windows NT Server, Enterprise Edition network operating system Version 4.0の略です。

Windows NT Server 4.0, Terminal Server EditionはMicrosoft Windows NT Server network operating system Version 4.0, Terminal Server Editionの略です。

Windows 2000はMicrosoft Windows 2000 Professional operating systemおよびMicrosoft Windows 2000 Server operating systemの略です。

Windows 2000 Advanced ServerはMicrosoft Windows 2000 Advanced Server operating systemの略です。

Windows 2000 Datacenter ServerはMicrosoft Windows 2000 Datacenter Server operating systemの略です。

PrintAgentのヘルプversion 2.2


PrintAgentをご利用になれる環境

PrintAgentは、Microsoft Windows NT 4.0（日本語版）上で動作するソフトウェアです。

•	動作コンピュータ

PC98-NXシリーズを含むIBM PC/AT互換機（DOS/V対応機）またはPC-9800シリーズ

•	動作OS

Microsoft Windows NT Workstation 4.0（日本語版）

Microsoft Windows NT Server 4.0（日本語版）

PrintAgentをご利用になっているコンピュータのOSを他のOSにアップグレードする際には、あらかじめPrintAgentをアンインストールする必要があります。OSアップグレード後、そのOS用のPrintAgentをインストールしてください。

•	コンピュータのメモリ

それぞれのOSの動作環境に準じます。

PrintAgentをクライアント－サーバシステムでご使用の場合、プリントサーバには64Mバイト以上のメモリを搭載し運用されることを推奨します。（Windows 2000をプリントサーバにする場合は、256Mバイト以上を推奨）

•	プリンタインタフェース

PC-9800シリーズでプリンタをローカル接続でご利用になる場合には、36ピンパラレルインタフェースが必要です。14ピンパラレルインタフェースを装備するPC-9800や、PC-H98、SV-H98シリーズのパラレルインタフェースでもPrintAgentをご利用いただけますが、本来の機能をお使いいただけないため、プリンタ増設インタフェースボード（PC-9801-94）をコンピュータに装着してご利用していただくことを推奨いたします。

•	プリンタケーブル

PC-PRCA-01, PC-CA205または同等品（PC98-NXシリーズを含むIBM PC/AT互換機）

PC-CA202, PC-CA204または同等品（PC-9800シリーズ）

•	マウス

ご使用を推奨いたします。

•	サウンド

PSWで音声メッセージによるプリンタの状態通知機能をご利用になりたい場合に必要です。ご利用には、お使いのWindowsに対応したPCM再生が可能なサウンド機能が必要になります。お使いのコンピュータにこの機能がない場合は、PCM再生が可能なサウンドボードやサウンドカードをご用意ください。

•	ネットワーク

PrintAgentは、ネットワーク上でWindows Me/98/95, Windows 2000/NTで共有されているPrintAgent対応プリンタや、LANボード（LANアダプタ）を装着しネットワークに直接接続されたPrintAgent対応プリンタに対してもご利用いただけます。ネットワークを介してPrintAgent対応プリンタをご利用になる場合には、お使いのコンピュータのWindowsで利用できるTCP/IPプロトコルに対応したネットワークアダプタボード／カードなどが必要です。その他、ネットワークケーブルなども必要になります。

ネットワークに直接接続されたプリンタと双方向通信するためには、NEC TCP/IP Printing System（Windows Me/98/95）またはNEC Network Port（Windows 2000/NT）が印刷ポートとして指定されている場合のみご利用になれます。印刷ポートとしてこれら以外のポート（DLC、LPRなど）をお使いになる場合には、PrintAgentをアンインストールしてご利用ください。

PrintAgentはクラスタリングサービス、ターミナルサービスには対応していません。

Windows 2000 Advanced Server、Windows 2000 Dataｃenter Server、Windows NT Server, Enterprise Edition 4.0のクラスタ機能を使ったクラスタリングシステム、あるいはWindows NT Server 4.0, Terminal Server Edition、Windows 2000のTerminal Serviceを実装したシステムでは、PrintAgentは正常に動作しない場合があります。このようなシステムでは、PrintAgentをアンインストールしてご利用ください。

 ご注意

•	プリンタのプロパティの、［ポート］－［双方向サポートを有効にする］がチェックされていない場合は、そのプリンタに対しPrintAgentの機能はご利用になれません。

•	プリンタバッファや、PC-9800シリーズでコンピュータ本体に付属のプリンタインタフェース変換アダプタを介してPrintAgent対応プリンタを接続している場合は、PrintAgentはご利用になれません。この場合、このプリンタについては、プリンタのプロパティの［ポート］－［双方向サポートを有効にする］のチェックをはずしてお使いください。

•	Windows 2000/NT 4.0のプリンタプールはサポートしていません。ネットワーク共有プリンタが直接つながっているコンピュータのOSがWindows 2000/NT 4.0の場合、Windows 2000/NT 4.0上のすべてのプリンタで［プロパティ］－［ポート］－［プリンタプールを有効にする］のチェックをはずしてご使用ください。［プリンタプールを有効にする］をチェックした場合、プリンタの状態が正しく表示されません。詳しくはプリンタのヘルプをご覧ください。

•	ご使用になっているプリンタによって、PrintAgentがサポートしているOSや、LANボード（LANアダプタ）の種類が異なります。詳しくは、プリンタに付属のユーザーズマニュアル等でご確認ください。


PrintAgentの新しい機能

PrintAgentの機能はこちらをご覧ください。

・PrintAgentのいろいろな機能


PrintAgentのいろいろな機能

PrintAgentでは、以下の機能をお使いいただけます。

•	プリンタステータスウィンドウ（PSW）

現在使用しているプリンタの状態（用紙なしやカバーオープンなど）や、印刷の進行状況をコンピュータの画面上で確認することができます。

•	「PrintAgent」ツールバー

PrintAgent リプリント2、プリンタステータスウィンドウやヘルプなどPrintAgentのいろいろな機能を簡単に起動することができます。

•	PrintAgent リプリント2

すでに印刷したドキュメントをアプリケーションの再起動をすることなく追加印刷したり、部分指定印刷したりする、再印刷機能を提供します。

•	プリンタ管理ユーティリティ

ネットワークプリンタやローカルプリンタ、LANボードもしくはLANアダプタで接続されたプリンタにかかわらず、PrintAgentで提供されている機能を快適にご利用いただくためのユーティリティです。

•	プリンタ自動切替

印刷しようとしたプリンタが印刷中や用紙切れなどだったりした場合、すぐに使用可能な他のプリンタに自動的に切り替えて印刷を実行することができます。

•	メール通知（NEC e-mailメンテナンス）

プリンタの保守情報を自動的に電子メールでプリンタ管理者に通知することができます。

•	Web PrintAgent

インターネットブラウザでプリンタの状況を確認することができます。

•	リモートパネル

ネットワークプリンタ、ローカルプリンタに対し、プリンタの操作パネルで行えるのとほぼ同等の各種設定値を読み込み、また、設定値の書き込みをコンピュータ上から行うことができます。

 ご注意

•	お使いになっているプリンタ機種によって、またはインストールオプションによってご利用になれる機能が異なります。 詳しくは、プリンタに付属のユーザーズマニュアル等でご確認ください。


PrintAgentの起動

PrintAgentはWindows NT 4.0ログオン時に自動的に立ち上がり、PrintAgentアイコンがタスクバーに表示されます。

•	ネットワーク共有プリンタをご利用の場合、サーバとなるコンピュータとクライアントとなるコンピュータの両方でPrintAgentがインストールされている必要があります。

•	PrintAgentが起動していない場合は、 [image] をクリックするか、［スタート］－［プログラム］－［プリンタ機種名］の中の、［PrintAgentシステム起動］をクリックすることで起動できます。

•	PrintAgentの機能をご利用になる場合に、PrintAgentが自動的に起動することがあります。

 ヒント

•	PrintAgentが不正終了した場合は、次の項目を参照してください。

・PrintAgentが起動していない


PrintAgentの終了

PrintAgentアイコンを右クリックして表示されるメニューから［PrintAgentの終了］をクリックすることで、PrintAgentを終了することができます。

 参照

・PrintAgentの起動

・PrintAgentが起動していない場合の機能

・PrintAgentに関するNTのサービスの起動、停止


PrintAgentシステムメニュー

PSWのプロパティを開いたり、PrintAgentのプロパティを開いたりすることができます。をクリックするか、［スタート］－［プログラム］－［プリンタ機種名］の中の、［PrintAgentシステムメニュー］をクリックすると開くことができます。

［PSWのプロパティを開く］

PSWの自動起動の設定が行えます。

 参照

・PSWのプロパティ

［PrinｔAgentのプロパティを開く］

PrintAgentの自動起動の設定や、PrintAgentでのネットワーク共有プリンタの利用、提供の設定およびリプリント機能の設定などが行えます。

 参照

・PrintAgentのプロパティ

［ヘルプを開く］

PrintAgentのヘルプを表示します。

［バージョン情報を開く］

PrintAgentのバージョン情報を表示します。

［PrinｔAgentを終了する］

PrintAgentを終了します。

 参照

・PrintAgentの終了


PSWのプロパティ

PSWのプロパティでは、PSWの自動起動の設定を行えます。PrintAgentアイコンを右クリックして表示されるメニューから［PSWのプロパティ］をクリックすることで開くことができます。

 ヒント

通常は、［設定範囲：自分のドキュメントを印刷していないとき］は、変更なさらずにそのままの設定でお使いください。ここでは、［設定範囲：自分のドキュメントの印刷中］でのPSWの自動起動の設定について説明します。

［印刷中にウィンドウを自動起動する］

•	PrintAgent対応プリンタに対して自分の印刷ドキュメントを送信し始めたとき、PSWを自動的にウィンドウ状態で起動します。

•	スプール開始の時点でエラーが発生しているときは、ただちにウィンドウ表示します。

•	自分が印刷したすべての印刷ドキュメントについて、印刷が終了、もしくは、印刷が何らかの理由により中止された場合にウィンドウを自動的に終了します。

［印刷中にアイコンで自動起動する］

•	PrintAgent対応プリンタに対して自分の印刷ドキュメントを送信し始めたとき、PSWを自動的にアイコン状態で起動します。

•	スプール開始の時点でエラーが発生しているときは、ウィンドウ表示せず、ただちにアイコン表示します。

•	自分が印刷したすべての印刷ドキュメントについて、印刷が終了、もしくは、印刷が何らかの理由により中止された場合にアイコンを自動的に終了します。

［エラー発生時にウィンドウ化］

•	PrintAgent対応プリンタに対して自分の印刷ドキュメントを送信し始め、PSWを自動的にアイコン状態で起動したときに、プリンタでエラー発生時に自動的にウィンドウ表示に切り替わるかどうかを選択できます。

•	エラー発生時に自動的にウィンドウ表示に切り替わります。

•	エラーが解除された場合は、自動的にアイコン状態に戻ります。

［エラー発生時にウィンドウを自動起動する］

•	自分のドキュメントの印刷中に、エラーが発生したときに自動的にウィンドウ状態で起動します。

•	エラーが解除された場合は、自動的にウィンドウを終了します。

［自動起動を行わない］

•	PSWの自動起動を行いません。

•	PSWを起動するときは、PrintAgentアイコンを左クリックしてプリンタを選択するか、［スタート］メニューから［プログラム］－［プリンタ機種名］の中の、［プリンタステータスウィンドウ］をクリックしてください。

 ヒント

•	PSWのプロパティで設定した内容はユーザごとに保存され、そのコンピュータに接続されているすべてのPrintAgent対応プリンタに共通です。

•	連続印刷の途中での設定は有効になりません。設定した内容は、次回PSW起動時から有効になります。

•	設定範囲で［自分のドキュメントを印刷していないとき］が選択されているときの設定項目は、プリンタを実際に管理している特定のコンピュータなどでご利用になると便利です。

 ご注意

•	ネットワーク共有プリンタをご使用の場合、サーバコンピュータのOSがWindows Me/98/95、クライアントコンピュータのOSがWindows 2000/NTのときは、クライアントコンピュータにおいて自動起動する設定になっていてもPSWが自動起動しない、またはグループプリンタ用PSWの印刷終了通知が表示されない場合があります。クライアントコンピュータを再起動するか、ログオンし直すと正常に自動起動するようになります。

 参照

・自分の印刷時以外もPSWを起動する


PrintAgentのプロパティ

PrintAgent全体に関する設定を行えます。PrintAgentアイコンを右クリックして表示されるメニューから［PrintAgentのプロパティ］をクリックすることで開くことができます。

［システムを自動的に起動する］

ユーザログオン時にPrintAgentを自動的に起動します。設定した内容は、次回のユーザログオン時から有効となります。この項目の設定内容はユーザごとに保存されます。

［共有プリンタを利用する］

ネットワーク共有プリンタで、PSWが利用できるようになります。この項目の設定内容はユーザごとに保存されます。

 ご注意

•	本項目がチェックされていない場合は、ネットワーク共有プリンタに対しPSWがご利用になれません。また、お使いになっているコンピュータにTCP/IPプロトコルがインストールされていない場合には、本項目はご利用になれません。

［共有プリンタを提供する］

自分のコンピュータに接続されているPrintAgent対応プリンタをネットワーク共有プリンタとして他のコンピュータに対して提供している場合に、それらの他のコンピュータ上のPrintAgentに対して、共有プリンタに対する情報へのアクセスを許可します。この項目をチェックすると、他のコンピュータ上でPSWがご利用になれます。この項目の設定内容は全ユーザに有効です。Windows 2000/NTの場合、この項目を変更できるのはAdministratorsの権限を持つユーザのみです。

 ご注意

•	本項目がチェックされている場合、ネットワーク共有プリンタを提供するコンピュータのWindowsのログオン画面表示中（ユーザがログオンしていない間）でもPrintAgentは機能するため、他のコンピュータからもアクセスが可能です。

•	お使いになっているコンピュータにTCP/IPプロトコルがインストールされていない場合には、本項目はご利用になれません。

［リプリント機能を提供する］

自分のコンピュータに接続されているPrintAgent対応プリンタでリプリント機能を使用します。この項目の設定内容は全ユーザに有効です。Windows 2000/NTの場合、この項目を変更できるのはAdministratorsの権限を持つユーザのみです。

 ご注意

•	本項目は自分のコンピュータに直接接続されているプリンタに対する設定であり、ネットワーク共有プリンタに対するものではありません。

•	本項目がチェックされていても、ネットワーク共有プリンタへの印刷ではサーバの設定が有効となります。リプリント機能をネットワーク共有プリンタで使用したい場合は、サーバ上の設定をご確認ください。

•	お使いになっているプリンタによっては、本項目はご利用になれない場合があります。お使いになっているコンピュータにこの項目に対応しているプリンタのPrintAgentがインストールされている場合は選択可能になりますが、対応していないプリンタに対しては設定した項目は無視されます。詳しくは、プリンタのユーザーズマニュアル等をご覧になるか、お使いになっているプリンタのPSWのヘルプをご参照ください。

［リプリント機能の設定］ボタン

リプリント機能に関して、スプールファイルの制限方法、スプールファイルを格納するフォルダを設定します。この項目の設定内容は全ユーザに有効です。Windows 2000/NTの場合、この項目を変更できるのはAdministratorsの権限を持つユーザのみです。

［LANボード使用時のPSW表示］

LANボード（LANアダプタ）使用時のPSWの表示を印刷終了まで表示にするか送信終了まで表示にするかを設定します。この項目の設定内容は全ユーザに有効です。Windows 2000/NTの場合、この項目を変更できるのはAdministratorsの権限を持つユーザのみです。

 ご注意

•	本項目はLANボード直結のプリンタに対して有効であり、サーバ経由でLANボード経由で接続されたプリンタに対しては、サーバ上での設定が有効となります。

•	お使いになっているプリンタによっては、本項目はご利用になれない場合があります。お使いになっているコンピュータにこの項目に対応しているプリンタのPrintAgentがインストールされている場合は選択可能になりますが、対応していないプリンタに対しては設定した項目は無視されます。詳しくは、プリンタのユーザーズマニュアル等をご覧になるか、お使いになっているプリンタのPSWのヘルプをご参照ください。

［印刷終了まで表示］

LANボード（LANアダプタ）との通信を、ステータス取得優先で行います。PSWでの表示は、ローカルプリンタやネットワーク共有プリンタを使用した場合と全く同じになり、印刷中ドキュメント情報の名称、所有、完了ページが表示されます。また［印刷詳細］ダイアログボックスの［状態］も正確に表示されます。

 ご注意

•	［送信終了まで表示］より、遅くなる場合があります。

•	お使いになっているプリンタによっては、本項目はご利用になれない場合があります。お使いになっているコンピュータにこの項目に対応しているプリンタのPrintAgentがインストールされている場合は選択可能になりますが、対応していないプリンタに対しては設定した項目は無視されます。詳しくは、プリンタのユーザーズマニュアル等をご覧になるか、お使いになっているプリンタのPSWのヘルプをご参照ください。

［送信終了まで表示］

LANボード（LANアダプタ）との通信を、印刷性能優先で行います。ある人の印刷ドキュメント排紙中に他の人の印刷ドキュメントを送信できるようになり、複数の印刷ドキュメントが存在するときに、すべてのドキュメントの印刷完了が速くなります。

 ご注意

•	この設定にすると、PSWでは印刷中ドキュメント情報の名称、所有、完了ページは表示されません。また［印刷詳細］ダイアログボックスの［状態］はそのドキュメントが印刷中であっても「印刷待」と表示されます。

•	お使いになっているプリンタによっては、本項目はご利用になれない場合があります。お使いになっているコンピュータにこの項目に対応しているプリンタのPrintAgentがインストールされている場合は選択可能になりますが、対応していないプリンタに対しては設定した項目は無視されます。詳しくは、プリンタのユーザーズマニュアル等をご覧になるか、お使いになっているプリンタのPSWのヘルプをご参照ください。

 ご注意

•	お使いになっているプリンタによっては、［リプリント機能を提供する］と［リプリント機能の設定］ボタン、または、［LANボード使用時のPSW表示］はご利用になれない場合があります。お使いになっているコンピュータにそれぞれの項目に対応しているプリンタのPrintAgentがインストールされている場合は、それぞれの項目は選択可能になりますが、対応していないプリンタに対しては設定した項目は無視されます。詳しくは、プリンタのユーザーズマニュアル等をご覧になるか、お使いになっているプリンタのPSWのヘルプをご参照ください。

•	［システムを自動的に起動する］と［共有プリンタを利用する］以外の項目は、Administratorsの権限があるユーザのみ変更できます。


リプリント機能について

リプリント機能は、すでに印刷したドキュメントをアプリケーションの再起動をすることなく追加印刷したり、部分指定印刷したりする、再印刷機能を提供します。

リプリント機能を有効にすると、印刷ドキュメントがコンピュータのハードディスク上に保存されるので、何度でも再印刷できます。

 ヒント

こんなときに便利な機能です。

•	複数部数を印刷したいときに１部だけ試し印刷を行い、印刷結果を確認してから残りの部数の印刷を行う場合。

•	一度印刷を行ってアプリケーションを終了してしまったが、後で追加印刷する必要が出てきた場合。

 ご注意

•	お使いになっているプリンタによっては、リプリント機能がご利用になれない場合があります。詳しくは、プリンタのユーザーズマニュアル等をご覧ください。

 参照

・リプリント機能の使いかた

・リプリント機能の設定


リプリント機能の使いかた

リプリント機能のご利用は以下の手順で行います。

1～4の手順をあらかじめ行ってください。1度設定すれば、次回からは手順5以降を行うことにより、リプリント機能をご利用いただけます。

ネットワーク共有プリンタに印刷する場合は、1～4の手順をサーバコンピュータ上で行ってください。

1.  PrintAgentアイコンを右クリックして表示されるメニューから［PrintAgentのプロパティ］を選択します。

2.  ［リプリント機能を提供する］をチェックします。

3.  ［リプリント機能の設定］ボタンをクリックして［リプリント機能の設定］ダイアログボックスを開き、各項目を設定し、［OK］ボタンをクリックします。（［スプールファイルを格納するフォルダ］は印刷ドキュメントを保存しますので、空き容量が十分にあるかご確認の上設定してください。）

4.  ［PrintAgentのプロパティ］ダイアログボックスの［OK］ボタンをクリックします。

5.  アプリケーションで印刷ドキュメントを作成します。

6.  アプリケーション上のプリンタドライバのプロパティで［リプリント機能を使用する］をチェックし、印刷を行います。

7.  ［スタート］メニューの［プログラム］－［PrintAgent リプリント2］をクリックし、PrintAgent リプリント2(*)を起動します。

*PrintAgent リプリント2をサポートしていない機種をお使いの場合は、PSWの［リプリント機能］ダイアログボックスをご利用ください。PSWで［ドキュメント］メニューをクリックし、［リプリント機能］を選択します。

8.  再印刷を行うドキュメント名、部数などを指定します。

9.  ［スタート］ボタンをクリックすると再印刷を開始します。

 ヒント

•	すでに再印刷を行うドキュメントが用意されている場合は、7以降を実行してください。

•	PSWの［ドキュメント］メニューをクリックし、［リプリント機能］を選択することでもリプリント機能をご利用になれます。

 ご注意

•	Administratorsの権限がないユーザは、上の2～3の手順は行えません。［リプリント機能を提供する］がチェックされていない場合はリプリント機能がご利用になれません。管理者にご相談ください。

•	ポートをFILEに変更した場合、再印刷用に保存されていた印刷データは削除されます。

 参照

・PrintAgentのプロパティ

・リプリント機能について

・リプリント機能の設定


プリンタドライバヘルプ

プリンタフォルダからご利用になりたいプリンタを選択し、ドライバのプロパティシートを開き、そこから参照してください。


リプリント機能の設定

リプリント機能の設定を行えます。［PrintAgentのプロパティ］から［リプリント機能の設定］ボタンをクリックすることで開くことができます。

スプールファイルの制限方法

•	スプールファイルの保存を制限する方法を設定します。

•	以下の3つの項目で、1つでも条件に達すると古い印刷ドキュメントから順に削除されます。

［ドキュメント数］

•	この項目をチェックすると、再印刷のためにコンピュータのハードディスクに保存された印刷ドキュメントの数がテキストボックスで設定された値を超えたときに古い印刷データから順に削除されます。

•	保存する印刷ドキュメントの数は1～100個です。

•	この項目をチェックしていない場合、ドキュメント数は最大（100個）になります。

［有効期限］

•	この項目をチェックすると、再印刷のためにコンピュータのハードディスクに保存された印刷ドキュメントの保存時間がテキストボックスで設定された時間を超えたときにその印刷データを削除します。

•	印刷ドキュメントの保存時間は1～720時間です。

•	この項目をチェックしていない場合、有効期限は最大（720時間）になります。

［ディスク領域］

•	この項目をチェックすると、再印刷のためにコンピュータのハードディスクに保存されたすべての印刷ドキュメントの大きさの合計がテキストボックスで設定された大きさを超えたときに古い印刷データから順に削除されます。

•	印刷ドキュメントの大きさの合計は1MB～空き領域の50％です。

•	この項目をチェックしていない場合、ディスク領域は最大（空き領域の50％）になります。

［スプールファイルを格納するフォルダ］

•	スプールファイルを格納するフォルダの設定を行います。

［現在のフォルダ］

•	現在設定されているスプールファイルを格納するフォルダです。

［空き領域］

•	現在設定されているスプールファイルを格納するフォルダの空き容量です。

［空にする］ボタン

•	再印刷のために保存されているスプールファイルをすべて削除します。

•	このボタンは、フォルダにスプールファイルが無い場合は無効になっています。

［変更］ボタン

•	スプールファイルを格納するフォルダの変更を行います。

 ご注意

•	選択できるフォルダは固定ディスクのみで、ネットワークやリムーバブルドライブは選択できません。


プリンタのアクセス権とご利用になれるユーティリティ

ご使用になっているコンピュータのOS, プリンタが直接つながっているコンピュータのOSやプリンタのアクセス権によって、プリンタステータスウィンドウ、リモートパネルのすべての機能をご利用になれない場合があります。

 参照

・プリンタステータスウィンドウのセキュリティ

・リモートパネルのセキュリティ


PrintAgentの追加と削除

PrintAgentではPrintAgentの機能の追加と削除を簡単に行えます。

PrintAgentはカスタムインストールをすることによって、使用したい機能だけをインストール、使用しない機能をアンインストールすることができます。PrintAgentの機能の追加、削除を行うには［スタート］－［設定］－［コントロールパネル］－［アプリケーションの追加と削除］－［NEC PrintAgent］をダブルクリックしてください。

 ご注意

•	お使いになっているプリンタによっては、［PrintAgent オプション選択］がご利用になれない場合があります。詳しくは、プリンタのユーザーズマニュアル等をご参照ください。


印刷ログ出力機能について

ネットワーク環境で複数クライアントから印刷を行う環境において、プリンタごとに印刷履歴情報を印刷ログとしてWindows 2000/NTサーバコンピュータ上のハードディスクに記憶する機能です。

•	本機能はサービスで提供され、PrintAgentインストール直後は、サービスが停止されています。本機能をご利用になる場合は、［サービス］から、"NEC Printing Information Logger"を開始してください。コンピュータを再起動したときにも自動的にサービスを起動する場合は、スタートアップの設定を［自動］に変更してください。

•	［PrintAgentのプロパティ］－［LANボード使用時のPSWの表示］が［送信終了まで表示］となっている場合、印刷ログは作成されません。印刷ログを作成する場合は［印刷終了まで表示］に変更してください。

•	ログファイルはPrintAgentをインストールしたフォルダの"Log"サブフォルダにCSV形式で作成されます。ファイル名は"（プリンタ名）.log"のようになります。

 ヒント

•	サービスの開始は、Administratorsの権限がないと実行できません。

 ご注意

•	お使いになっているプリンタによっては、印刷ログに記録される情報が異なります。詳しくは、プリンタのユーザーズマニュアル等でご確認ください。

•	お使いになっているプリンタによっては、本機能をご利用になれない場合があります。［サービス］に"NEC Printing Information Logger"が登録（*1）されているかどうかをご確認ください。

*1プリンタによっては登録されていても使用できません。複数のPrintAgent対応プリンタがインストールされている場合は、本機能をサポートするプリンタが1つでもあれば上記サービスが登録されます。


PrintAgentに関するNTのサービスの起動、停止

PrintAgentでは、下記のサービスがあります。

•	NEC Remote Maintenance Manager

•	NEC Network Printer Status Server

•	NEC Printer Status Database

•	NEC Printer Status Watcher

•	NEC Printing Information Logger

•	NEC Private Spool System

 ご注意

•	お使いになっているプリンタやインストール時に選択したオプションによって、登録されているサービスは異なります。

［NEC Remote Maintenance Manager］について

NEC e-mailメンテナンスをご利用になるために必要なサービスです。NEC e-mailメンテナンスをご利用になる場合は［サービス］の［スタートアップ］－［スタートアップの種類］を［自動］にしてコンピュータ起動時に必ず自動起動するようにしてください。

［NEC Network Printer Status Server］について

ネットワーククライアントプリンタをネットワーク上で共有し、クライアントにプリンタの状態を公開する場合に開始してください。開始するには、PrintAgentのプロパティで［共有プリンタを提供する］をチェックするか、［サービス］で"NEC Network Printer Status Server" を開始してください。

［NEC Printer Status Database］について

PrintAgentでプリンタのすべての状態を保存するために必要なサービスです。PrintAgentをご利用の場合は［サービス］の［スタートアップ］－［スタートアップの種類］を［自動］にしてコンピュータ起動時に必ず自動起動するようにしてください。

［NEC Printer Status Watcher］について

PrintAgent対応プリンタを監視するために必要なサービスです。PrintAgentをご利用の場合は［サービス］の［スタートアップ］－［スタートアップの種類］を［自動］にしてコンピュータ起動時必ず自動起動するようにしてください。

［NEC Printing Information Logger］について

直接プリンタが接続されたコンピュータで印刷情報をログファイルに記録する場合に開始してください。開始するには、［サービス］で"NEC Printing Information Logger" を開始してください。次回Windows NT起動時に自動的に開始するには［スタートアップ］－［スタートアップの種類］を［自動］にしてください。

［PrintAgentのプロパティ］－［LANボード使用時のPSW表示］－［送信終了まで表示］となっている場合印刷ログは作成されませんので、［PrintAgentのプロパティ］－［LANボード使用時のPSW表示］－［印刷終了まで表示］にしてください。

ログファイルはPrintAgentをインストールしたフォルダの"Log"サブフォルダにCSV形式で作成されます。ファイル名は"（プリンタ名）.log"のようになります。

［NEC Private Spool System］について

直接プリンタが接続されたコンピュータでリプリント機能を利用する場合や、ネットワーククライアントにリプリント機能を提供する場合に開始してください。開始するには、PrintAgentのプロパティで［リプリント機能を提供する］をチェックするか、［サービス］で"NEC Private Spool System" を開始してください。

詳しくは［サービス］のヘルプをご覧ください。

 参照

・PrintAgentを手動で起動する

・PrintAgentを手動で停止する


PrintAgentを手動で起動する

PrintAgentを手動で起動するには以下のようにしてください。

1.  ［サービス］をダブルクリックし、"Spooler" が［開始］されているのを確認してください。

2.  "NEC Printer Status Database" を起動してください。

3.  "NEC Printer Status Watcher" を起動してください。

4.  "NEC Private Spool System" を起動してください。

5.  "NEC Remote Maintenance Manager" を起動してください。

6.  "NEC Printing Information Logger" を起動してください。

7.  "NEC Network Printer Status Server" を起動してください。

8.  ［スタート］メニューから、［プログラム］－［プリンタ機種名］－［PrintAgentシステム起動］をクリックしてください。

9.  ［スタート］メニューから、［設定］－［プリンタ］をクリックし、表示されたプリンタの中から本プリンタを選択し、メニューの［ファイル］－［プロパティ］を開き、［ポート］－［双方向サポートを有効にする］がチェックされていることを確認してください。

 ご注意

•	お使いになっているプリンタやインストール時に選択したオプションによって、登録されていないサービスもあります。登録されていないサービスについての手順は、お読み飛ばしください。


PrintAgentを手動で停止する

PrintAgentを手動で停止するには以下のようにしてください。

1.  ［スタート］メニューから、［設定］－［プリンタ］をクリックします。

2.  表示されたプリンタの中から、本プリンタを選択し、メニューの［ファイル］－［プロパティ］を開き、［ポート］－［双方向サポートを有効にする］のチェックをはずしてください。

3.  PrintAgentアイコンの［PrintAgentの終了］を選んで終了させてください。

4.  ［サービス］で "NEC Network Printer Status Server" を停止してください。

5.  "NEC Printing Information Logger"を停止してください。

6.  "NEC Remote Maintenance Manager" を停止してください。

7.  "NEC Private Spool System"を停止してください。

8.  "NEC Printer Status Watcher" を停止してください。

9.  "NEC Printer Status Database" を停止してください。

 ご注意

•	お使いになっているプリンタやインストール時に選択したオプションによって、登録されていないサービスもあります。登録されていないサービスについての手順は、お読み飛ばしください。


PrintAgentが起動していない場合の機能

PrintAgentアイコンを終了すると、ネットワーク共有プリンタの情報取得と印刷時のPSWの自動起動機能は利用できなくなりますが、以下の機能は動作しています。

•	メール通知、Web PrintAgent

•	自分のコンピュータから提供しているネットワーク共有プリンタのステータス供給（［PrintAgentのプロパティ］で［共有プリンタを提供する］がチェックされていた場合）

 ヒント

PrintAgentが起動していないときでも、スタートメニューからPSWを起動すると自動的にPrintAgentアイコンが起動し、タスクバーに常駐します。


セキュリティ

ご覧になりたいセキュリティの種類をクリックしてください。

・PSWのセキュリティ

・リプリントのセキュリティ


PSWのセキュリティ

PSWでのドキュメントの一時停止、印刷再開および印刷中止の機能は、セキュリティ上、プリンタの接続形態と使用OSによってご利用になれる機能が限られています。

いずれの場合も、Windows 2000/NTではセキュリティ上、ドキュメントの一時停止、印刷再開はできません。

PSW上からのドキュメントの一時停止、印刷再開および印刷中止の対象は送信中の印刷ドキュメントのみです。

 ご注意

お使いになっているプリンタ機種によっては、一時停止、印刷再開の機能はサポートされていない場合があります。

ローカルプリンタの場合または各種LANボード（LANアダプタ）に直接印刷している場合

［お使いのコンピュータのOSがWindows Me/98/95の場合］

ドキュメントの一時停止、印刷再開および印刷中止ができます。

［お使いのコンピュータのOSがWindows 2000/NTの場合］

ドキュメントの印刷中止ができます(*1)。一時停止、印刷再開はできません。

ネットワーク共有プリンタの場合

ネットワーク共有プリンタでPSWを利用するときは、まずサーバコンピュータ側の［PrintAgentのプロパティ］－［共有プリンタを提供する］と、クライアントコンピュータ側の［PrintAgentのプロパティ］－［共有プリンタを利用する］が、ともにチェックされていることが前提となります。

ネットワーク共有プリンタについてPSWを利用するときは、ユーザがログオンしているクライアントコンピュータのOSの種類にかかわらず、プリンタが直接接続されているサーバコンピュータのOSの種類によって、セキュリティの取り扱いが変わります。

いずれの場合も、クライアントコンピュータからはセキュリティ上、ドキュメントの一時停止、印刷再開はできません。

［サーバコンピュータのOSがWindows Me/98/95の場合］

クライアントコンピュータ側

自分のドキュメントに対して、印刷中止ができます。一時停止、印刷再開はできません。

他人のドキュメントに対して、一時停止、印刷再開および印刷中止はできません。

サーバコンピュータ側

自分のドキュメントに対して、一時停止、印刷再開および印刷中止ができます。

他人のドキュメントに対して、一時停止、印刷再開および印刷中止ができます。

［サーバコンピュータのOSがWindows 2000/NTの場合］

クライアントコンピュータ側

自分のドキュメントに対して、通常、印刷中止ができます（*1）。一時停止、印刷再開はできません。

他人のドキュメントに対して、一時停止、印刷再開および印刷中止はできません（*2）。

サーバコンピュータ側

自分のドキュメントに対して、通常、印刷中止ができます（*1）。一時停止、印刷再開はできません。

他人のドキュメントに対して、一時停止、印刷再開はできません。印刷中止についてはプリンタのアクセス権によって異なります（*3）。

*1通常、CREATOR OWNERのアクセス権の種類が、［文書の管理］（Windows NT 3.51）、［ドキュメントの管理］（Windows 2000/NT 4.0）になっているので自分のドキュメントに対しては印刷中止可能です。管理者などによってCREATOR OWNERのアクセス権の種類が、［印刷］に変更されている場合は、印刷中止できません。Windows 2000/NTでプリンタのセキュリティをご確認ください。

*2ユーザが［文書の管理］（Windows NT 3.51）、［ドキュメントの管理］（Windows 2000/NT 4.0）または［フルコントロール］のプリンタのアクセス権を持っていても、PSW上では、クライアントコンピュータからは他人の印刷ドキュメントを印刷中止できません。プリンタフォルダからの削除は可能です。

*3ユーザが［文書の管理］（Windows NT 3.51）、［ドキュメントの管理］（Windows 2000/NT 4.0）または［フルコントロール］のプリンタのアクセス権を持っているときは、他人のドキュメントを印刷中止できます。プリンタのアクセス権が［印刷］の場合は印刷中止できません。Windows 2000/NT 4.0でプリンタのセキュリティをご確認ください。


プリンタステータスウィンドウのセキュリティ

PSWでのドキュメントの一時停止、印刷再開および印刷中止の機能は、セキュリティ上、プリンタの接続形態と使用OSによってご利用になれる機能が限られています。

いずれの場合も、Windows 2000/NTではセキュリティ上、ドキュメントの一時停止、印刷再開はできません。

PSW上からのドキュメントの一時停止、印刷再開および印刷中止の対象は送信中の印刷ドキュメントのみです。

 ご注意

お使いになっているプリンタ機種によっては、一時停止、印刷再開の機能はサポートされていない場合があります。

ローカルプリンタの場合または各種LANボード（LANアダプタ）に直接印刷している場合

［お使いのコンピュータのOSがWindows Me/98/95の場合］

ドキュメントの一時停止、印刷再開および印刷中止ができます。

［お使いのコンピュータのOSがWindows 2000/NTの場合］

ドキュメントの印刷中止ができます(*1)。一時停止、印刷再開はできません。

ネットワーク共有プリンタの場合

ネットワーク共有プリンタでPSWを利用するときは、まずサーバコンピュータ側の［PrintAgentのプロパティ］－［共有プリンタを提供する］と、クライアントコンピュータ側の［PrintAgentのプロパティ］－［共有プリンタを利用する］が、ともにチェックされていることが前提となります。

ネットワーク共有プリンタについてPSWを利用するときは、ユーザがログオンしているクライアントコンピュータのOSの種類にかかわらず、プリンタが直接接続されているサーバコンピュータのOSの種類によって、セキュリティの取り扱いが変わります。

いずれの場合も、クライアントコンピュータからはセキュリティ上、ドキュメントの一時停止、印刷再開はできません。

［サーバコンピュータのOSがWindows Me/98/95の場合］

クライアントコンピュータ側

自分のドキュメントに対して、印刷中止ができます。一時停止、印刷再開はできません。

他人のドキュメントに対して、一時停止、印刷再開および印刷中止はできません。

サーバコンピュータ側

自分のドキュメントに対して、一時停止、印刷再開および印刷中止ができます。

他人のドキュメントに対して、一時停止、印刷再開および印刷中止ができます。

［サーバコンピュータのOSがWindows 2000/NTの場合］

クライアントコンピュータ側

自分のドキュメントに対して、通常、印刷中止ができます（*1）。一時停止、印刷再開はできません。

他人のドキュメントに対して、一時停止、印刷再開および印刷中止はできません（*2）。

サーバコンピュータ側

自分のドキュメントに対して、通常、印刷中止ができます（*1）。一時停止、印刷再開はできません。

他人のドキュメントに対して、一時停止、印刷再開はできません。印刷中止についてはプリンタのアクセス権によって異なります（*3）。

*1通常、CREATOR OWNERのアクセス権の種類が、［文書の管理］（Windows NT 3.51）、［ドキュメントの管理］（Windows 2000/NT 4.0）になっているので自分のドキュメントに対しては印刷中止可能です。管理者などによってCREATOR OWNERのアクセス権の種類が、［印刷］に変更されている場合は、印刷中止できません。Windows 2000/NTでプリンタのセキュリティをご確認ください。

*2ユーザが［文書の管理］（Windows NT 3.51）、［ドキュメントの管理］（Windows 2000/NT 4.0）または［フルコントロール］のプリンタのアクセス権を持っていても、PSW上では、クライアントコンピュータからは他人の印刷ドキュメントを印刷中止できません。プリンタフォルダからの削除は可能です。

*3ユーザが［文書の管理］（Windows NT 3.51）、［ドキュメントの管理］（Windows 2000/NT 4.0）または［フルコントロール］のプリンタのアクセス権を持っているときは、他人のドキュメントを印刷中止できます。プリンタのアクセス権が［印刷］の場合は印刷中止できません。Windows 2000/NT 4.0でプリンタのセキュリティをご確認ください。


リモートパネルのセキュリティ

リモートパネルでの設定の読み込み、更新は、セキュリティ上、プリンタの接続形態と使用OSによってご利用になれる機能が限られています。

ローカルプリンタの場合または各種LANボード（LANアダプタ）に直接印刷している場合

［お使いのコンピュータのOSがWindows Me/98/95の場合］

設定の読み込み、更新ができます。

［お使いのコンピュータのOSがWindows 2000/NTの場合］

設定の読み込みができます。更新についてはプリンタのアクセス権によって異なります（*1）。

 ご注意

•	一部の機種ではLANボードを経由して印刷している場合、設定の読み込みはできません。

ネットワーク共有プリンタの場合

ネットワーク共有プリンタでのリモートパネルの利用には、まずサーバコンピュータ側の［PrintAgentのプロパティ］－［共有プリンタを提供する］チェックボックスと、クライアントコンピュータ側の［PrintAgentのプロパティ］－［共有プリンタを利用する］チェックボックスが、ともにチェックされていることが前提となります。

いずれの場合も、クライアントコンピュータからはセキュリティにより設定の更新はできません。

［サーバコンピュータのOSがWindows Me/98/95の場合］

クライアントコンピュータ側

設定の読み込みができます。設定の更新はできません。

サーバコンピュータ側

設定の読み込み、更新ができます。

［サーバコンピュータのOSがWindows 2000/NTの場合］

クライアントコンピュータ側

設定の読み込みができます。設定の更新はできません。

サーバコンピュータ側

設定の読み込みができます。更新についてはプリンタのアクセス権によって異なります（*1）。

*1ユーザが［フルコントロール］のプリンタのアクセス権を持っているときのみ、リモートパネルの設定の更新ができます。

 ご注意

•	PC-98シリーズで14ピンプリンタインタフェースを使用してプリンタを接続している場合や、PC-H98シリーズで本体内蔵のプリンタインタフェースやSV-H98-B01プリンタ増設ボードを使用してプリンタを接続している場合には、ユーザにそのプリンタへのアクセス権があっても、設定の読み込みはできません。


リプリントのセキュリティ

リプリント機能の設定はセキュリティ上、変更できるユーザが限られています。なお、変更できるユーザはプリンタの接続形態と使用OSによって異なります。

 ご注意

•	お使いになっているプリンタによっては、リプリント機能がご利用になれない場合があります。詳しくは、プリンタのユーザーズマニュアル等をご覧ください。

ローカルプリンタの場合または各種LANボード（LANアダプタ）に直接印刷している場合

プライベートスプールファイルは、自分のコンピュータの［PrintAgentのプロパティ］で設定された場所に保存されます。

［お使いのコンピュータのOSがWindows Me/98/95の場合］

［PrintAgentのプロパティ］の［リプリント機能を提供する］、［リプリント機能の設定］は、すべてのユーザが変更できます。

［お使いのコンピュータのOSがWindows 2000/NTの場合］

［PrintAgentのプロパティ］の［リプリント機能を提供する］、［リプリント機能の設定］は、Administratorsの権限があるユーザのみ変更できます。

PSWの［リプリント機能］ダイアログボックスでは、［ドキュメントの管理］または［フルコントロール］のプリンタのアクセス権を持っている人はすべてのユーザのドキュメントがリストアップされます。それ以外の権限のユーザは自分のドキュメントのみがリストアップされ、［所有者］欄は表示されません。

ネットワーク共有プリンタで印刷の場合

プライベートスプールファイルはサーバコンピュータの［PrintAgentのプロパティ］で設定された場所に保存されます。

リプリント機能の設定は、サーバコンピュータの［PrintAgentのプロパティ］の［リプリント機能を提供する］、［リプリント機能の設定］が反映されます。クライアントコンピュータの［PrintAgentのプロパティ］の［リプリント機能を提供する］、［リプリント機能の設定］には影響しません。

サーバコンピュータのOSや権限に関わらず、ネットワーク共有プリンタに印刷の場合、クライアントコンピュータのPSWの［リプリント機能］ダイアログボックスでは、自分のドキュメントのみリストアップされます。

［サーバコンピュータのOSがWindows Me/98/95の場合］

サーバコンピュータ上の［PrintAgentのプロパティ］の［リプリント機能を提供する］、［リプリント機能の設定］は、サーバコンピュータ上ですべてのユーザが変更できます。

［サーバコンピュータのOSがWindows 2000/NTの場合］

サーバコンピュータ上の［PrintAgentのプロパティ］－［リプリント機能を提供する］、［リプリント機能の設定］は、サーバコンピュータ上でAdministratorsの権限があるユーザのみ変更できます。権限のないユーザは、グレー表示になります。


双方向通信機能を使用しない場合

ローカルプリンタとの双方向通信を使用しない場合や PrintAgentの機能を停止する場合は、それぞれの手順により、設定を変更してください。

・双方向通信機能を使用しないようにする

・PrintAgentの全機能を一時的に停止させる

 ご注意

•	ネットワーク共有プリンタをご使用の場合で、お使いになっているクライアントコンピュータだけでなくネットワーク全体でPrintAgentの機能を利用しないときは、サーバコンピュータでも上記の設定を行う必要があります。


双方向通信機能を使用しないようにする

プリンタとの双方向通信機能を使用しない場合の手順を説明します。双方向通信機能を使用しない設定にするOSを選択してください。

・Windows Me/98/95で双方向通信機能を使用しないようにする手順

・Windows 2000/NT 4.0で双方向通信機能を使用しないようにする手順

・Windows NT 3.51で双方向通信機能を使用しないようにする手順


Windows Me/98/95で双方向通信機能を使用しないようにする手順

•	プリンタとの双方向通信を使用しない場合は以下のようにしてください。

1.  Windowsの［スタート］メニューから、［設定］－［プリンタ］をクリックします。

2.  表示されたプリンタフォルダの中から該当するプリンタを選択し、メニューの［ファイル］－［プロパティ］を開きます。

3.  ［詳細］タブの中の［スプールの設定］ボタンをクリックします。

4.  ［このプリンタの双方向通信機能をサポートしない］を選択し、［OK］ボタンをクリックします。

5.  ［OK］ボタンをクリックし、プロパティシートを閉じます。

6.  お使いのコンピュータを再起動してください。

 ご注意

•	コンピュータの再起動が行われないと、その後再び双方向通信を行う設定にしても双方向通信が正常に行われない場合があります（その場合は、PSWの表示も不正になることがあります）。一旦、双方向通信機能を使用しない設定に変更した場合は、必ずお使いのコンピュータを再起動してください。


Windows 2000/NT 4.0で双方向通信機能を使用しないようにする手順

•	プリンタとの双方向通信を使用しない場合は以下のようにしてください。

1.  ［スタート］メニューから、［設定］－［プリンタ］をクリックします。

2.  表示されたプリンタの中から該当するプリンタを選択し、メニューの［ファイル］－［プロパティ］を開きます。

3.  ［ポート］－［双方向サポートを有効にする］のチェックをはずし、［OK］ボタンをクリックします。

 ご注意

•	設定の変更をする場合、フルコントロールの権限があるユーザのみ変更できます。


Windows NT 3.51で双方向通信機能を使用しないようにする手順

•	プリンタがローカル接続されている場合は以下のようにしてください。

1.  ［プログラムマネージャ］から［プリントマネージャ］をダブルクリックします。

2.  表示されたプリンタの中から該当するプリンタを選択し、メニューの［プリンタ］から［プリンタ情報］を開きます。

3.  ［印刷先］をLPT1（LPT2, LPT3）に設定します。

•	プリンタがネットワーク接続されている場合はNEC TCP/IP Port（NEC Network Port）の代わりにLPR Port（TCP/IPネットワーク印刷サポート）を使用してください。Windows NT 3.51においてプリンタの印刷先をLPR Portにする場合は以下のようにしてください。

1.  ［プログラムマネージャ］－［メイン］－［コントロールパネル］の［ネットワーク］をダブルクリックします。

2.  ［ネットワーク設定］ダイアログボックスの［ソフトウェアの追加］ボタンをクリックします。

3.  ［ネットワークソフトウェアの追加］ダイアログボックスで［TCP/IPプロトコルおよび関連コンポーネント］を選択し［続行］ボタンをクリックします。

4.  ［Windows NT TCP/IP組み込みオプション］ダイアログボックスの［コンポーネント］で［TCP/IPネットワーク印刷サポート］をチェックし、［続行］ボタンをクリックしてください。その後は指示にしたがって［TCP/IPネットワーク印刷サポート］を組み込んでください。

5.  ［プログラムマネージャ］－［メイン］－［プリントマネージャ］をダブルクリックします。

6.  ［プリントマネージャ］で印刷先を変更するプリンタを選択した状態で、メニューから［プリンタ］－［プリンタ情報］を選択します。

7.  ［印刷先］で［その他...］を選択し、［印刷先］ダイアログボックスの［利用可能な印刷モニタ］で［LPR Port］を選択し［OK］ボタンをクリックします。

8.  ［LPR互換プリンタの追加］ダイアログボックスの［lpdを提供しているホストの名前またはアドレス］にプリンタに接続されているＬＡＮボード／アダプタのIPアドレスを入力し、［OK］ボタンをクリックします。

9.  ［プリンタ情報］ダイアログボックスの［OK］ボタンをクリックしダイアログボックスを閉じます。

 ご注意

•	設定の変更をする場合、Administratorsの権限があるユーザのみ変更できます。


自分の印刷時以外もPSWを起動する

PSWのプロパティで、［設定範囲］を［自分のドキュメントを印刷していないとき］に変更すると、自分のドキュメントを印刷していないときもPSWを起動することができます。

 ヒント

•	プリンタの管理者で、プリンタの「用紙なし」などのエラー発生をすぐに知りたい場合にご利用ください。

•	ここでは、PSWのプロパティで、［設定範囲］を［自分のドキュメントを印刷していないとき］に変更したときのPSWのプロパティの各項目について説明しています。

•	PSWのプロパティで、［設定範囲］が［自分のドキュメントの印刷中］のときのPSWのプロパティの各項目については、PSWのプロパティ をご覧ください。

［設定範囲］

PSWの自動起動の設定範囲を選択します。自分のドキュメントを印刷していないときの設定を行うには、［自分のドキュメントを印刷していないとき］を選択します。

［印刷中にウィンドウを自動起動する］

•	PrintAgent対応プリンタに対して自分のドキュメント以外のドキュメントが送信され始めたとき、PSWを自動的にウィンドウ状態で起動します。

•	スプール開始の時点でエラーが発生しているときは、ただちにウィンドウ表示します。

•	ユーザが印刷したすべての印刷ドキュメントについて、印刷が終了、もしくは、印刷が何らかの理由により中止された場合にウィンドウを自動的に終了します。

 ご注意

•	サーバを介さずにLANボード（LANアダプタ）を使用している場合は、自分のドキュメント以外の印刷が行われても自動起動しません。

［印刷中にアイコンで自動起動する］

•	PrintAgent対応プリンタに対して自分のドキュメント以外のドキュメントが送信され始めたとき、PSWを自動的にアイコン状態で起動します。

•	スプール開始の時点でエラーが発生しているときは、ウィンドウ表示せず、ただちにアイコン表示します。

•	ユーザが印刷したすべての印刷ドキュメントについて、印刷が終了、もしくは、印刷が何らかの理由により中止された場合にアイコンを自動的に終了します。

 ご注意

•	サーバを介さずにLANボード（LANアダプタ）を使用している場合は、自分のドキュメント以外の印刷が行われても自動起動しません。

［エラー発生時にウィンドウ化］

•	PrintAgent対応プリンタに対して自分のドキュメント以外のドキュメントが送信され始め、PSWを自動的にアイコン状態で起動したときに、プリンタでエラー発生時に自動的にウィンドウ表示に切り替わるかどうかを選択できます。

•	エラー発生時に自動的にウィンドウ表示に切り替わります。

•	エラーが解除された場合は、自動的にアイコン状態に戻ります。

［エラー発生時にウィンドウを自動起動する］

•	自分のドキュメント以外のドキュメント印刷中に、エラーが発生したときに自動的にウィンドウ状態で起動します。

•	エラーが解除された場合は、自動的にウィンドウを終了します。

［自動起動を行わない］

•	PSWの自動起動を行いません。

•	PSWを起動するときは、PrintAgentアイコンを左クリックしてプリンタを選択するか、［スタート］メニューから［プログラム］－［プリンタ機種名］の中の、［プリンタステータスウィンドウ］をクリックしてください。

 ヒント

•	PSWのプロパティで設定した内容はユーザごとに保存され、そのコンピュータに接続されているすべてのPrintAgent対応プリンタに共通です。

•	連続印刷の途中での設定は有効になりません。設定した内容は、次回PSW起動時から有効になります。

•	設定範囲で［自分のドキュメントを印刷していないとき］が選択されているときの設定項目は、プリンタを実際に管理している特定のコンピュータなどでご利用になると便利です。

 ご注意

•	お使いになっているプリンタによっては、設定範囲の［自分のドキュメントを印刷していないとき］はご利用になれない場合があります。お使いになっているコンピュータに本項目に対応しているプリンタのPrintAgentがインストールされている場合は［自分のドキュメントを印刷していないとき］の項目は選択可能になりますが、対応していないプリンタに対しては設定した項目は無視され、［自分のドキュメントの印刷中］のみご利用いただけます。詳しくは、プリンタのユーザーズマニュアル等をご覧になるか、お使いになっているプリンタのPSWのヘルプをご参照ください。

•	ネットワーク共有プリンタをご使用の場合、サーバコンピュータのOSがWindows Me/98/95、クライアントコンピュータのOSがWindows 2000/NTのときは、クライアントコンピュータにおいて自動起動する設定になっていてもPSWが自動起動しない、またはグループプリンタ用PSWの印刷終了通知が表示されない場合があります。クライアントコンピュータを再起動するか、ログオンし直すと正常に自動起動するようになります。

•	グループプリンタをネットワーク共有プリンタとしてご利用になっている環境で、サーバコンピュータのOSがWindows Me/98/95の場合、サーバコンピュータにおいて自分のドキュメントを印刷していないとき自動起動しない設定になっていても、他のユーザのドキュメント印刷でグループに属する個々のプリンタのPSWが自動起動する場合があります。


低速回線や従量課金回線での使用

低速回線をご使用の場合

低速回線を経由するネットワーク共有プリンタについてPrintAgentを使用すると、通信速度の関係でPSWなどの操作がしにくい場合があります。この場合は、ネットワーク共有プリンタについてのPrintAgentの双方向通信機能を停止してください。

ネットワーク共有プリンタについてのPrintAgentの双方向通信機能を停止する場合は、下記の手順を行ってください。

1.  クライアントコンピュータ側で［PrintAgentのプロパティ］の［共有プリンタを利用する］のチェックをはずします。

2.  サーバコンピュータ側で［PrintAgentのプロパティ］の［共有プリンタを提供する］のチェックをはずします。（*1）

また、サーバコンピュータのプリンタの印刷先がNEC TCP/IP Port（Windows Me/98/95ではNEC TCP/IP Printing System、Windows 2000/NTではNEC Network Port）の場合、低速回線を経由してPrintAgentを使用すると、同様に通信速度の関係でPSWなどの操作がしにくいことがあります。この場合は、双方向通信機能を使用しないようにしてください。

双方向通信機能を使用しないようにする場合は、［双方向通信機能を使用しないようにする］をご参照ください。

従量課金回線をご使用の場合

転送データ量または接続時間に応じて課金される従量課金制のネットワークを経由してPrintAgentを使用している場合にも、PrintAgentの双方向通信によってデータ転送が発生し、課金されることがあります。

考慮すべきネットワーク環境の例としては以下のようなケースがあります。

•	ネットワークプリンタが、公衆回線を経由した別のネットワーク上に存在する場合。

•	プリントサーバ、DNSサーバ、WINSサーバが公衆回線を経由した別のネットワーク上に存在する場合。

•	ローカルネットワークの通信自体が課金ネットワークの場合。

従量課金回線での課金を最小限（印刷時のみ）とするためには下記の手順を行ってください。

1.  クライアントコンピュータ側で［PrintAgentのプロパティ］の［共有プリンタを利用する］のチェックをはずします。

2.  サーバコンピュータ側で［PrintAgentのプロパティ］の［共有プリンタを提供する］のチェックをはずします。（*1）

3.  サーバコンピュータのプリンタの印刷先がNEC TCP/IP Port（Windows Me/98/95ではNEC TCP/IP Printing System、Windows 2000/NTではNEC Network Port）の場合、双方向通信機能を使用しないようにしてください。（*1）

*1Windows 2000/NTで設定の変更をする場合、Administratorsの権限があるユーザのみ変更できます。

 参照

・双方向通信機能を使用しないようにする

・PrintAgentのプロパティ


PrintAgentの全機能を一時的に停止させる

PrintAgentの全機能を一時的に停止する場合の手順を説明します。PrintAgentの全機能を一時的に停止するOSを選択してください。

・Windows Me/98/95でPrintAgentの全機能を一時的に停止させる手順

・Windows 2000/NT 4.0でPrintAgentの全機能を一時的に停止させる手順

・Windows NT 3.51でPrintAgentの全機能を一時的に停止させる手順


Windows Me/98/95でPrintAgentの全機能を一時的に停止させる手順

PrintAgentの全機能を一時的に停止する場合は以下のようにしてください。

1.  Windowsの［スタート］メニューから、［設定］－［プリンタ］をクリックします。

2.  表示されたプリンタフォルダの中から該当するプリンタを選択し、メニューの［ファイル］－［プロパティ］を開きます。

3.  ［詳細］タブの中の［スプールの設定］ボタンをクリックします。

4.  ［このプリンタの双方向通信機能をサポートしない］を選択し、［OK］ボタンをクリックします。

5.  ［OK］ボタンをクリックしプロパティシートを閉じます。

6.  ［PrintAgentのプロパティ］を開きます。

7.  ［システムを自動的に起動する］、［共有プリンタを利用する］、［共有プリンタを提供する］のチェックをはずしたあと、［OK］ボタンをクリックしダイアログボックスを閉じます。

8.  お使いのコンピュータを再起動してください。

 ご注意

•	ネットワーク共有プリンタをご使用になっている場合で、クライアントコンピュータのPrintAgentの機能を使用しないときは、6, 7の手順を行った後、PrintAgentを終了させてください。

•	コンピュータの再起動が行われないと、その後再び双方向通信を行う設定にしても双方向通信が正常に行われない場合があります（その場合は、PSWの表示も不正になることがあります。）。一旦、双方向通信機能を使用しない設定に変更した場合は、必ずお使いのコンピュータを再起動してください。


Windows 2000/NT 4.0でPrintAgentの全機能を一時的に停止させる手順

PrintAgentの全機能を一時的に停止する場合は以下のようにしてください。

1.  ［スタート］メニューから、［設定］－［プリンタ］をクリックします。

2.  表示されたプリンタの中から本プリンタを選択し、メニューの［ファイル］－［プロパティ］を開きます。

3.  ［ポート］－［双方向サポートを有効にする］のチェックをはずし、［OK］ボタンをクリックします。

4.  ［PrintAgentのプロパティ］を開きます。

5.  ［システムを自動的に起動する］、［共有プリンタを利用する］、［共有プリンタを提供する］のチェックをはずしたあと、［OK］ボタンをクリックしダイアログボックスを閉じます。

6.  PrintAgentを終了します。

7.  サービスを停止します。

 ご注意

•	ネットワーク共有プリンタをご使用になっている場合で、クライアントコンピュータのPrintAgentの機能を使用しないときは、4～7の手順を行ってください。

 参照

PrintAgentに関するNTのサービスの起動、停止


Windows NT 3.51でPrintAgentの全機能を一時的に停止させる手順

PrintAgentの全機能を一時的に停止する場合は以下のようにしてください。

1.  ［プログラムマネージャ］から［プリントマネージャ］をダブルクリックします。

2.  表示されたプリンタの中から本プリンタを選択し、メニューの［プリンタ］から［プリンタ情報］を開きます。

3.  ［印刷先］をLPT1（LPT2, LPT3）に設定し、［OK］ボタンをクリックします。

4.  ［PrintAgentのプロパティ］を開きます。

5.  ［システムを自動的に起動する］、［共有プリンタを利用する］、［共有プリンタを提供する］のチェックをはずしたあと、［OK］ボタンをクリックしダイアログボックスを閉じます。

6.  PrintAgentを終了します。

7.  サービスを停止します。

 ご注意

•	ネットワーク共有プリンタをご使用になっている場合で、クライアントコンピュータのPrintAgentの機能を使用しないときは、4～7の手順を行ってください。

 参照

PrintAgentに関するNTのサービスの起動、停止


PrintAgent対応プリンタとその他のプリンタの共存

PrintAgent対応プリンタとその他のプリンタを同じポートで利用する場合の注意事項

•	PrintAgent対応プリンタとその他のプリンタが、同じ［印刷するポート］（*1）を使用している場合、印刷が正常にできなかったり、PrintAgentが正しく動作しない場合があります。

*1プリンタフォルダ内の各プリンタのプロパティを開くと、［ポート］タブで、現在設定されている［印刷するポート］を確認することができます。

 参照

・他プリンタよりPrintAgent対応プリンタを優先して印刷させる


他プリンタよりPrintAgent対応プリンタを優先して印刷させる

PrintAgentに対応していないプリンタが同じ［印刷するポート］に接続されているために、PrintAgent対応プリンタで印刷が正常にできなかったり、PrintAgentが正しく動作しない場合は、以下のようにしてください。

1.  ［スタート］メニューから、［設定］－［プリンタ］をクリックします。

2.  表示されたプリンタフォルダから、他のプリンタのプロパティを開きます。

3.  ［ポート］タブで［双方向サポートを有効にする］のチェックをはずします。

4.  ［OK］ボタンをクリックしてプロパティを閉じます。

 ご注意

•	その後他のプリンタをご使用になる場合は、［双方向サポートを有効にする］をチェックしてお使いください。


PrintAgentでのポートの設定

Windows 2000/NT 4.0のプリンタプールはサポートしていません。

ローカルプリンタの場合や、プリンタが直接つながっているコンピュータのOSがWindows 2000/NT 4.0の場合、Windows 2000/NT 4.0上のすべてのプリンタで［プロパティ］－［ポート］－［プリンタプールを有効にする］のチェックをはずしてご使用ください。

 ご注意

•	［プリンタプールを有効にする］をチェックした場合、プリンタの状態が正しく表示されません。詳しくはプリンタのヘルプをご覧ください。


特殊なプリンタ接続機器をお使いの場合

PrintAgent対応プリンタが接続されているポートに、外付けのプリンタインタフェース変換アダプタやプリンタバッファをお使いの場合、PrintAgentは正しく動作しません。これらの機器をお使いになる場合は、次の措置を取ってください。

・双方向通信機能を使用しないようにする


PrintAgentのアンインストール

PrintAgentをアンインストールする場合は、ユーザーズマニュアルのPrintAgent追加と削除の項を参照してください。


ネットワークに関する問題

ご覧になりたい項目をクリックしてください。

・ネットワークプリンタに対して印刷ができない

・PSWでサーバコンピュータの情報が取得できない

・ネットワークで印刷が遅い

・製品サポート


ネットワークプリンタに対して印刷ができない

•	Windowsのネットワークの設定、プリンタの設定が異常です。

Windowsのネットワークの設定、プリンタの設定を確認してください。詳しくは、Windowsのヘルプをご覧ください。


PSWでサーバコンピュータの情報が取得できない

•	ネットワークモジュール、またはネットワークそのものに問題があります。

PSWで表示されているメッセージによって対処方法が異なります。詳しくは、［スタート］メニューから、［プログラム］－［プリンタ機種名］－［PrintAgentヘルプ］－［PSWのメッセージ］のそれぞれの項を参照してください。

•	PrintAgentがサポートしているネットワークプロトコルはTCP/IPのみです。

Windowsのネットワーク通信にTCP/IPプロトコルを使用してください。


リモートパネルでネットワーク共有プリンタの情報が取得できない

•	プリンタが、双方向通信できないインタフェースで接続されています。もしくはプリンタがバッファを経由して接続されています。

プリンタの現在の設定は読み込むことができません。

•	プリンタがオフラインです。

オフラインの場合はプリンタの設定は読み込めません。印刷可スイッチを押してください。

•	プリンタが印刷中です。

印刷中の場合はプリンタの設定は読み込めません。PSWなどでご確認のうえ、印刷終了をお待ちください。


リモートパネルでネットワーク共有プリンタへ設定できない

•	リモートパネルでネットワーク共有プリンタへ設定を行おうとしています。

セキュリティにより、ネットワーク共有プリンタへは設定できません。

 参照

・リモートパネルのセキュリティ


ネットワークで印刷が遅い

•	双方向通信機能をご使用になっています。

低速なネットワーク回線ご使用時など、双方向通信機能をご使用にならないほうが、印刷が速くなる場合があります。

•	［PrintAgentのプロパティ］の［LANボード使用時のPSW表示］が［印刷終了まで表示］に設定されています。

［PrintAgentのプロパティ］の［LANボード使用時のPSW表示］を［送信終了まで表示］に設定することで改善される場合があります。

 参照

・低速回線や従量課金回線での使用


その他の問題

ご覧になりたい項目をクリックしてください。

・PrintAgentが起動していない

・印刷に時間がかかる

・印刷していないのにプリンタの［データ］ランプが点灯する

・PSWのプロパティ、PrintAgentのプロパティの設定が次回ログオン時に反映されない

・印刷データがプリンタに残ったままになる

・印刷ログが作成されない

・プリンタの状態とPSWの表示が違っている

・製品サポート


PrintAgentが起動していない

•	PrintAgentがユーザによって終了されました。

このボタン [image] をクリックするか、［スタート］メニューから［プログラム］－［プリンタ機種名］－［PrintAgentシステム起動］をクリックすると、PrintAgentが起動されます。

 参照

・PrintAgentの起動

•	［PrintAgentのプロパティ］で、［システムを自動的に起動する］がチェックされていません。

［システムを自動的に起動する］をチェックしてください。次回のWindowsログオン時からこの設定は有効になります。

 参照

・PrintAgentのプロパティ

•	必要なモジュールがインストールされていないか削除されています。

PrintAgentを再インストールしてください。


スプーラを使わないと印刷に時間がかかる
印刷に時間がかかる

•	スプーラを使用しない設定になっています

［スタート］メニューから［設定］－［プリンタ］をクリックし、対象のプリンタを選択しメニューの［ファイル］から［プロパティ］を開きます。［スケジュール］－［プリンタに直接印刷データを送る］を使用した場合、印刷終了まで時間がかかることがあります。その場合は、［印刷ドキュメントをスプールし、プログラムの印刷処理を高速に行う］をご使用ください。


印刷していないのにプリンタの［データ］ランプが点灯する

•	プリンタと双方向通信を行っています。

印刷時以外に、プリンタの［データ］ランプが点灯することがありますが、これは印刷データではありません。自動的に消灯します。


PSWのプロパティ、PrintAgentのプロパティの設定が次回ログオン時に反映されない

•	ユーザ権限が［Guests］レベルになっています。

［ユーザーマネージャ］で設定されているユーザ権限が［Guests］レベルのユーザがログオンしたときに、PSWのプロパティ、PrintAgentのプロパティに対してユーザが行った変更は、次回ログオン時には反映されません。システム管理者にご連絡ください。


印刷データがプリンタに残ったままになる

•	コンピュータのハードディスクの空き容量が足りないために正しい印刷データが作成できませんでした。

プリンタの［データ］ランプが点灯したまま印刷が終了しない場合は、コンピュータのハードディスクの空き容量を確認してください。空き容量が少ない場合、不要なファイルを削除して空き容量を増やしてから、印刷しなおしてください。プリンタに残っている未印刷データは、プリンタのシフトスイッチを押しながら排出スイッチを押して、排出してください。

 ご注意

•	お使いになっているプリンタによっては、表示されるメッセージおよび排出方法が異なる場合があります。詳しくはプリンタのユーザーズマニュアル等をご覧ください。


印刷ログが作成されない

•	サービスが開始されていない。

開始するには、［サービス］で"NEC Printing Information Logger" を開始してください。次回Windows NT起動時に自動的に開始するには［スタートアップ］－［スタートアップの種類］を［自動］にしてください。

•	［PrintAgentのプロパティ］－［LANボード使用時のPSWの表示］が［送信終了まで表示］となっている。

［PrintAgentのプロパティ］－［LANボード使用時のPSW表示］－［印刷終了まで表示］にしてください。


プリンタの状態とPSWの表示が違っている

•	PSWに表示されているプリンタの状態が、最新のプリンタの状態ではありません。

 PrintAgentでは、印刷中にプリンタの情報を自動的に取得しますが、お使いになっているPrintAgentの設定によっては、プリンタの情報を自動的に取得しません。

 ヒント

•	プリンタの情報を取得するにはPSWの［最新のステータスに更新］ボタンをクリックしてください。

•	常に最新の情報を取得したい場合は、PSWのメニューから［オプション］－［通知形式］の［常にステータスを取得］をチェックしてください。

•	プリンタの情報取得のタイミングにより、実際のプリンタの状態とは異なることがあります。

 PSWに［最新のステータスに更新］ボタンがない場合、または［通知形式のプロパティ］ダイアログボックスの［常にステータスを取得］がチェックされている場合でも、表示されている状態の変化のタイミングが、実際のプリンタの変化とは異なることがありますのでご了承ください。

•	コンピュータのパラレルポートの設定とプリンタのインタフェースの設定がECPになっています。

 コンピュータのパラレルポートの設定とプリンタのインタフェースの設定をニブルにすると、印刷中のエラーがPSWに反映されます。


製品サポート

NECプリンタに関するご質問、ご相談は、NEC Bit-INNおよび当社指定のサービス窓口でお受けしています。また技術的な内容のご質問、ご相談は、NECパソコンインフォメーションセンターにご連絡ください。

上記窓口の電話番号、受付時間については、「NECサービス網一覧表」をご覧ください。

プリンタのユーザーズマニュアル等もあわせてご参照ください。

また、パソコン情報サービスを使って、NECプリンタに関する最新情報を入手することができます。

詳しくはユーザーズマニュアル等の「情報サービスについて」を参照してください。


カスタムインストールとは、ネットワークサーバからPrintAgentソフトウェアをインストールする場合に、インストールの形態を選ぶことができ、そこで［カスタム］を選択した場合のインストール方法のことです。

 ヒント

ネットワークサーバからインストールする方法については、ユーザーズマニュアル等を参照してください。


再印刷のためにコンピュータのハードディスクに保存された印刷ドキュメントのことです。


グループプリンタとは、プリンタ自動切替機能を利用するためのプリンタです。


バージョン情報

File Name	PAN4.HLP

Build Date	2000.11.07

Version	2.2

Copyright	NEC Corporation 1996-2000


設定を有効にし、ダイアログボックスを閉じます。


設定を無効にし、ダイアログボックスを閉じます。


PSWを起動するプリンタを選択します。


PrintAgentのヘルプを表示します。


PSWの自動起動の設定が行えます。


PrintAgentの自動起動の設定や、PrintAgentでのネットワーク共有プリンタの利用、提供の設定およびリプリントの設定などが行えます。


PrintAgentのバージョン情報を表示します。


PrintAgentを終了します。


PrintAgent対応プリンタに対して、上の設定範囲で表示されているユーザ条件のドキュメントを送信し始めたとき、PSWを自動的にウィンドウ状態で起動します。

 ヒント

•	スプール開始の時点でエラーが発生しているときは、ただちにウィンドウ表示します。

•	ユーザが印刷したすべての印刷ドキュメントについて、印刷が終了もしくは印刷が何らかの理由により中止された場合にウィンドウを自動的に終了します。


PrintAgent対応プリンタに対して、上の設定範囲で表示されているユーザ条件のドキュメントを送信し始めたとき、PSWを自動的にアイコン状態で起動します。

 ヒント

•	スプール開始の時点でエラーが発生しているときは、ただちにアイコン表示します。

•	ユーザが印刷したすべての印刷ドキュメントについて、印刷が終了もしくは印刷が何らかの理由により中止された場合にアイコンを自動的に終了します。


上の設定範囲で表示されているユーザ条件のドキュメントの印刷中にエラーが発生したときに、PSWを自動的にウィンドウ状態で起動します。

 ヒント

エラーが解除された場合は、自動的にウィンドウを終了します。


PSWの自動起動を行いません。


上の設定範囲で表示されているユーザ条件のドキュメントの送信時にPSWをアイコンで起動し、エラーが発生したときに自動的にウィンドウ表示に切り替えます。

 ヒント

エラーが解除された場合は、自動的にアイコン状態に戻ります。


PSWの自動起動の設定範囲を選択します。設定範囲で選択されたそれぞれのケースにおけるPSWの自動起動の方法を選択します。

 ご注意

ネットワーク共有プリンタをご使用の場合、サーバコンピュータのOSがWindows Me/98/95、クライアントコンピュータのOSがWindows 2000/NTのときは、クライアントコンピュータにおいて自動起動する設定になっていてもPSWが自動起動しない、またはグループプリンタ用PSWの印刷終了通知が表示されない場合があります。クライアントコンピュータを再起動するか、ログオンし直すと正常に自動起動するようになります。


［自分のドキュメントの印刷中］のPSWの動作を設定するか、［自分のドキュメントを印刷していないとき］の動作を設定するかを選択します。

 ヒント

通常、［自分のドキュメントを印刷していないとき］の設定は変更する必要はありません。

 参照

［自分のドキュメントを印刷していないとき］の各種設定については、PrintAgentのヘルプの［自分の印刷時以外もPSWを起動する］をご覧ください。


ユーザログオン時（Windows 2000/NT）またはWindows起動時（Windows Me/98/95）にPrintAgentを自動的に起動します。

 ヒント

•	設定内容はユーザごとに保存されます。

•	設定した内容は、次回のユーザログオン時（Windows 2000/NT）またはWindows起動時（Windows Me/98/95）から有効となります。


他のコンピュータ上の共有プリンタをお使いの場合、そのすべての共有プリンタに対しPSWを利用できるようにします。

 ヒント

設定内容はユーザごとに保存されます。Windows Me/98/95の場合、設定内容をユーザごとに保存するには、［スタート］－［設定］－［コントロールパネル］－［パスワード］－［ユーザ別の設定］で各ユーザごとにデスクトップ設定を変更できる設定にしてください。

 ご注意

TCP/IPプロトコルがインストールされていない場合には、本項目はご利用になれません。


自分のコンピュータ上で共有プリンタを提供している場合、そのすべての共有プリンタに対し、他のコンピュータ上からPSWを利用できるようにします。

 ヒント

•	Windows 2000/NTの場合、Administratorsの権限があるユーザのみ設定変更可能です。

•	本項目がチェックされている場合、ネットワーク共有プリンタを提供するコンピュータのWindowsのログオン画面表示中（ユーザがログオンしていない間）でもPrintAgentは動作するため、他のコンピュータからもアクセスが可能です。

 ご注意

•	TCP/IPプロトコルがインストールされていない場合には、本項目はご利用になれません。


自分のコンピュータに接続されているPrintAgent対応プリンタのリプリント機能を利用できるようにします。

 ヒント

•	Windows 2000/NTの場合、Administratorsの権限があるユーザのみ設定変更可能です。

 ご注意

•	本項目は自分のコンピュータに直接接続されているプリンタに対する設定であり、ネットワーク共有プリンタに対するものではありません。

•	本項目がチェックされていても、ネットワーク共有プリンタへの印刷ではサーバの設定が有効となります。リプリント機能をネットワーク共有プリンタで使用したい場合は、サーバ上の設定をご確認ください。

•	お使いになっているプリンタがリプリント機能をサポートしていない場合は、本項目はご利用になれない場合があります。お使いになっているコンピュータに、リプリント機能をサポートしているプリンタのPrintAgentが1つでもインストールされている場合は選択可能になりますが、対応していないプリンタに対しては設定した項目は無視されます。


リプリント機能のスプールファイルの制限方法、スプールファイルを格納するフォルダを設定します。

 ヒント

•	Windows 2000/NTの場合、Administratorsの権限があるユーザのみ設定変更可能です。

 ご注意

•	お使いになっているプリンタがリプリント機能をサポートしていない場合は、本項目はご利用になれない場合があります。お使いになっているコンピュータに、リプリント機能をサポートしているプリンタのPrintAgentが1つでもインストールされている場合は選択可能になりますが、対応していないプリンタに対しては設定した項目は無視されます。


LANボード（LANアダプタ）直結プリンタのPSWの表示を印刷終了まで表示にするか送信終了まで表示にするかを設定します。


LANボード（LANアダプタ）との通信を、印刷性能優先で行います。複数の人の印刷ドキュメントが存在するときに、すべてのドキュメントの印刷完了が速くなります。

 ご注意

この設定にすると、PSWでは印刷中ドキュメント情報の名称、所有、完了ページは表示されません。また［印刷詳細］ダイアログボックスの［状態］はそのドキュメントが印刷中であっても「印刷待」と表示されます。


LANボード（LANアダプタ）との通信を、ステータス取得優先で行います。

 ヒント

印刷中のPSWでの表示は、ローカルプリンタやネットワーク共有プリンタを使用した場合とまったく同じになります。

 ご注意

［送信終了まで表示］より、印刷の完了が遅くなる場合があります。


保存された印刷ドキュメントの数が設定された値を超えたときに古い印刷データから順に削除されます。

 ヒント

この項目をチェックしていない場合、ドキュメント数は最大（100個）になります。


保存された印刷ドキュメントの保存時間が設定された時間を超えたときにその印刷データを削除します。

 ヒント

この項目をチェックしていない場合、有効期限は最大（720時間）になります。


保存されたすべての印刷ドキュメントの大きさの合計が設定された大きさを超えたときに古い印刷データから順に削除されます。

 ヒント

この項目をチェックしていない場合、ディスク領域は最大（空き領域の50％）になります。


現在設定されているスプールファイルを格納するフォルダです。


現在設定されているスプールファイルを格納するフォルダの空き容量です。


リプリントのために保存されているスプールファイルをすべて削除します。

 ヒント

スプールファイルが無い場合は無効になっています。


スプールファイルを格納するフォルダの変更を行います。

 ヒント

選択できるフォルダはローカルコンピュータの固定ディスクのみです。


スプールファイルの保存を制限する方法を設定します。

 ヒント

以下の3つの項目のうち、1つでも条件に達すると古い印刷ドキュメントから順に削除されます。


スプールファイルを格納するフォルダの設定を行います。


現在の設定を無効にしてダイアログに戻ります。


前回の設定のままダイアログを終了します。


現在の設定を無効にして数値の設定ダイアログに戻ります。


指定されたフォルダとその最大値で設定し、設定ダイアログに戻ります。