Copyright: (c) Copyright 1999 Logitech, Inc. All Rights Reserved.
Citation: (c) Copyright 1999 Logitech, Inc. All Rights Reserved.


Logitechウェブホイールについて

Logitechのマウスウェアの新機能を体験してください...

ｳｪﾌﾞﾎｲｰﾙ

このウェブホイールを使用すると、インターネットのウェブブラウザをより高速に、そしてより簡単に使えるようになります。ウェブホイールを使うと、使用頻度の高いウェブブラウザのコマンド 3 種と、個人用に設定可能な（下記の説明を参照）ウェブアドレス 5 つが指先で簡単に使いこなせます。

ウェブホイールの使い方

1.	ウェブホイールに割り当てたボタンを押したままにします。

2.	ホイールボタンまたはマウスを動かして、選択する項目を指定します。

実行したいアクション	選択:	メモ
戻る（前のページを表示）		ブラウザの戻るボタンと同様
ホームページ読み込み中止		ブラウザの停止ボタンと同様
現在のウェブページを再読み込み		ブラウザの再読み込みボタンまたは更新ボタンと同様
ブックマーク／お気に入りを開く		ブックマークまたはお気に入りを開く
ウェブホイールのヘルプを表示		このヘルプファイルを開く
ウェブアドレスへ移動		（またはその他のウェブアドレススロット）

3.	ウェブホイールを割り当てたボタン (デフォルトではスクローラ ボタン) またはクリック/選択の機能を割り当てたボタンをクリックします。

お気に入りのウェブアドレスをウェブホイール割り当てる方法

ウェブホイールには、あらかじめウェブアドレスが 5 つ設定されています。設定済みのウェブページには、ウェブホイールに割り当て可能なアドレスの概要が記載されています。ただし、割り当ては、ユーザの選択したウェブアドレスに簡単に変更できます。

メモ： ウェブアドレス セクションには、設定を変更できない項目もあります。このようなウェブアドレスを割り当て直そうとすると、割り当ての変更はできないという内容のメッセージが表示されます。

1. ウェブブラウザを開き、希望のウェブアドレスに移動します。

2. ウェブホイールを割り当てたボタンを押してウェブホイールを起動します。

3. デバイスのホイールまたはマウスを動かして、ウェブアドレスを割り当てるウェブホイールのセクションを選択します。

4. ウェブアドレスを割り当てるには、CTRLキーを押しながら、ウェブホイールが割り当てられたボタンをクリックします。

5. 表示されるダイアログボックスに、ウェブアドレスの名前を入力し、ウェブホイールを割り当てたボタンをクリックします。

AOL 4.0 のユーザーの方へ: AOL 4.0 のブラウザでウェブアドレスを割り当てようとすると、CTRL キーを押しながら割り当てる方法がうまくいかない場合があります。このようなときは、割り当てたいウェブアドレスとその名前を入力欄に入力してください。

ヒント： ウェブホイールを起動すると、［戻る］ の機能から始めるため、ホイールボタンをダブルクリックすると ［戻る］ の機能が実行されます。

メモ： ウェブブラウザを使用していないときは、ウェブホイールのブラウザ コマンドのアイコン（戻る、停止、再読み込み、ブックマーク／お気に入り）に、赤い小さな X が表示されます。

ウェブホイールを使用するには、Windows 95、Windows 98、Windows NT、または Windows 2000 が必要です。

(c) Copyright 2000 Logitech, Inc. All Rights Reserved.