Copyright: Copyright (c) 2000. Logitech Corporation. All rights reserved.
Citation: Copyright (c) 2000. Logitech Corporation. Alle Rechte vorbehalten.


Herstellen der Verbindung zum kabellosen Gerät
So stellen Sie die Verbindung zum kabellosen Gerät her

1.	Klicken Sie auf [image], um die Mauseigenschaften anzuzeigen.

2.	Klicken Sie auf das Register "Kabellos".

3.	Klicken Sie auf "Verbinden".

Der Assistent "Kabellose Hilfe" wird geöffnet.

4.	Befolgen Sie die Anweisungen des Assistenten, um die Verbindung zum kabellosen Gerät herzustellen.

 Siehe auch


Registerkarte "Kabellos" (Tastatur)

Auf der Registerkarte "Kabellos" der Tastatureigenschaften können Sie die Verbindung zwischen Tastatur und Empfänger wiederherstellen. Außerdem können Sie den Ladezustand der Batterien prüfen und in der Windows-Task-Leiste Symbole für "Umschaltfeststeller" "Num" und "Rollen" anzeigen.

Hinweis: Diese Registerkarte erscheint in den Tastatureigenschaften, wenn ein kabelloses Desktop-System von Logitech und ein Empfänger angeschlossen sind. Bei iTouch-Tastaturen mit installierter iTouch-Software erscheint diese Registerkarte nicht.

 Siehe auch


Registerkarte "Kabellos" (Maus)

Auf der Registerkarte "Kabellos" der Mauseigenschaften können Sie die Verbindung zwischen Maus und Empfänger wiederherstellen. Außerdem können Sie den Ladezustand der Batterie überprüfen.

Hinweis: Diese Registerkarte erscheint in den Mauseigenschaften, wenn eine kabellose Maus und ein Empfänger angeschlossen sind.

 Siehe auch


Auswählen einer Maus oder eines Trackball
So wählen Sie eine Maus bzw. einen Trackball aus:

Wenn Sie mehr als ein Zeigegerät an Ihrem System angeschlossen haben, können Sie angeben, welches Gerät aktiv ist.

1.	Klicken Sie auf [image], um die Mauseigenschaften anzuzeigen.

2.	Klicken Sie auf die Registerkarte "Geräte".

3.	Wählen Sie eine Maus aus der Drop-Down-Liste im Abschnitt "Informationen zum Zeigegerät".

4.	Klicken Sie auf "OK", um Ihre Wahl zu bestätigen. Die vorgenommenen Änderungen der Mauseigenschaften werden auf das gewählte Gerät übertragen.

 Siehe auch


Programmieren der Tasten
So programmieren Sie die Tasten:

1.	Klicken Sie auf [image], um die Mauseigenschaften anzuzeigen.

2.	Klicken Sie auf die Registerkarte "Tasten". Die aktuellen Tastenbelegungen Ihres Zeigegerätes werden angezeigt. Eine Liste zu jeder Taste enthält die verfügbaren Funktionen. Sie können diese Funktionen entweder einer Maustaste oder dem Tastenrad zuweisen.

3.	Öffnen Sie die Liste, indem Sie auf die Pfeilschaltfläche klicken, und wählen Sie eine Funktion aus. Die ausgewählte Funktion wird angezeigt und markiert.

4.	Klicken Sie auf "Optionen", um die Optionen für Funktionen wie AutoScroll, UniversalScroll, HyperJump und CyberJump einzustellen. Sie können diese Optionen nur einstellen, wenn Sie ihnen Maustasten zugewiesen haben.

Hinweis: Sind für eine bestimmte Tastenbelegung weitere Einstellungen möglich, erscheint ein Sternchen neben der Tastenbelegung. Außerdem erscheint ein Sternchen immer neben der Schaltfläche "Optionen". Klicken Sie auf "Optionen", um die zusätzlichen Einstellungen aufzurufen.

5.	Nachdem Sie die Tasten programmiert und die Optionen eingestellt haben, klicken Sie auf "OK", um die Einstellungen zu speichern.

Hinweis: Sie müssen mindestens eine Taste Ihres Zeigegerätes mit der Funktion "Klicken/Auswählen" belegen.

 Siehe auch


Ändern der Ausrichtung von Maus/Trackball
So ändern Sie die Ausrichtung der Maus/des Trackball:

Die Ausrichtung der Maus bestimmt die Richtung, die die Maus/der Trackball als "oben" erkennt. Dadurch wird sichergestellt, daß sich der Zeiger in die Richtung bewegt, in die Sie die Maus oder den Trackball bewegen. Sie müssen die Ausrichtung nur ändern, wenn Sie die Maus bzw. den Trackball z.B. mit der linken Hand halten möchten.

1.	Klicken Sie auf [image], um die Mauseigenschaften anzuzeigen.

2.	Klicken Sie auf die Registerkarte "Ausrichtung".

3.	Plazieren Sie die Maus/den Trackball in der gewünschten Stellung.

4.	Klicken Sie auf "Ausrichtung bestimmen".

5. Bewegen Sie die Maus/den Trackball in die Richtung, die Sie als "oben" definieren möchten. Der Zeiger bewegt den Heißluftballon in Richtung der Wolken. Sobald der Ballon die Wolken erreicht hat, ist die Ausrichtung eingestellt. Testen Sie die Bewegungen des Zeigers, um sicherzustellen, daß die neue Ausrichtung stimmt.
6.	Wiederholen Sie diesen Vorgang, bis Sie mit der neuen Ausrichtung des Zeigegerätes ganz zufrieden sind.

 Siehe auch


Einstellen der Maus für die linkshändige Bedienung
So konfigurieren Sie Ihre Maus für die linkshändige Bedienung:

Sie können manche Mäuse bzw. Trackballs auf die linkshändige Bedienung umstellen, indem Sie auf der Registerkarte "Einstellungen" den Assistenten für zum Einrichten des Zeigegerätes öffnen oder indem Sie auf der Registerkarte "Tasten" die Funktion der Tasten Ihres Zeigegerätes ändern.

1.	Klicken Sie auf [image], um die Mauseigenschaften anzuzeigen.

2.	Klicken Sie auf die Registerkarte "Tasten".

3.	Wählen Sie aus der Liste für die rechte Taste die Option Klicken/Auswählen. Wählen Sie aus der Liste für die linke Taste die Option Kontextmenü/Andere Auswahl.

4.	Klicken Sie zum Speichern der Änderungen auf "OK".

Hinweis: Wenn Sie die Maus für die linkshändige Bedienung einstellen, müssen Sie eventuell auch die Ausrichtung anpassen.

 Siehe auch


Einstellen der Doppelklickgeschwindigkeit
So stellen Sie die Doppelklickgeschwindigkeit ein:

1.	Klicken Sie auf [image], um die Mauseigenschaften anzuzeigen.

2.	Klicken Sie auf die Registerkarte "Tasten".

3.	Klicken Sie auf "Optionen".

4.	Ziehen Sie auf der Registerkarte "Doppelklickgeschwindigkeit" den Schieberegler nach links, um die Geschwindigkeit zu verringern und nach rechts, um die Geschwindigkeit zu erhöhen.

5.	Sie können außerdem den Doppelklick einer Taste zuweisen und so mit einem "Klick" doppelklicken. Auf der Registerkarte "Tasten" können Sie den Maustasten Funktionen zuweisen.

Tip: Testen Sie die Geschwindigkeit, indem Sie auf das Testfeld doppelklicken.

 Siehe auch


Einstellen der Zeigergeschwindigkeit
So stellen Sie die Zeigergeschwindigkeit ein:

1.	Klicken Sie auf [image], um die Mauseigenschaften anzuzeigen.

2.	Klicken Sie auf die Registerkarte "Bewegung".

3.	Um die Geschwindigkeit zu verringern, ziehen Sie den Schieberegler nach links; um sie zu erhöhen, nach rechts.

 Siehe auch


Einstellen der Zeigerbeschleunigung
So stellen Sie die Zeigerbeschleunigung ein:

1.	Klicken Sie auf [image], um die Mauseigenschaften anzuzeigen.

2.	Klicken Sie auf die Registerkarte "Bewegung".

3.	Klicken Sie im Bereich "Beschleunigung" auf die gewünschte Option.

 Siehe auch


Einrichten von SmartMove
So richten Sie SmartMove ein:

1.	Klicken Sie auf [image], um die Mauseigenschaften anzuzeigen.

2.	Klicken Sie auf die Registerkarte "Bewegung".

3.	Aktivieren Sie die Option im Bereich "SmartMove", indem Sie auf das Kontrollkästchen "Aktiviert" klicken.

 Siehe auch


Mausspuren
So verwenden Sie Mausspuren:

1.	Klicken Sie auf [image], um die Mauseigenschaften anzuzeigen.

2.	Klicken Sie auf die Registerkarte "Bewegung".

3.	Aktivieren Sie die Option im Bereich "Mausspuren", indem Sie auf das Kontrollkästchen "Aktiviert" klicken.

4.	Um die Spuren zu verlängern, ziehen Sie den Schieberegler nach rechts; um sie zu verkürzen, nach links.

Hinweis: Mausspuren sind nur unter Windows 95 und 98 verfügbar, nicht unter Windows NT 4.0, Windows 2000 oder höher.

 Siehe auch


Einrichten der Bildlauffunktionen
So richten Sie die Bildlauffunktionen ein:

1.	Klicken Sie auf [image], um die Mauseigenschaften anzuzeigen.

2.	Klicken Sie auf die Registerkarte "Tasten".

3.	Weisen Sie einer Taste oder dem Rad die Funktion "UniversalScroll" bzw. "AutoScroll" zu.

Hinweis: Sie können die Universal Scroll bzw. AutoScroll Funktionen einer Maustaste oder dem Tastenrad zuweisen. Das Rad führt nur horizontalen und vertikalen Bildlauf aus.

4.	Wenn Sie eine Rad-Maus besitzen und nur den Microsoft Office-kompatiblen Bildlauf verwenden möchten, aktivieren Sie die entsprechende Option.

Haben Sie eine Maus ohne Rad, klicken Sie auf "Optionen" und dann das Register "AutoScroll". Wählen Sie hier "Nur Microsoft Office-kompatiblen Bildlauf verwenden".

5.	Klicken Sie auf "Optionen", um zusätzliche Optionen für "Universal Scroll" bzw. "AutoScroll" aufzurufen.

Hinweis: Wenn Sie häufig Microsoft® Office(TM)-kompatible Anwendungen einsetzen, sollten Sie die Option "Nur Microsoft Office-kompatiblen Bildlauf verwenden" aktivieren. Der Bildlauf ist dann flüssiger. Diese Option finden Sie auf der Registerkarte "Tasten" der Mauseigenschaften.

 Siehe auch


Ändern der Zeigerform
So ändern Sie die Zeigerform:

1.	Klicken Sie auf [image], um die Mauseigenschaften anzuzeigen.

2.	Klicken Sie auf die Registerkarte "Zeiger".

3.	Um sämtliche Zeigerformen auf einmal zu ändern, wählen aus der Liste ein anderes Schema.

Um nur eine Zeigerform zu ändern, klicken Sie auf den entsprechenden Zeiger, klicken Sie auf "Durchsuchen" und doppelklicken Sie anschließend auf den Dateinamen des gewünschten Zeigers.

Hinweis: Ein Schema beinhaltet eine Reihe von verfügbaren Mauszeigern. Das Aussehen der verschiedenen Zeiger gibt einen Hinweis darauf, in welchem Zustand sich Windows momentan befindet, oder welche Vorgänge Sie in einer bestimmten Situation ausführen können.

Tips

Bei der Installation von Windows werden standardmäßig nur einige Zeigerschemata eingerichtet.

Sie können beliebig viele Zeiger individuell einstellen und unter einem neuen Schema speichern, indem Sie auf "Speichern unter" klicken.

Wenn Sie ein Zeigerschema entfernen möchten, klicken Sie im Feld "Schema" darauf und anschließend auf "Löschen".

 Siehe auch


Hinzufügen einer Maus oder eines Trackball
So fügen Sie eine Maus bzw. einen Trackball hinzu:

1.	Schalten Sie den Computer aus, wenn Sie ein PS/2-Gerät installieren.

Warnung: Es dürfen keine Mäuse an der PS/2-Schnittstelle (6 Pins) ein- oder ausgesteckt werden, wenn Ihr Computer eingeschaltet ist, da der Anschluß beschädigt werden könnte.

2.	Schließen Sie die Maus an die 9-polige serielle, die 6-polige PS/2- oder eine USB-Schnittstelle an. Wenn Sie die 25-polige serielle Schnittstelle verwenden müssen, benötigen Sie einen entsprechenden Adapter.

Schließen Sie das Gerätekabel am Adapter und dann den Adapter am Computer an. Wenn Sie eine Maus an der PS/2-Schnittstelle anschließen möchten, müssen Sie u. U. den seriellen Adapter entfernen.

3.	Schalten Sie den Computer ein.

4.	Klicken Sie auf [image], um die Mauseigenschaften anzuzeigen.

5.	Klicken Sie auf die Registerkarte "Geräte".

6.	Gehen Sie dann je nach Betriebssystem folgendermaßen vor:

Klicken Sie unter Windows 95/Windows 98 auf "Gerät hinzufügen", damit die MouseWare-Software die angeschlossenen Geräte erkennen kann.

Klicken Sie unter Windows NT 4.0 auf "Gerät wechseln".

Unter Windows 2000 brauchen Sie die Funktion "Gerät hinzufügen" nicht.

Unter Windows 95/98 können Sie eine Maus hinzufügen, während das System eingeschaltet ist. Installieren Sie einfach das Gerät und klicken Sie auf "Gerät hinzufügen", damit MouseWare die angeschlossenen Mäuse erkennen kann. Unter Windows NT 4.0 oder höher können Sie Mäuse an derselben Schnittstelle wechseln, während der Computer eingeschaltet ist. Wenn Sie eine neue (noch nicht zugewiesene) Schnittstelle verwenden möchten, müssen Sie das Gerät anschließen und den Computer neu starten, damit das Gerät erkannt wird.

Schließen Sie USB-Geräte unter Windows 98 und Windows 2000 an einer freien USB-Schnittstelle an. MouseWare erkennt das neue Gerät automatisch.

 Siehe auch


Einrichten einer Maus oder eines Trackball
So richten Sie eine Maus bzw. einen Trackball ein:

Wenn Sie eine Maus am Computer angeschlossen haben, können Sie sie sogleich mit den Standardeinstellungen installieren, indem Sie den Assistenten zum Einrichten der Maus öffnen.

1.	Klicken Sie auf [image], um die Mauseigenschaften anzuzeigen. Die Registerkarte "Einstellungen" wird eingeblendet.

2.	Klicken Sie auf "Zeigegerät einrichten".

3.	Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.

 Siehe auch


Anzeigen des MouseWare-Symbols in der Task-Leiste
So zeigen Sie das MouseWare-Symbol in der Task-Leiste an:

Wenn Sie das MouseWare-Symbol in der Task-Leiste anzeigen, können Sie schneller auf die Mauseigenschaften zugreifen.

1.	Klicken Sie auf [image], um die Mauseigenschaften anzuzeigen. Die Registerkarte "Einstellungen" wird eingeblendet.

2.	Aktivieren Sie das Kontrollkästchen "Symbol in der Task-Leiste anzeigen" und klicken Sie auf "OK".

3.	Wenn das Symbol in der Task-Leiste angezeigt wird, können Sie darauf klicken, um die Mauseigenschaften anzuzeigen.

4.	Um das Symbol aus der Task-Leiste zu entfernen, klicken Sie mit der rechten Maustaste darauf und wählen Sie "Symbol ausblenden".

 Siehe auch


Zeigerbeschleunigung

Die Beschleunigung bestimmt die Geschwindigkeit und den zurückgelegten Weg des Zeigers auf dem Bildschirm, im Verhältnis zur Geschwindigkeit, mit der Sie Ihre Maus bewegen. Das Einstellen der Beschleunigung erhöht zudem die Genauigkeit beim Steuern des Zeigers. Mögliche Einstellungen sind "Tief", "Mittel", "Hoch" und "Aus". Je höher die gewählte Beschleunigung, desto weiter bewegt sich der Zeiger auf dem Bildschirm im Verhältnis zur Geschwindigkeit, mit der Sie die Maus bewegen.

 Vorgehensweise ...

 Siehe auch


Zeigergeschwindigkeit

Die Zeigergeschwindigkeit bestimmt die Geschwindigkeit und den zurückgelegten Weg des Zeigers auf dem Bildschirm, wenn Sie die Maus bewegen. Wenn Sie eine niedrige Einstellung wählen, legt der Zeiger eine verhältnismäßig kurze Strecke zurück, wenn Sie die Maus bewegen. Eine höhere Genauigkeit erzielen Sie, wenn Sie eine langsame bis mittlere Geschwindigkeit wählen.

 Vorgehensweise ...

 Siehe auch


Mausspuren

Wenn die Option "Mausspuren" aktiviert ist, erscheint hinter dem Zeiger eine Spur, wenn er über den Bildschirm bewegt wird. Sie können die Spurenlänge mit Hilfe des entsprechenden Schiebereglers auf der Registerkarte "Bewegung" der Mauseigenschaften einstellen. Bei aktivierten Mausspuren ist der Zeiger auf LCD-Bildschirmen von Laptop-Computern leichter zu erkennen.

Hinweis: Mausspuren sind nur unter Windows 95 98 verfügbar, nicht unter Windows NT 4.0, Windows 2000 oder höher.

 Vorgehensweise ...

 Siehe auch


Optimieren der Mausempfindlichkeit für Spiele

Verwenden Sie den Schieberegler "Cursor-Abfrage" auf der Registerkarte "Bewegung", um die Häufigkeit zu erhöhen, mit der die Position des Cursors abgefragt wird. Die Auflösung und somit auch die Empfindlichkeit des Zeigegeräts wird dadurch erhöht.

Diese Funktion verbessert die Empfindlichkeit und Genauigkeit der Maus in Computerspielen. Beachten Sie jedoch, daß unsachgemäße Verwendung dieser Funktion den Spielablauf verlangsamen kann. Wenn Sie die Einstellung für die Cursor-Abfrage erhöhen, wird die CPU mehr belastet. Bei der maximalen Einstellung werden u.U. bis zu 10% der Taktzyklen der CPU zum Abfragen der Interrupts verwendet.

Die minimale Einstellung des Schiebereglers gewährleistet die beste Leistung. Erhöhen Sie den Wert für die Cursor-Abfrage nur geringfügig (beispielsweise von 80 auf 100), und testen Sie diese Einstellung im Spiel.

Hinweis: Diese Funktion ist nur verfügbar, wenn die Maus an der PS/2-Schnittstelle angeschlossen ist und funktioniert mit kabellosen Geräten nicht.

 Siehe auch


SmartMove

Ist die Option "SmartMove" aktiviert, springt der Zeiger in Windows-Dialogfeldern automatisch auf die Standardschaltfläche (z.B. "OK").  Ist die Option aktiviert, brauchen Sie den Zeiger nicht mehr manuell auf die Standardschaltfläche zu bewegen, wenn Sie ein Dialogfeld öffnen.

 Vorgehensweise ...

 Siehe auch


Doppelklickgeschwindigkeit

Diese Funktion legt die Geschwindigkeit fest, mit der die Software einen Doppelklick erkennt. Bei einer niedrigen Doppelklickgeschwindigkeit kann der Zeitraum zwischen den beiden Klicks länger sein als bei einer hohen Einstellung. Meistens ist eine mittlere Einstellung ideal.

 Vorgehensweise ...

 Siehe auch


Automatische Erkennung

Die MouseWare-Software ermöglicht es, gleichzeitig mehr als eine Maus (bzw. ein Zeigegerät) am Computer anzuschließen. MouseWare erkennt automatisch die angeschlossenen Mäuse und zeigt diese in einer Liste auf der Registerkarte "Geräte" an. Um eine andere an Ihrem Computer angeschlossene Maus zu aktivieren, wählen Sie das gewünschte Gerät aus der Liste aus. Wenn Sie zu einer anderen Maus wechseln, ruft MouseWare die zuletzt gespeicherten Einstellungen des ausgewählten Gerätes auf. Außerdem ruft MouseWare immer, wenn Sie eine neue Maus anschließen, die Einstellungen auf und aktualisiert die Mauseigenschaften.

Hinweis: Jedesmal, wenn Sie eine Maus oder ein anderes Logitech-Zeigegerät anschließen, müssen Sie sie der Software hinzufügen, indem Sie in den Mauseigenschaften auf der Registerkarte "Geräte" die Option "Gerät hinzufügen" wählen. Dieser Vorgang unterscheidet sich unter Windows 95/98 und Windows NT 4.0 oder höher.  Weitere Informationen hierzu finden Sie unter Hinzufügen einer Maus oder eines Trackball.

Unter Windows 2000 ist die Funktion "Gerät hinzufügen" nicht erforderlich.

 Siehe auch


Zeigerschemata

Ein Zeigerschema beinhaltet mehrere Zeiger; , wobei jeder Zeiger innerhalb des Schemas einem bestimmten Windows-Befehl zugeordnet ist. Jeder Zeiger innerhalb des Schemas ist einer bestimmten Windowsfunktion zugeordnet. Wenn Sie unter Windows arbeiten, ändert der Zeiger je nach Funktion seine Form. Sie können die Zeigerform ändern, indem Sie auf der Registerkarte "Zeiger" der Mauseigenschaften ein anderes Schema wählen. Beispielsweise besteht das Schema für linkshändige Benutzer aus Zeigern, die nach rechts statt nach links zeigen.

 Vorgehensweise ...

 Siehe auch


Informationen zum Bildlauf mit der Rad-Maus

Mit der Rad-Maus können Sie exakte Bildlauffunktionen ausführen. Mit den Bildlauffunktionen können Sie Dokumententeile anzeigen, die außerhalb des Fensterbereichs liegen.

Plazieren Sie den Mauszeiger in einer kompatiblen Anwendung, die Bildlauffunktionen unterstützt und

Bewegen Sie das Rad nach vorne, um das Bild nach oben zu verschieben.

Bewegen Sie das Rad nach hinten, um das Bild nach unten zu verschieben.

MouseWare unterstützt sowohl vertikalen als auch horizontal Bildlauf. Befindet sich im aktiven Fenster nur eine horizontale Bildlaufleiste, wird das Bild nach links verschoben, wenn Sie das Rad nach oben bewegen, bzw. nach rechts, wenn Sie das Rad nach unten bewegen.

Befinden sich im aktuellen Fenster sowohl eine horizontale als auch eine vertikale Bildlaufleiste, wird der vertikale Bildlauf ganz normal mit dem Tastenrad ausgeführt. Halten Sie zum Ausführen eines horizontalen Bildlaufs die Strg- und Umschalt-Taste gedrückt, und bewegen Sie das Tastenrad.

Hinweis: Auf der Registerkarte "Tasten" der Mauseigenschaften können Sie die Empfindlichkeit des Tastenrades und somit die Bildlaufgeschwindigkeit einstellen.

 Vorgehensweise ...

 Siehe auch


AutoScroll

Die Maus unterstützt automatischen Bildlauf Ihrer Dokumente. Mit AutoScroll können Sie ein Dokument automatisch durchlaufen, ohne ständig das Rad betätigen zu müssen. Indem Sie die Maustaste drücken, der AutoScroll zugewiesen wurde, oder das Tastenrad antippen und dann den Mauszeiger vom AutoScroll-Symbol wegbewegen, können Sie die Bildlaufgeschwindigkeit beeinflussen.

Das AutoScroll-Ankersymbol

 Vorgehensweise ...

 Siehe auch


Ausführen von AutoScroll
So führen Sie AutoScroll aus:

Mit AutoScroll können Sie ein Dokument automatisch durchlaufen, ohne ständig das Rad betätigen zu müssen.

1.	Weisen Sie auf der Registerkarte "Tasten" einer Taste oder dem Rad die Funktion "AutoScroll" zu.

2.	Plazieren Sie den Mauszeiger in einer kompatiblen Anwendung oder einem Fenster.

3.	Drücken sie das Tastenrad bzw. die entsprechende Maustaste, bis das AutoScroll-Symbol erscheint.

Das AutoScroll-Ankersymbol

4.	Bewegen Sie den Mauszeiger vom AutoScroll-Symbol weg, um den Bildlauf zu starten.

Hinweis: Sie müssen den Mauszeiger nicht ständig bewegen, um den Bildlauf fortzusetzen. Der Abstand zwischen Mauszeiger und AutoScroll-Symbol bestimmt die Bildlaufgeschwindigkeit. Je weiter der Zeiger vom Symbol entfernt ist, desto schneller wird der Bildlauf.

5.	Drücken Sie zum Beenden von AutoScroll eine beliebige Tastatur- oder Maustaste.

Hinweis: Wenn Sie die Option "Nur Microsoft Office-kompatiblen Bildlauf verwenden" aktiviert haben, funktioniert AutoScroll nur in Office-kompatiblen Anwendungen. Wenn Sie häufig Microsoft® Office(TM)-kompatible Anwendungen einsetzen, sollten Sie die Option "Nur Microsoft Office-kompatiblen Bildlauf verwenden" aktivieren. Der Bildlauf ist dann flüssiger.

 Siehe auch


Informationen zur Rad-Maus

Die Rad-Maus vereint Bildlauf- und Zoom-Funktionen und nimmt Ihnen so viel Arbeit ab. Mit der Rad-Maus wird der Bildlauf zum Kinderspiel. Bewegen Sie das Tastenrad nach vorne, um das Bild nach oben zu verschieben bzw. nach hinten, um das Bild nach unten zu verschieben.

Das Tastenrad funktioniert außerdem wie eine normale Maustaste. Drücken Sie es einfach.

Wenn Sie häufig Microsoft® Office(TM)-kompatible Anwendungen einsetzen, sollten Sie die Option "Nur Microsoft Office-kompatiblen Bildlauf verwenden" aktivieren. Der Bildlauf ist dann flüssiger. Diese Option finden Sie auf der Registerkarte "Tasten" der Mauseigenschaften.

Außerdem können Sie die Bildlaufgeschwindigkeit für die Maus einstellen. Dies können Sie für die Rad-Maus auf der Registerkarte "Tasten" tun. Klicken Sie zum Einstellen der Bildlaufgeschwindigkeit für die Funktion "AutoScroll" auf der Registerkarte "Tasten" auf "Optionen", und geben Sie die gewünschte Option an.

Hinweis: Je nachdem, ob Sie eine Maus mit oder ohne Rad besitzen, sieht die Registerkarte "Tasten" anders aus.

Mit AutoScroll können Sie ein Dokument automatisch durchlaufen, ohne ständig das Rad betätigen oder die Maus bewegen zu müssen. Sie können diese Funktionen entweder einer Maustaste oder dem Tastenrad zuweisen.

 Siehe auch


Verwenden von UniversalScroll
So aktivieren Sie UniversalScroll:

Ist Ihre Maus nicht mit einem Tastenrad ausgestattet, können Sie auf der Registerkarte "Tasten" der Mauseigenschaften die Option "UniversalScroll" einer der Maustasten zuweisen. Unter "Programmieren der Tasten" können Sie nachlesen, wie Sie die Funktionen zuweisen können.

Geben Sie auf der Registerkarte "Tasten" im Abschnitt "Bildlauf" die Bildlaufgeschwindigkeit an. Wenn Sie die Option Nur Microsoft Office-kompatiblen Bildlauf verwenden aktivieren, funktioniert UniversalScroll nur in Microsoft Office-kompatiblen Anwendungen. Wenn Sie häufig Microsoft® Office(TM)-kompatible Anwendungen einsetzen, sollten Sie die Option "Nur Microsoft Office-kompatiblen Bildlauf verwenden" aktivieren. Der Bildlauf ist dann flüssiger.

1.	Weisen Sie auf der Registerkarte "Tasten" einer Taste oder dem Tastenrad die Funktion "UniversalScroll" zu.

2.	Wählen Sie eine Bildlaufgeschwindigkeit aus der Liste.

3.	Drücken Sie die Taste, der "UniversalScroll" zugewiesen wurde.

4.	Bewegen Sie die Maus kurz in die Richtung, in die Sie den Bildlauf ausführen möchten. Sie müssen die Maus ständig bewegen, um den Bildlauf fortzusetzen.

5.	Drücken Sie zum Beenden von UniversalScroll eine beliebige Maustaste.

 Siehe auch


UniversalScroll

Ist Ihre Maus nicht mit einem Rad für Bildlauf ausgestattet, können Sie die Funktion "UniversalScroll" einer der Maustasten zuweisen.

Mit dieser Funktion können Sie ein Dokument durchlaufen, ohne die Bildlaufleiste verwenden zu müssen. Mit den Bildlauffunktionen können Sie Dokumententeile anzeigen, die außerhalb des Fensterbereichs liegen.

Um die Funktion "UniversalScroll" einzurichten, weisen Sie sie zuerst auf der Registerkarte "Tasten" der Mauseigenschaften einer Maustaste oder dem Tastenrad zu. Unter "Programmieren der Tasten" finden Sie weitere Informationen.

Stellen Sie auf der Registerkarte "Tasten" die Bildlaufgeschwindigkeit ein. Wenn Sie die Option Nur Microsoft Office-kompatiblen Bildlauf verwenden aktivieren, funktioniert UniversalScroll nur in Microsoft Office-kompatiblen Anwendungen.

Drücken Sie die Taste, der "Universal Scroll" zugewiesen wurde, und bewegen Sie die Maus in die Richtung, in die Sie den Fensterinhalt verschieben möchten. Drücken Sie zum Beenden der Funktion eine beliebige Maustaste.

 Vorgehensweise ...

 Siehe auch


Verwenden von Zoom
So führen Sie die Zoom-Funktion aus:

Mit dem Tastenrad können Sie Zoom-Funktionen ausführen, d.h. die Ansicht eines Dokuments vergrößern oder verkleinern. Diese Funktion ist nur unter Windows 95, 98 und 2000 verfügbar.

1.	Plazieren Sie den Mauszeiger in einer kompatiblen Anwendung oder einem Fenster, das Zoom-Funktionen unterstützt.

2.	Halten Sie die Strg-Taste gedrückt, und

bewegen Sie das Tastenrad oder Ihren Finger nach vorne, um die Ansicht zu vergrößern.

bewegen Sie das Tastenrad oder Ihren Finger nach hinten, um die Ansicht zu verkleinern.

Hinweis: Sie können die Funktion der Strg-Taste auch einer Maustaste zuweisen und dann diese Taste drücken.

 Siehe auch


Registerkarte "Tasten"

Auf der Registerkarte "Tasten" können Sie den Maustasten bzw. dem Tastenrad Funktionen zuweisen. Neben der Geräteabbildung befinden sich Dropdown-Listen, aus denen Sie die gewünschten Funktionen für die einzelnen Tasten wählen können. Sie können auf dieser Registerkarte auch die Bildlaufgeschwindigkeit bestimmen.

Wenn MouseWare installiert ist, werden den Maustasten standardmäßig die am häufigsten verwendeten Funktionen zugewiesen. Sie können diese Belegungen jederzeit ändern. Viele Tastenfunktionen beschleunigen das Arbeiten. Weitere Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt "Tastenoptionen" dieser Online-Hilfe.

Außerdem können Sie den Bildlauf mit den beiden kleinen Tasten aktivieren oder eine Taste mit der Bildlauffunktion für AccuPoint II belegen.

Wenn Sie auf "Optionen" klicken, können Sie weitere Einstellungen konfigurieren. Dazu gehören Universal Scroll, AutoScroll, HyperJump und CyberJump. Hier können Sie auch die Doppelklickgeschwindigkeit ändern und testen.

 Siehe auch


Registerkarte "Einstellungen"

Auf der Registerkarte "Einstellungen" ist eine Abbildung der aktuellen Maus und die Programmierung der Tasten zu sehen. Auf dieser Registerkarte können Sie die Maus entsprechend den empfohlenen Standardeinstellungen einrichten, indem Sie auf "Zeigegerät einrichten" klicken. Dann wird der Assistent zum Einrichten der Maus ausgeführt. Mit Hilfe des Assistenten können Sie die Position der Maus bestimmen, Maustasten mit Funktionen belegen und die Doppelklickgeschwindigkeit einstellen. Außerdem können Sie die Anzeige des MouseWare-Symbols in der Task-Leiste aktivieren.

 Siehe auch


Registerkarte "Zeiger"

Auf der Registerkarte "Zeiger" der Mauseigenschaften können Sie die Zeigerform ändern. Der Zeiger wechselt je nach Funktion seine Form. Sie können einem bestimmten Windows-Ereignis einen beliebigen Zeiger zuweisen oder ein anderes Schema wählen, um die Form aller Zeiger zu ändern. Sie können beliebig viele Zeiger individuell einstellen und unter einem neuen Schema speichern.

 Siehe auch


Tastenoptionen

Sie können die Maustasten bzw. das Tastenrad beliebig mit einer der folgenden Funktionen belegen. Wählen Sie auf der Registerkarte "Tasten" eine Funktion aus dem Listenfeld neben der Taste, der Sie die Funktion zuweisen möchten.

Hinweis: Die Funktion "Klicken/Auswählen" muß mindestens einer Maustaste zugewiesen werden.

Funktion	Beschreibung
AutoScroll	Es wird ein Ankersymbol und ein Bildlauf-Cursor angezeigt. Wenn Sie den Mauszeiger vom AutoScroll-Symbol wegbewegen, wird der Bildlauf gestartet. Der Abstand zwischen Mauszeiger und Anker bestimmt die Bildlaufgeschwindigkeit. Je weiter der Zeiger vom Symbol entfernt ist, desto schneller wird der Bildlauf.
Klicken/Auswählen	Zum Starten von Anwendungen, Auswählen von Menü- und Dialogfeldoptionen und zum Verschieben von Objekten. Diese Funktion ist normalerweise der linken Maustaste zugewiesen. Die Funktion "Klicken/Auswählen" muß mindestens einer Maustaste zugewiesen werden.
Anwendung schließen	Beendet die Anwendung, in der Sie sich gerade befinden.
Kontextmenü/Andere Auswahl	Zum Anzeigen des Kontextmenüs, das die am häufigsten verwendeten Befehle für das markierte Element enthält. Wählen Sie einen Menübefehl, indem Sie wiederum die gleiche Taste betätigen. Beim Klicken mit der Taste "Kontextmenü/Andere Auswahl" über einem bestimmten Thema innerhalb einer Anwendung erscheint die Schaltfläche "Direkthilfe". Wenn Sie darauf klicken, erscheint die kontextsensitive Hilfe für das entsprechende Thema.
Kopieren	Kopiert die Markierung in die Zwischenablage.
[Strg]	Entspricht der Taste Strg auf der Tastatur. Dieser Modus wird beendet, wenn Sie entweder eine Taste auf der Tastatur oder eine Maustaste drücken.
Ausschneiden	Schneidet die Markierung in die Zwischenablage aus.
CyberJump	Zum Aktivieren der CyberJump-Funktion von MouseWare. CyberJump faßt die folgenden Internet-Funktionen in einem Fenster zusammen: CyberMenu, Gehe zu Lesezeichen, Lesezeichen hinzufügen, Zurück, Vertikaler Bildlauf, Start, Horizontaler Bildlauf und Stop. Wenn Sie bei ausgewählter Doppelklick-Option einen Doppelklick ausführen möchten, drücken Sie die Taste für CyberJump kurz. Halten Sie die Taste gedrückt, um das CyberJump-Raster anzuzeigen. Klicken Sie zum Ausführen eines Befehls auf das entsprechende Rastersymbol. Wurde die Option "Automatisches Ausführen von Befehlen" aktiviert, blinkt der Mauszeiger und der Befehl wird ausgeführt, wenn Sie die Taste drücken und den Zeiger auf ein Symbol bewegen.
Doppelklick	Wenn Sie die Taste einmal drücken, wird ein Doppelklick ausgeführt
Klick-und-Ziehen	Zum Ziehen eines Objektes auf dem Bildschirm, ohne dabei eine Maustaste gedrückt halten zu müssen. Wenn Sie die Taste drücken, der Sie die Funktion "Klick-und-Ziehen" zugewiesen haben, interpretiert Ihre Anwendung das Klicken so, als ob Sie die primäre Taste gedrückt hielten. Nach dem Drücken der "Klick-und-Ziehen" Taste bewegen Sie die Maus, um ein Objekt auf dem Bildschirm zu verschieben. Drücken Sie zum Beenden des Ziehens die zugewiesene Taste erneut.
Explorer	Startet den Windows-Explorer.
Computer suchen	Öffnet das Dialogfeld "Suchen nach: Computer" (Windows-Strg-F)
Dokument suchen	Öffnet das Dialogfeld "Suchen nach: Alle Dateien" (Windows-F oder Strg-Esc  S  D)
Zentrieren	Verschiebt den Zeiger in die Bildschirmmitte.
HyperJump	Zum Aktivieren der HyperJump-Funktion von MouseWare. HyperJump faßt folgende Befehle in einem Raster zusammen: HyperMenu, Fenster minimieren, Anwendung schließen, Vorherige Anwendung, Vertikaler Bildlauf, Start-Menü, Horizontaler Bildlauf und Fenstergröße ändern. Wenn Sie bei ausgewählter Doppelklick-Option einen Doppelklick ausführen möchten, drücken Sie die Taste für HyperJump kurz. Halten Sie die Taste gedrückt, um das HyperJump-Raster anzuzeigen. Klicken Sie zum Ausführen eines Befehls auf das entsprechende Rastersymbol.
HyperMenu	Zum Anzeigen des Menüs der aktiven Anwendung an der aktuellen Position des Mauszeigers.
Windows-Hilfe	Startet die Online-Hilfe für Windows.
Maximieren	Maximiert das aktive Fenster.
Mittlere Taste	Führt die Funktion aus, die von manchen Software-Herstellern der mittleren Taste zugewiesen wird. Diese Funktion ist nur in Windows-Anwendungen verfügbar, die der mittleren Taste eine Funktion zuweisen.
Minimieren	Minimiert das aktive Fenster.
Alles minimieren	Minimiert alle geöffneten Fenster (Windows-M)
Einfügen	Fügt den Inhalt der Zwischenablage an der aktuellen Position ein.
Anwendung wiederherstellen	Bringt die zuletzt aktive Anwendung in den Vordergrund.
Ausführen	Öffnet das Dialogfeld "Ausführen" (Windows-R oder Strg-Esc  F).
Bildlaufleiste	Zum Ausführen eines horizontalen oder vertikalen Bildlaufs in Fenstern und Anwendungen, die diese Funktion unterstützen.
[Umschalttaste]	Entspricht der Umschalttaste auf der Tastatur. Dieser Modus wird beendet, wenn Sie entweder eine Taste auf der Tastatur oder eine Maustaste drücken.
Startmenü	Öffnet das Windows-Startmenü.
Task-Liste	Zeigt die derzeit laufenden Programme an.
Nicht zugewiesen	Sie können einer Maustaste auch keine Funktion zuweisen, was besonders in Spielen hilfreich ist, bei denen evtl. durch versehentliches Drücken einer Maustaste eine unerwünschte Funktion ausgeführt wird.
Rückgängig	Macht den letzten Vorgang rückgängig.
Alles minim. rückgängig machen	Setzt alle minimierten Fenster auf ihre Standardgröße zurück (Windows-Umschalt-M).
UniversalScroll	Zeigt einen feststehenden Bildlauf-Cursor an. Wenn Sie die Maus bewegen, wird der Bildschirminhalt entsprechend verschoben. Der Cursor bewegt sich dabei nicht.
[Rücktaste]	Entspricht der Rücktaste auf der Tastatur.
[Eingabetaste]	Entspricht der Eingabetaste auf der Tastatur.
[ESC-Taste]	Entspricht der Escape-Taste auf der Tastatur.
[F1]	Entspricht der Funktionstaste F1 auf der Tastatur.
[F2]	Entspricht der Funktionstaste F2 auf der Tastatur.
[F3]	Entspricht der Funktionstaste F3 auf der Tastatur.
[F4]	Entspricht der Funktionstaste F4 auf der Tastatur.
[F5]	Entspricht der Funktionstaste F5 auf der Tastatur.
[F6]	Entspricht der Funktionstaste F6 auf der Tastatur.
[F7]	Entspricht der Funktionstaste F7 auf der Tastatur.
[F8]	Entspricht der Funktionstaste F8 auf der Tastatur.
[F9]	Entspricht der Funktionstaste F9 auf der Tastatur.
[F10]	Entspricht der Funktionstaste F10 auf der Tastatur.
[F11]	Entspricht der Funktionstaste F11 auf der Tastatur.
[F12]	Entspricht der Funktionstaste F12 auf der Tastatur.
[Bild ab]	Entspricht der Taste "Bild ab" auf der Tastatur.
[Bild auf]	Entspricht der Taste "Bild auf" auf der Tastatur.
__________________________________________________________

 Siehe auch


Registerkarte "Bewegung"

Auf der Registerkarte "Bewegung" der Mauseigenschaften können Sie die Geschwindigkeit und Beschleunigung des Zeigers, Mausspuren und die Funktion SmartMove aktivieren sowie die Mausempfindlichkeit für Spiele einstellen.

Hinweis: Mausspuren sind nur unter Windows 95 und 98 verfügbar, nicht unter Windows NT 4.0, Windows 2000 oder höher.

 Siehe auch


Registerkarte "Ausrichtung"

Auf der Registerkarte "Ausrichtung" können Sie eine neue Position für Ihre Maus definieren.

Die Einstellung der Ausrichtung bestimmt die Richtung, in welcher sich der Zeiger auf dem Bildschirm bewegt, wenn Sie das Zeigegerät bewegen. Diese Funktion ist sehr hilfreich, wenn Sie z.B. die Maus mit der linken Hand bedienen möchten.

 Siehe auch


Registerkarte "Geräte"

Die Registerkarte "Geräte" enthält Informationen zum Zeigegerät sowie zur Version der Software. Sie können die aktive Maus auswählen und eine weitere Maus am Computer anschließen.

Hinweis: Dieser Vorgang unterscheidet sich unter Windows 95/98 und Windows NT 4.0, Windows 2000 oder höher. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter Hinzufügen einer Maus oder eines Trackball.

Der Bereich "Informationen zum Zeigegerät" gibt den Namen der aktiven Maus an. Wenn mehr als eine Maus angeschlossen ist, können Sie das gewünschte Gerät aus der Liste wählen.

Im Abschnitt "Informationen zur Version" werden die Versionsnummern von Maustreiber und Steuerfeld angezeigt. Diese können bei der Lösung von technischen Problemen hilfreich sein.

 Siehe auch


Tastenbelegungen

Ihre Maus ist mit mehreren Tasten ausgestattet, mit denen Sie Ihre Produktivität steigern können. Sie können den Maustasten häufig verwendete Befehle zuweisen. Verwenden Sie dazu im Dialogfeld "Mauseigenschaften" die Registerkarte "Tasten". Zu diesen Funktionen gehören u.a. HyperJump, CyberJump, Doppelklick, Ausschneiden und Einfügen. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter Tastenoptionen. Unter Programmieren der Tasten können Sie nachlesen, wie Sie die Funktionen zuweisen.

 Vorgehensweise ...

 Siehe auch


CyberJump

In dieser Funktion werden acht Menü- und Navigationsoptionen für das Internet unter Windows in einem einfach zu bedienenden Raster zusammengefaßt. Sie können eine Maustaste mit dieser Funktion belegen.

Wählen Sie zum Einrichten von CyberJump auf der Registerkarte "Tasten" der Mauseigenschaften die entsprechende Funktion für eine der Maustasten. Klicken Sie auf "Optionen", um die zusätzlichen Optionen für CyberJump einzustellen.

CyberJump beinhaltet die folgenden Befehle:

Menü. Zeigt die Optionen des Hauptmenüs des aktiven Fensters an.

Lesezeichen. Öffnet das Lesezeichen-Fenster.

Lesezeichen hinzufügen. Erstellt ein Lesezeichen für die aktuelle Seite.

Vertikaler Bildlauf. Springt auf die vertikale Bildlaufleiste.

Stop. Unterbricht das Herunterladen der aktuellen Seite.

Horizontaler Bildlauf. Springt auf die horizontale Bildlaufleiste.

Start. Öffnet das Windows-Startmenü.

Zurück. Ruft die vorherige Seite auf.

 Vorgehensweise ...

 Siehe auch


Verwenden von CyberJump
So verwenden Sie CyberJump:

Bevor Sie CyberJump einsetzen können, müssen Sie die Funktion erst einer Maustaste zuweisen. Unter "Programmieren der Tasten" finden Sie weitere Informationen.

1.	Halten Sie die Maustaste gedrückt, der CyberJump zugewiesen wurde. Das CyberJump-Raster wird angezeigt. Klicken Sie auf die Symbole des folgenden Rasters, um weitere Informationen anzuzeigen.

2.	Zeigen Sie mit der Maus auf ein Befehlssymbol des CyberJump-Rasters. Der Befehl wird automatisch ausgeführt.

3.	Wenn Sie ein Präsentationsgerät verwenden, bewegen Sie den Cursor auf ein Rastersymbol, und der Befehl wird automatisch ausgeführt.

4.	Wenn Sie mit der Taste, der CyberJump zugewiesen wurde, einen Doppelklick ausführen möchten, müssen Sie auf der Registerkarte "Tasten" auf "Optionen" klicken, die Registerkarte "CyberJump" aktivieren, die Option "Doppelklick" wählen und dann auf "Übernehmen" bzw. "OK" klicken. Drücken Sie die Taste einmal kurz, um einen Doppelklick auszuführen.

5.	Sie können außerdem die Größe des CyberJump-Rasters ändern und bestimmen, wie schnell ein CyberJump-Befehl ausgeführt wird.

Hinweis: Damit die kabellose Maus wie ein Präsentationsgerät funktioniert, stellen Sie die Option "Berechnet" entweder auf "Langsam", "Mittel" oder "Schnell" ein. Diese Option finden Sie auf der Registerkarte "Tasten".

 Siehe auch


HyperJump

In der HyperJump-Funktion werden acht Windows-Befehle in einem einfach zu bedienenden Raster zusammengefaßt. Sie können eine Maustaste mit dieser Funktion belegen. Wenn Sie HyperJump einsetzen, brauchen den Mauszeiger nicht mehr an die entsprechende Stelle zu bewegen, um einen Befehl auszuführen.

Wählen Sie zum Einrichten von HyperJump auf der Registerkarte "Tasten" der Mauseigenschaften die entsprechende Funktion für eine der Maustasten. Klicken Sie auf "Optionen", um die zusätzlichen Optionen für HyperJump einzustellen.

Drücken Sie die zugewiesene Taste, um das HyperJump-Raster aufzurufen. Zeigen Sie mit der Maus auf ein Rastersymbol, um den entsprechenden Befehl zu aktivieren, und klicken Sie, um ihn auszuführen.

HyperJump beinhaltet die folgenden Befehle:

HyperMenu. Aktiviert das HyperMenu.

Fenster minimieren. Minimiert das aktive Fenster.

Anwendung schließen. Schließt das aktive Fenster.

Vertikaler Bildlauf. Springt auf die vertikale Bildlaufleiste.

Horizontaler Bildlauf. Springt auf die horizontale Bildlaufleiste.

Fenstergröße ändern. Springt zum Symbol zum Ändern der Fenstergröße.

Start. Öffnet das Windows-Startmenü.

Vorheriges Fenster. Bringt die zuletzt aktive Anwendung in den Vordergrund.

 Vorgehensweise ...

 Siehe auch


Verwenden von HyperJump
So verwenden Sie HyperJump:

Bevor Sie HyperJump einsetzen können, müssen Sie die Funktion erst einer Maustaste zuweisen. Unter "Programmieren der Tasten" finden Sie weitere Informationen.

1.	Drücken Sie die zugewiesene Taste, um das HyperJump-Raster aufzurufen. Haben Sie der HyperJump-Taste die Doppelklick-Option zugewiesen, halten Sie die Taste gedrückt, um das HyperJump-Raster anzuzeigen. Klicken Sie auf die Symbole des folgenden Rasters, um weitere Informationen anzuzeigen.

2.	Bewegen Sie den Cursor auf ein Rastersymbol, und klicken Sie, um den entsprechenden Befehl auszuführen.

3.	Soll ein Befehl automatisch ausgeführt werden, klicken Sie auf der Registerkarte "Tasten" auf "Optionen", aktivieren Sie die Registerkarte "HyperJump", wählen Sie unter "Automatisches Ausführen von Befehlen" die Option "Langsam" bzw. "Schnell" und klicken Sie auf "Übernehmen" bzw. auf "OK".

4. Wenn Sie mit der Taste, der HyperJump zugewiesen wurde, einen Doppelklick ausführen möchten, müssen Sie auf der Registerkarte "Tasten" auf "Optionen" klicken, die Registerkarte "HyperJump" aktivieren, die Option "Doppelklick" wählen und dann auf "Übernehmen" bzw. "OK" klicken. Drücken Sie die Taste einmal kurz, um einen Doppelklick auszuführen.

Sie können außerdem die Größe des HyperJump-Rasters ändern und bestimmen, wie schnell ein HyperJump-Befehl ausgeführt wird.

 Siehe auch


Reinigen der Maus oder des Trackball
So reinigen Sie eine Maus bzw. einen Trackball:

Wenn Sie eine Maus ohne Marble-Technologie verwenden und der Mauszeiger springt oder sich nicht mehr richtig bewegen läßt, sollten Sie die Kugel der Maus reinigen.

1.	Entfernen Sie den Fassungsring, und nehmen Sie die Kugel heraus. Drehen Sie dazu den Fassungsring auf der Unterseite der Maus in Pfeilrichtung.

2.	Wischen Sie die Kugel mit einem sauberen, fusselfreien Tuch ab, und blasen Sie vorsichtig in das Kugelgehäuse, um Staub und Fasern zu entfernen.

3.	Prüfen Sie, ob sich Schmutz auf den Rollen im Kugelgehäuse angesammelt hat.

4.	Wenn sich Schmutz auf den Rollen angesammelt hat, reinigen Sie diese mit einem mit Isopropyl-Alkohol befeuchteten Wattestäbchen. After cleaning, make sure the roller(s) are still centered in their channels.

5.	Achten Sie darauf, daß keine Watte an den Rollen hängenbleibt.

6.	Legen Sie die Kugel wieder ein, und bringen Sie den Fassungsring an.


Maus wird nicht erkannt

Wenn die Maus nicht erkannt wird, versuchen Sie folgendes:

Installieren Sie zuerst die Maus-Software, bevor Sie die Maus anschließen. Starten Sie den Computer neu, und vergewissern Sie sich, daß das Mauskabel an der richtigen Schnittstelle (seriell, USB oder PS/2) angeschlossen ist.

Vergewissern Sie sich, daß die serielle, PS/2- bzw. USB-Schnittstelle richtig konfiguriert ist. Informationen hierzu finden Sie in der Dokumentation zu Ihrem Computer.

Es ist außerdem möglich, daß andere Geräte einen Konflikt mit der Maus verursachen. Überprüfen Sie die IRQ-/Adressen-Einstellungen dieser Geräte, und nehmen Sie ggf. Änderungen daran vor.


Der Cursor bewegt sich ungleichmäßig

Informationen zum Verbessern der Cursorbewegung finden Sie unter Reinigen der Maus oder des Trackball.


Die Bewegungen einer kabellosen Maus werden mit Hilfe von Funksignalen übertragen. Der Empfänger ist am Computer angeschlossen.


Der von der Maus und dem Empfänger benutzte Funkkanal.


Die Zuweisung "Klicken/Auswählen" ist die wichtigste Mausfunktion. Mit der entsprechenden Taste können Sie Objekte auswählen und ziehen, Anwendungen starten, Menübefehle und Dialogfeldoptionen auswählen und Grafiken zeichnen. Die Funktion "Klicken/Auswählen" muß mindestens einer Maustaste zugewiesen werden.


Die Funktion "Kontextmenü/Andere Auswahl" wird gewöhnlich der rechten Maustaste zugewiesen. Es wird ein Kontextmenü angezeigt, das die am häufigsten verwendeten Befehle für das markierte Element enthält. Wählen Sie einen Menübefehl, indem Sie wiederum die gleiche Taste betätigen. Drücken Sie die Taste "Kontextmenü/Andere Auswahl" in einem bestimmten Bereich der Anwendung, wird die kontextbezogene Hilfe für die gewählte Funktion angezeigt.


CyberMenu - Klicken Sie auf diese Schaltfläche, um das CyberMenu zu aktivieren.


Lesezeichen - Klicken Sie auf diese Schaltfläche, um das Lesezeichen-Fenster zu öffnen.


Lesezeichen hinzufügen - Klicken Sie auf diese Schaltfläche, um dem Lesezeichen-Fenster die aktuelle Seite hinzuzufügen.


Stop - Klicken Sie auf diese Schaltfläche, um das Herunterladen der aktuellen Seite zu unterbrechen.


Start - Klicken Sie auf diese Schaltfläche, um das Start-Menü von Windows 95 zu öffnen.


Zurück - Klicken Sie auf diese Schaltfläche, um zur vorherigen Seite zurückzukehren.


HyperMenu - Klicken Sie auf diese Schaltfläche, um das HyperMenu zu aktivieren.


Minimieren - Klicken Sie auf diese Schaltfläche, um das aktuelle Fenster zu minimieren.


Schließen - Klicken Sie auf diese Schaltfläche, um das aktuelle Fenster zu schließen.


Vertikaler Bildlauf - Klicken Sie auf diese Schaltfläche, um zur vertikalen Bildlaufleiste zu springen.


Horizontaler Bildlauf - Klicken Sie auf diese Schaltfläche, um zur horizontalen Bildlaufleiste zu springen.


Größe ändern - Klicken Sie auf diese Schaltfläche, um zum Symbol zum Ändern der Fenstergröße zu springen.


Vorheriges Fenster - Klicken Sie auf diese Schaltfläche, um die zuletzt aktive Anwendung in den Vordergrund zu bringen.


Mit dieser Funktion können Sie ein Dokument automatisch durchlaufen, ohne ständig das Tastenrad betätigen zu müssen.


In manchen Notebook-Computern und Tastaturen ist ein Trackball eingebaut, der die Maus ersetzt.


Zum Ziehen eines Objektes auf dem Bildschirm, ohne dabei eine Maustaste gedrückt halten zu müssen. Wenn Sie die Taste drücken, der die Funktion "Klick-und-Ziehen" zugewiesen wurde, interpretiert Ihre Anwendung das Klicken so, als ob Sie die Haupttaste gedrückt hielten. Bewegen Sie einfach die Maus, um das Objekt zu ziehen. Drücken Sie zum Beenden des Ziehens die zugewiesene Taste erneut.


Ein kurzes zweimaliges Drücken einer Maustaste. Nach einem Doppelklick wird eine Funktion ausgeführt (z. B. das Öffnen einer Anwendung).


In der HyperJump-Funktion werden acht Windows-Befehle in einem einfach zu bedienenden Raster zusammengefaßt. Sie können eine Maustaste mit dieser Funktion belegen.


In der CyberJump-Funktion werden acht Internet-Befehle in einem einfach zu bedienenden Raster zusammengefaßt. Sie können eine Maustaste mit dieser Funktion belegen.


Wenn dieser Modus aktiviert ist, können Sie mit der Maus oder dem Tastenrad Bildlauf- und Zoom-Funktionen in Anwendungen ausführen, die Microsoft Office-kompatibel sind und diese Funktionen unterstützen.


Anzeigen von Teilen eines Dokuments, die außerhalb des Fensterbereichs liegen.


Mit dieser Funktion können Sie ein Dokument durchlaufen, ohne die Bildlaufleiste verwenden zu müssen. Mit den Bildlauffunktionen können Sie Dokumententeile anzeigen, die außerhalb des Fensterbereichs liegen.


Mit dieser Funktion können Sie die Ansicht eines Dokuments vergrößern bzw. verkleinern.


Eine Schnittstelle des Computers, gewöhnlich COM 1 oder COM 2 genannt, an der Sie eine serielle Maus anschließen können. Ein serieller Stecker ist flach und hat 9 bzw. 25 Pins.


Ein kurzes Drücken einer Maustaste. Durch einen Mausklick wird eine Funktion ausgeführt (z. B. das Wählen eines Elements, Bewegen des Cursors oder Markieren eines Texts).


Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um die Doppelklickoption für CyberJump bzw. HyperJump zu aktivieren.


Hier können Sie die Größe des Rasters für CyberJump bzw. HyperJump bestimmen.


Klicken Sie auf "Schnell" oder "Langsam", um das automatische Ausführen von Befehlen zu aktivieren. Wenn diese Option aktiviert ist und Sie eine Maustaste drücken und den Zeiger auf ein Rastersymbol bewegen, wird der Befehl automatisch ausgeführt.


Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um das MouseWare-Symbol in der Task-Leiste anzuzeigen. Wenn das Symbol in der Task-Leiste angezeigt wird, können Sie darauf klicken, um die Mauseigenschaften anzuzeigen.


Klicken Sie auf diese Schaltfläche, um weitere Tastenoptionen anzuzeigen.


Hier können Sie die Bildlaufgeschwindigkeit bestimmen, indem Sie eine Option aus der Liste wählen.


Universal Serial Bus. Dieser serielle Schnittstellentyp ermöglicht hohe Übertragungsgeschwindigkeiten und den Anschluß mehrerer Peripheriegeräte (Maus, Scanner, digitale Kamera) an einer Schnittstelle.


Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um den Bildlauf für Microsoft Office-kompatible Anwendungen zu aktivieren.


Klicken Sie auf diese Schaltfläche, um den Funkkanal der Maus auf den Empfänger einzustellen.


Klicken Sie auf diese Schaltfläche, um den Funkkanal der Tastatur auf den Empfänger einzustellen.


Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um das Num-Symbol in der Task-Leiste anzuzeigen.


Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um das Tastatursymbol in der Task-Leiste anzuzeigen.


Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um das Rollen-Symbol in der Task-Leiste anzuzeigen.


Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um das Num-Symbol in der Task-Leiste anzuzeigen.


Der Schieberegler "Cursor-Abfrage". Bewegen Sie den Schieberegler nach rechts, um die Genauigkeit der Cursorbewegung für PS/2-Mäuse zu erhöhen.


Wenn Sie diese Option wählen, können Sie die Tasten 3 und 4 mit Funktionen belegen.


Wenn Sie diese Option wählen, können Sie mit den Tasten 3 und 4 Bildlauffunktionen ausführen.


Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, wenn die Bildlaufrichtung der Tasten 3 und 4 umgekehrt werden soll.


//Microsoft Help Topics for Pointers page of Mouse Properties.//


Listet eine Reihe von verfügbaren Mauszeigern auf. Das Aussehen der verschiedenen Zeiger gibt einen Hinweis darauf, in welchem Zustand sich Windows momentan befindet, oder welche Vorgänge Sie in einer bestimmten Situation ausführen können.


Löscht das im Feld "Schema" ausgewählte Zeigerschema.


Fordert Sie auf, einen Namen für das aktuelle Zeigerschema einzugeben. Der angegebene Name wird in der Liste "Schema" angezeigt, so daß Sie diese Einstellungen später problemlos wiederherstellen können.


Hier können Sie einen Namen für die aktuellen Zeigereinstellungen eingeben. Der angegebene Name wird in der Liste "Schema" angezeigt, so daß Sie diese Einstellungen später problemlos wiederherstellen können.


Zeigt eine Liste der Mauszeiger an, aus denen das gewählte Schema besteht. Sie können das Aussehen eines Zeigers ändern, indem Sie ihn auswählen, auf "Durchsuchen" klicken und anschließend auf den Dateinamen eines anderen Zeigers doppelklicken.


Klicken Sie auf diese Schaltfläche, wenn Sie den Mauszeiger durch einen anderen ersetzen möchten.


Zeigt den gewählten Zeiger an. Manche Systeme unterstützen animierte Zeiger. Wenn Sie einen animierten Zeiger ausgewählt haben und Ihr Anzeigegerät diese Funktion unterstützt, wird eine Vorschau der Animation in diesem Feld angezeigt.


Setzt die Zeigereinstellungen auf die Standardeinstellungen zurück.


Für jedes Element in dieser Gruppe ist Hilfe verfügbar. Klicken Sie auf das [image] oben im Dialogfeld und anschließend auf das Element, zu dem Sie Informationen wünschen.


Zeigt den verwendeten Maustyp an. Wenn Sie eine neue Maus installieren möchten, klicken Sie auf "Ändern".


Klicken Sie auf diese Schaltfläche, um die Software für eine neue Maus einzurichten.


Klicken Sie auf diese Schaltfläche, wenn Sie weitere Mausoptionen einstellen möchten.


Ein Zeiger dient unter Windows hauptsächlich zum Auswählen und Verschieben von Objekten. Der Zeiger kann verschiedene Formen annehmen (z. B. Sanduhr, I-Balken), die den gegenwärtig ausgeführten Vorgang symbolisieren.


//What's This topics//


Enthält eine Liste der Funktionen, die den Tasten Ihrer Maus zugewiesen werden können. Um eine Funktion auszuwählen, klicken Sie auf den Pfeil neben dem Feld und dann auf die gewünschte Option.


Die Abbildung zeigt die benutzte Maus. In den Felder links daneben werden die den Tasten zugewiesenen Funktionen angezeigt.


Ziehen Sie den Regler, um die Doppelklickgeschwindigkeit einzustellen. Testen Sie die Geschwindigkeit, indem Sie auf das Testfeld doppelklicken.


Hier können Sie die Doppelklickgeschwindigkeit testen.


Ziehen Sie den Schieberegler, um den zurückgelegten Weg des Zeigers auf dem Bildschirm im Verhältnis zur Mausbewegung festzulegen. Eine höhere Genauigkeit erzielen Sie, wenn Sie eine langsame bis mittlere Geschwindigkeit wählen.


Wählen Sie eine Beschleunigungsoption, um den zurückgelegten Weg des Zeigers auf dem Bildschirm im Verhältnis zur Geschwindigkeit, mit der Sie die Maus bewegen, zu bestimmen.


Wenn Sie diese Option aktivieren, hinterläßt der Zeiger Spuren, wenn er über den Bildschirm bewegt wird.


Ziehen Sie den Regler, um die Länge der Mausspuren einzustellen.


Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, damit der Mauszeiger automatisch auf die Standardschaltfläche eines Dialogfelds springt. In den meisten Dialogfeldern ist dies 'OK'.


 Nachdem Sie auf die Schaltfläche "Ausrichtung bestimmen" geklickt haben, bewegen Sie die Maus, um eine neue Ausrichtung festzulegen. Dieser Bereich erkennt die Bewegungen der Maus. Bewegen Sie die Maus, bis der Heißluftballon die Wolken erreicht. Sobald der Ballon die Wolken erreicht hat, ist die Ausrichtung eingestellt.


Klicken Sie auf diese Schaltfläche, um die Ausrichtung der Maus zu ändern. Bewegen Sie die Maus in die Richtung, die Sie als "oben" definieren möchten.


Zeigt die derzeit angeschlossenen Mäuse an. Wählen Sie zum Aktivieren einer Maus den entsprechenden Eintrag aus der Dropdown-Liste. Etwaige Änderungen an den Mauseigenschaften werden auf die aktive Maus übertragen.


Klicken Sie auf diese Schaltfläche, um die Verbindung zwischen dem Empfänger und der kabellosen Maus herzustellen.


Klicken Sie auf diese Schaltfläche, damit die MouseWare-Software alle angeschlossenen Mäuse erkennt.


Enthält Informationen zu Ihrer Maus, dem Steuerfeld und dem benutzten Maustreiber.


Zeigt die Version Ihrer MouseWare-Software an.


Zeigt die Version des Maustreibers an.


Klicken Sie hier, um die Maus gemäß den empfohlenen Standardeinstellungen einzurichten. Wenn Sie die Einstellungen der Maus geändert haben, werden durch Klicken auf diese Schaltfläche die Standardeinstellungen wiederhergestellt.


Zeigt die verwendete Maus und die aktuellen Funktionen der Tasten an.