パワーセーブモードに入ったときに、どの程度の電力を消費するかを設定します。少しだけ節約すると音源が動作を始めるまでの時間は短くなりますが、余計にエネルギーを使います。大幅に節約するとエネルギーの消費は少なくなりますが、音源が動作するまでの時間が長くなったり、ノイズが出たりします。


パワーセーブするまでの時間を設定します。単位は秒です。設定時間を短くするとすぐにパワーセーブするようになりますが、特に電力消費の程度で大幅に節約を選んでいるようなときは、パワーセーブの頻度が増えるため、ノイズが出る回数が増えたり、音源の応答がしばしば悪くなったりします。設定時間を長くすると、パワーセーブの頻度が減るため、例えばノートブック機ではバッテリーの寿命に影響します。デスクトップ機では長め（60秒くらい）に、ノートブック機では短め（5秒くらい）にするとよいでしょう。


現在、DS-XG Audio Device がどのような状態にいるかを示しています。動作中・待機中・セーブ中・ドライバなしで示します。動作中は現在音源が使用されていることを、待機中は音源は使用されていないが、パワーセーブモードになっていないことを、セーブ中はパワーセーブモードになっていることを示します。ドライバなしは、ドライバがインストールされていないか、あるいは何らかの原因でデバイスが使用できない状態になっていることを示します。デバイスマネージャーなどで確認して下さい。


音源の使用が終わってもパワーセーブしません。パワーセーブの際に発生するノイズがなく、また、音源の応答も早いのですが、消費電力は多くなります。


音源の使用が終了した後、「パワーセーブするまでの時間」で指定した時間が過ぎるとパワーセーブしますが、復帰時のノイズが小さく、復帰までの時間も短い状態にとどめます。消費電力はあまり少なくなりません。


音源の使用が終了した後、「パワーセーブするまでの時間」で指定した時間が過ぎるとパワーセーブしますが、復帰時のノイズが小さい状態にとどめます。復帰までの時間が少し節約よりも長くなりますが、消費電力はそれよりも少なくなります。デスクトップ機に適した設定です。また、AC電源を接続しているノートブックもこの設定がよいでしょう。


音源の使用が終了した後、「パワーセーブするまでの時間」で指定した時間が過ぎると最大限に消費電力を節約します。復帰時のノイズが大きく、復帰までの時間が長くなりますが、消費電力は最小になります。電池で運用しているノートブック機に適した設定です。