Copyright: Copyright (C) 1997 impress corporation


MSI
Microstar International BIOSアップデート
URL: http://www.msi.com.tw/

注1：各データの著作権は、特別の断りがないかぎりそれぞれの開発メーカーに帰属します。

注2：収録各社およびDOS/V POWER REPORT編集部では、アップデートによる
いかなる損害に関しても一切責任を負いませんのであらかじめご了承ください。

新規に収録されたBIOS	更新されたBIOS

■  ユーティリティ／ドキュメント

BIOSアップグレードに関する注意事項（英文）

 DISC2:\BIOS\MSI\README	 説明を表示

■  ドライバ

■  MS-5169

AGP VxD Driver Ver 1.10

 DISC2:\BIOS\MSI\596AGP11	 説明を表示

IDE Driver Ver 2.81 Windows 95／WindowsNT 4.0

 DISC2:\BIOS\MSI\569V281	 説明を表示

PIIX4FIX

 DISC2:\BIOS\MSI\PIIX4FIX	 説明を表示

■  MS-5167／MS-5164／MS-5163

Ali Bus Master IDE Driver Windows 95

 DISC2:\BIOS\MSI\WIN95	 説明を表示

Ali Bus Master IDE Driver WindowsNT 4.0

 DISC2:\BIOS\MSI\WINNT40	 説明を表示

■  MS-5172／MS-5168

IDE Driver Ver 2.01A

 DISC2:\BIOS\MSI\5172IDE	 説明を表示

■  Pentium II マザーボード

■  MS-6111

AMI BIOS A6111MS V1.4 041598

 DISC2:\BIOS\MSI\A611MS14	 説明を表示

■  MS-6114

AMI BIOS A6114MS V1.4 041698

 DISC2:\BIOS\MSI\A614MS14	 説明を表示

■  MS-6116

M/B WITH CPU PLUG N' PLAY FUNCTION AMI BIOS A6116MJ V1.0 051298

 DISC2:\BIOS\MSI\A616MJ10	 説明を表示

M/B WITH CPU PLUG N' PLAY FUNCTION AWARD BIOS W6116MJ V1.1 042998

 DISC2:\BIOS\MSI\W616MJ11	 説明を表示

STANDARD M/B AWARD BIOS W6116MS V1.1 042998

 DISC2:\BIOS\MSI\W616MS11	 説明を表示

■  MS-6118

AWARD BIOS W6118MS V1.1 041498

 DISC2:\BIOS\MSI\W618MS11	 説明を表示

AMI BIOS A6118MS V1.1 042498

 DISC2:\BIOS\MSI\A618MS11	 説明を表示

■  MS-6119

AMI BIOS A6119MS V1.0 050798

 DISC2:\BIOS\MSI\A619MS10	 説明を表示

M/B WITH CPU PLUG N' PLAY FUNCTION AMI BIOS A6119MJ V1.0 050798

 DISC2:\BIOS\MSI\A619MJ10	 説明を表示

M/B WITH CPU PLUG N' PLAY FUNCTION AWARD BIOS W6119MJ V1.1 042998

 DISC2:\BIOS\MSI\W619MJ11	 説明を表示

STANDARD M/B AWARD BIOS W6119MS V1.1 042998

 DISC2:\BIOS\MSI\W619MS11	 説明を表示

■  MS-6120

AMI BIOS A6120MS V1.1 050798

 DISC2:\BIOS\MSI\A620MS11	 説明を表示

■  MS-6122

AMI BIOS A6122MS V1.0 041498

 DISC2:\BIOS\MSI\A622MS10	 説明を表示

AWARD BIOS W6122MS V1.0 050598

 DISC2:\BIOS\MSI\W622MS10	 説明を表示

■  MS-6126

AWARD BIOS W6126MS V1.0 032498

 DISC2:\BIOS\MSI\W626MS11	 説明を表示

■  Pentium マザーボード

■  MS-5148

AWARD BIOS W5148MS V2.3 040998

 DISC2:\BIOS\MSI\W548MS23	 説明を表示

■  MS-5169

AMI BIOS A5169MS V1.3 051298 (FOR VER 1.X MAINBOARD)

 DISC2:\BIOS\MSI\A569MS13	 説明を表示

AMI BIOS A5169MS V2.1 051298 (FOR VER 2.X MAINBOARD)

 DISC2:\BIOS\MSI\A569MS21	 説明を表示