Copyright: Copyright (C) 1997 株式会社インプレス


ベンチマークプログラム

	HDBENCH(ﾊｰﾄﾞﾃﾞｨｽｸﾍﾞﾝﾁ) Ver 2.61 　　制作：EP82改/かず 氏 　　　　http://www.lares.dti.ne.jp/~ep82kazu/	内容 画面	ﾌｫﾙﾀﾞ ｲﾝｽﾄｰﾙ
	ハードディスク、描画、CPUの速さを測定するプログラムです。
	DDBENCH(DirectDrawﾍﾞﾝﾁ) Ver 1.41 　　制作：EP82改/かず 氏 　　　　http://www.lares.dti.ne.jp/~ep82kazu/	内容 画面	ﾌｫﾙﾀﾞ ｲﾝｽﾄｰﾙ
	DirectDrawの描画速度を測定するプログラムです。
	WCPUID.EXE  Version 1.4  for Win32 　　制作：H.Oda!氏 　　　　http://www2.tky.3web.ne.jp/~nrklv/	内容 画面	ﾌｫﾙﾀﾞ ｲﾝｽﾄｰﾙ
	Windows 95/NT 4.0上で、CPUのクロック周波数、およびMMXテクノロジサポートの有無を測定するプログラムです。
	ゲーム用グラフィックベンチマークテスト GBENCH32 3.0 　　制作：まるあい 氏	内容 画面	ﾌｫﾙﾀﾞ ｲﾝｽﾄｰﾙ
	グラフィックの性能を測定するプログラムです。
	PFM486 Ver.1.77H 評価版 　　制作：第三京浜 氏	内容 画面	ﾌｫﾙﾀﾞ ｲﾝｽﾄｰﾙ
	386 以降の x86 CPU を使った PC の外部メモリ性能を測定するプログラムです。
	Performance meter for Intel 686 ver 2.1A 　　制作：（こじ）氏、第三京浜氏	内容 画面	ﾌｫﾙﾀﾞ ｲﾝｽﾄｰﾙ
	Pentium以降のCPUを使った PC の外部メモリアクセス速度を測定するプログラムです。
	PFM686 用，改変 CWSDPMI　（DPMI server） 　　制作：原作：Charles W Sandmann　改変：（こじ）氏	内容	ﾌｫﾙﾀﾞ ｲﾝｽﾄｰﾙ
	pfm686 ver2.0以降を動作させるために必要なDPMI サーバーです。
	メモリーベンチマーク  CORETEST/97 1.01 　　制作：前田宜興 氏	内容 画面	ﾌｫﾙﾀﾞ ｲﾝｽﾄｰﾙ
	マシンのメモリアクセススピードを測定するプログラムです。
	VTBENCH DOS/V Text Video Benchmark Ver. 1.2 　　制作：北村敏彦 氏 　　　　http://www.cadin.or.jp/users/baxsoft/	内容 画面	ﾌｫﾙﾀﾞ ｲﾝｽﾄｰﾙ
	DOS/Vのテキスト画面関係のスピードを計測するプログラムです。
	株式会社メルコ メルコベンチマーク 　　制作：株式会社メルコ 　　　　http://www.melcoinc.co.jp/	内容 画面	ﾌｫﾙﾀﾞ ｲﾝｽﾄｰﾙ
	各周辺装置のパフォーマンスを測定するプログラムです。
	株式会社 アイ・オー・データ機器 アプリベンチ 　　制作：株式会社 アイ・オー・データ機器 　　　　http://www.iodata.co.jp/	内容 画面	ﾌｫﾙﾀﾞ ｲﾝｽﾄｰﾙ
	Windows 95上で実際にアプリケーションを実行したときのシステム性能を評価するプログラムです。
	WHATIDE 　　制作：Tom Warren 氏	内容	ﾌｫﾙﾀﾞ ｲﾝｽﾄｰﾙ
	DOS上でIDEのハードディスクの情報を表示するプログラムです。
	Quantum Data Access Time Benchmark 　　制作：Quantum Corporation 　　　　http://www.quantum.com/	内容	ﾌｫﾙﾀﾞ ｲﾝｽﾄｰﾙ
	ハードディスクのデータアクセス速度と転送速度を測定するベンチマークプログラムです。
	Diskdrive benchmark on Win32 1.12 　　制作：塚田雄二氏 　　　　http://www.netpassport.or.jp/~wtukapon/	内容 画面	ﾌｫﾙﾀﾞ ｲﾝｽﾄｰﾙ
	Win32環境（Windows 95/NT 4.0/NT 3.51）下における、リムーバブルメディアをふくむディスクドライブのパフォーマンスを測定するプログラムです。
	ノートＰＣ用バッテリテストプログラム Revision 0.21 　　制作：井之上 和弘氏	内容 画面	ﾌｫﾙﾀﾞ ｲﾝｽﾄｰﾙ
	ノートパソコンのバッテリ持続時間を測定するベンチマークプログラムです。
	OpenGL Benchmark 　　制作：YoccY氏 　　　　http://www.bekkoame.or.jp/~yoccy/index.html	内容 画面	ﾌｫﾙﾀﾞ ｲﾝｽﾄｰﾙ
	OpenGLの描画性能を測定するためのプログラムです。
	OpenGL ﾗﾝﾀｲﾑ 　　制作：原著作権者 Silicon Graphics, Inc. 転載、デモ作成 ゆい 氏	内容 画面	ﾌｫﾙﾀﾞ ｲﾝｽﾄｰﾙ
	OpenGL Benchmarkなど、OpenGL対応のソフトの動作に必要なランタイムライブラリと、それを使ったデモプログラムです。
	WinGパフォーマンステスト GTEST ver.1.2 　　制作：まるあい 氏	内容 画面	ﾌｫﾙﾀﾞ ｲﾝｽﾄｰﾙ
	WinGのパフォーマンスを測定するプログラムです。


HDBENCH(ﾊｰﾄﾞﾃﾞｨｽｸﾍﾞﾝﾁ) Ver 2.61

 インストールの実行

 画面イメージ

 収録フォルダ

DISC1:\BENCH\HDBE261

 制作

EP82改/かず 氏
http://www.lares.dti.ne.jp/~ep82kazu/

 内容

ハードディスク、描画、CPUの速さを測定するプログラムです。以下の項目についての測定を行ないます。
・ハードディスク
リード、ライト、キャッシュの1秒間の転送byte数
・描画
1秒間の矩形＆円＆スクロールの描画回数
・CPU
1秒間当たりの浮動小数点演算＆整数演算の計算回数

　詳しくは、こちらをご覧ください。


ハードディスク、描画、CPUの速さを測定するプログラムです。以下の項目についての測定を行ないます。
・ハードディスク
リード、ライト、キャッシュの1秒間の転送byte数
・描画
1秒間の矩形＆円＆スクロールの描画回数
・CPU
1秒間当たりの浮動小数点演算＆整数演算の計算回数

　詳しくは、こちらをご覧ください。


DISC1:\BENCH\HDBE261


 インストールの実行


DDBENCH(DirectDrawﾍﾞﾝﾁ) Ver 1.41

 インストールの実行

 画面イメージ

 収録フォルダ

DISC1:\BENCH\DDBEN141

 制作

EP82改/かず 氏
http://www.lares.dti.ne.jp/~ep82kazu/

 内容

DirectDrawの描画速度を測定するプログラムです。実行すると、2,000枚のSPRITEを表示させたときの１秒間の画面書き換え回数を左上に表示します。
DirectDrawは、DISC2に入っているDirectXをインストールすることにより使用できます。

　詳しくは、こちらをご覧ください。


DirectDrawの描画速度を測定するプログラムです。実行すると、2,000枚のSPRITEを表示させたときの１秒間の画面書き換え回数を左上に表示します。
DirectDrawは、DISC2に入っているDirectXをインストールすることにより使用できます。

　詳しくは、こちらをご覧ください。


DISC1:\BENCH\DDBEN141


 インストールの実行


WCPUID.EXE  Version 1.4  for Win32

 インストールの実行

 画面イメージ

 収録フォルダ

DISC1:\BENCH\WCPU140

 制作

H.Oda!氏
http://www2.tky.3web.ne.jp/~nrklv/

 内容

Windows 95/NT 4.0上で、CPUのクロック周波数、およびMMXテクノロジサポートの有無を測定するプログラムです。
Intel、AMD、Cyrix、IDTの各種CPUに対応しています。

　詳しくは、こちらをご覧ください。


Windows 95/NT 4.0上で、CPUのクロック周波数、およびMMXテクノロジサポートの有無を測定するプログラムです。
Intel、AMD、Cyrix、IDTの各種CPUに対応しています。

　詳しくは、こちらをご覧ください。


DISC1:\BENCH\WCPU140


 インストールの実行


ゲーム用グラフィックベンチマークテスト GBENCH32 3.0

 インストールの実行

 画面イメージ

 収録フォルダ

DISC1:\BENCH\GBENCH30

 制作

まるあい 氏

 内容

グラフィックの性能を測定するプログラムです。32bitのスプライトエンジンを利用して、10秒間に画面の書き換えを何回行なえるか表示します。

　詳しくは、こちらをご覧ください。


グラフィックの性能を測定するプログラムです。32bitのスプライトエンジンを利用して、10秒間に画面の書き換えを何回行なえるか表示します。

　詳しくは、こちらをご覧ください。


DISC1:\BENCH\GBENCH30


 インストールの実行


PFM486 Ver.1.77H 評価版

 インストールの実行

 画面イメージ

 収録フォルダ

DISC1:\BENCH\PFM_177H

 制作

第三京浜 氏

 内容

386 以降の x86 CPU を使った PC の外部メモリ性能を測定するプログラムです。メモリバーストリード、メモリライト、外部キャッシュリード、外部キャッシュライトの性能を測定することができます。

　詳しくは、こちらをご覧ください。


386 以降の x86 CPU を使った PC の外部メモリ性能を測定するプログラムです。メモリバーストリード、メモリライト、外部キャッシュリード、外部キャッシュライトの性能を測定することができます。

　詳しくは、こちらをご覧ください。


DISC1:\BENCH\PFM_177H


 インストールの実行


Performance meter for Intel 686 ver 2.1A

 ファイルのコピー

 画面イメージ

 収録フォルダ

DISC1:\BENCH\PFM68621

 制作

（こじ）氏、第三京浜氏

 内容

Pentium以降のCPUを使った PC の外部メモリアクセス速度を測定するプログラムです。

　詳しくは、こちらをご覧ください。


Pentium以降のCPUを使った PC の外部メモリアクセス速度を測定するプログラムです。

　詳しくは、こちらをご覧ください。


DISC1:\BENCH\PFM68621


 ファイルのコピー


PFM686 用，改変 CWSDPMI　（DPMI server）

 ファイルのコピー

 収録フォルダ

DISC1:\BENCH\CWSDPMI2

 制作

原作：Charles W Sandmann　改変：（こじ）氏

 内容

pfm686 ver2.0以降を動作させるために必要なDPMI サーバーです。

　詳しくは、こちらをご覧ください。


pfm686 ver2.0以降を動作させるために必要なDPMI サーバーです。

　詳しくは、こちらをご覧ください。


DISC1:\BENCH\CWSDPMI2


 ファイルのコピー


メモリーベンチマーク  CORETEST/97 1.01

 インストールの実行

 画面イメージ

 収録フォルダ

DISC1:\BENCH\CTEST97B

 制作

前田宜興 氏

 内容

マシンのメモリアクセススピードを測定するプログラムです。計測部にVxD（仮想デバイスドライバ）を使用し、Pentiumのrdtsc命令をつかって正確な時間測定を行なっています。

　詳しくは、こちらをご覧ください。


マシンのメモリアクセススピードを測定するプログラムです。計測部にVxD（仮想デバイスドライバ）を使用し、Pentiumのrdtsc命令をつかって正確な時間測定を行なっています。

　詳しくは、こちらをご覧ください。


DISC1:\BENCH\CTEST97B


 インストールの実行


VTBENCH DOS/V Text Video Benchmark Ver. 1.2

 インストールの実行

 画面イメージ

 収録フォルダ

DISC1:\BENCH\VBENCH12

 制作

北村敏彦 氏
http://www.cadin.or.jp/users/baxsoft/

 内容

DOS/Vのテキスト画面関係のスピードを計測するプログラムです。各種のドライバを使用したときにどのくらいの画面まわりのスピードが出ているかを相対的に計測します。文字表示、スクロールともにビデオBIOSと仮想VRAM直接書き込みの両方で計測できます。

　詳しくは、こちらをご覧ください。


DOS/Vのテキスト画面関係のスピードを計測するプログラムです。各種のドライバを使用したときにどのくらいの画面まわりのスピードが出ているかを相対的に計測します。文字表示、スクロールともにビデオBIOSと仮想VRAM直接書き込みの両方で計測できます。

　詳しくは、こちらをご覧ください。


DISC1:\BENCH\VBENCH12


 インストールの実行


株式会社メルコ メルコベンチマーク

 インストールの実行

 画面イメージ

 収録フォルダ

DISC1:\BENCH\MELCO

 制作

株式会社メルコ
http://www.melcoinc.co.jp/

 内容

各周辺装置のパフォーマンスを測定するプログラムです。スクロール、画像描写、
CPU、メモリ、ハードディスク、CD-ROMの性能を測定することができます。

注意:Window95をご使用の場合、測定中にキーボードおよびマウスは使用しないでください。


各周辺装置のパフォーマンスを測定するプログラムです。スクロール、画像描写、
CPU、メモリ、ハードディスク、CD-ROMの性能を測定することができます。

注意:Window95をご使用の場合、測定中にキーボードおよびマウスは使用しないでください。


DISC1:\BENCH\MELCO


 インストールの実行


株式会社 アイ・オー・データ機器 アプリベンチ

 インストールの実行

 画面イメージ

 収録フォルダ

DISC1:\BENCH\WKAPB

 制作

株式会社 アイ・オー・データ機器
http://www.iodata.co.jp/

 内容

Windows 95上で実際にアプリケーションを実行したときのシステム性能を評価するプログラムです。アプリケーションを使用してベンチマークを取るため、チューニングを行なう場合に実際の使用時にどれだけ速度が向上するのかが、比較的分かりやすくなっています。
測定項目：電卓でベンチマーク、メモ帳でベンチマーク、ペイントでベンチマーク


Windows 95上で実際にアプリケーションを実行したときのシステム性能を評価するプログラムです。アプリケーションを使用してベンチマークを取るため、チューニングを行なう場合に実際の使用時にどれだけ速度が向上するのかが、比較的分かりやすくなっています。
測定項目：電卓でベンチマーク、メモ帳でベンチマーク、ペイントでベンチマーク


DISC1:\BENCH\WKAPB


 インストールの実行


WHATIDE

 インストールの実行

 収録フォルダ

DISC1:\BENCH\WHATIDE

 制作

Tom Warren 氏

 内容

DOS上でIDEのハードディスクの情報を表示するプログラムです。シリンダー数、ヘッド数、1トラックあたりのセクタ数、セクタバッファサイズ、1回の割り込みにおけるセクタ数(ブロックモード)とECCバイト数を表示します。

　詳しくは、DISC1:\BENCH\WHATIDEをご覧ください。


DOS上でIDEのハードディスクの情報を表示するプログラムです。シリンダー数、ヘッド数、1トラックあたりのセクタ数、セクタバッファサイズ、1回の割り込みにおけるセクタ数(ブロックモード)とECCバイト数を表示します。

　詳しくは、DISC1:\BENCH\WHATIDEをご覧ください。


DISC1:\BENCH\WHATIDE


 インストールの実行


Quantum Data Access Time Benchmark

 ファイルのコピー

 収録フォルダ

DISC1:\BENCH\QBENCH

 制作

Quantum Corporation
http://www.quantum.com/

 内容

ハードディスクのデータアクセス速度と転送速度を測定するベンチマークプログラムです。

NEC PC-9800シリーズでは正常に動作しません。最悪の場合ハードディスクを破損するおそれがあるので、PC-9800シリーズでは本プログラムを決して使用しないでください。


ハードディスクのデータアクセス速度と転送速度を測定するベンチマークプログラムです。

NEC PC-9800シリーズでは正常に動作しません。最悪の場合ハードディスクを破損するおそれがあるので、PC-9800シリーズでは本プログラムを決して使用しないでください。


DISC1:\BENCH\QBENCH


 ファイルのコピー


Diskdrive benchmark on Win32 1.12

 インストールの実行

 画面イメージ

 収録フォルダ

DISC1:\BENCH\DBNCH112

 制作

塚田雄二氏
http://www.netpassport.or.jp/~wtukapon/

 内容

Win32環境（Windows 95/NT 4.0/NT 3.51）下における、リムーバブルメディアをふくむディスクドライブのパフォーマンスを測定するプログラムです。

　詳しくは、こちらをご覧ください。


Win32環境（Windows 95/NT 4.0/NT 3.51）下における、リムーバブルメディアをふくむディスクドライブのパフォーマンスを測定するプログラムです。

　詳しくは、こちらをご覧ください。


DISC1:\BENCH\DBNCH112


 インストールの実行


ノートＰＣ用バッテリテストプログラム Revision 0.21

 ファイルのコピー

 画面イメージ

 収録フォルダ

DISC1:\BENCH\TESTBAT

 制作

井之上 和弘氏

 内容

ノートパソコンのバッテリ持続時間を測定するベンチマークプログラムです。

　詳しくは、DISC1:\BENCH\TESTBAT\TESTBAT.DOCをご覧ください。


ノートパソコンのバッテリ持続時間を測定するベンチマークプログラムです。

　詳しくは、DISC1:\BENCH\TESTBAT\TESTBAT.DOCをご覧ください。


DISC1:\BENCH\TESTBAT


 ファイルのコピー


OpenGL Benchmark

 インストールの実行

 画面イメージ

 収録フォルダ

DISC1:\BENCH\OGLB151I

 制作

YoccY氏
http://www.bekkoame.or.jp/~yoccy/index.html

 内容

OpenGLの描画性能を測定するためのプログラムです。

　詳しくは、DISC1:\BENCH\OGLB151I\README_J.TXTをご覧ください。


OpenGLの描画性能を測定するためのプログラムです。

　詳しくは、DISC1:\BENCH\OGLB151I\README_J.TXTをご覧ください。


DISC1:\BENCH\OGLB151I


 インストールの実行


OpenGL ﾗﾝﾀｲﾑ

 インストールの実行

 画面イメージ

 収録フォルダ

DISC1:\BENCH\OPENGL11

 制作

原著作権者 Silicon Graphics, Inc. 転載、デモ作成 ゆい 氏

 内容

OpenGL Benchmarkなど、OpenGL対応のソフトの動作に必要なランタイムライブラリと、それを使ったデモプログラムです。インストールすることにより、DLLがシステムフォルダにコピーされます。

OpenGLは、Windows NT 4.0 およびバージョン4.00.950B以降のWindows 95（いわゆるOSR2）には標準でインストールされています。バージョン4.00.950a以前のWindows 95をお使いの場合のみ、インストールを行なってください。お使いのWindowsのバージョンは、コントロールパネルのシステムのプロパティで確認することができます。


OpenGL Benchmarkなど、OpenGL対応のソフトの動作に必要なランタイムライブラリと、それを使ったデモプログラムです。インストールすることにより、DLLがシステムフォルダにコピーされます。

OpenGLは、Windows NT 4.0 およびバージョン4.00.950B以降のWindows 95（いわゆるOSR2）には標準でインストールされています。バージョン4.00.950a以前のWindows 95をお使いの場合のみ、インストールを行なってください。お使いのWindowsのバージョンは、コントロールパネルのシステムのプロパティで確認することができます。


DISC1:\BENCH\OPENGL11


 インストールの実行


WinGパフォーマンステスト GTEST ver.1.2

 インストールの実行

 画面イメージ

 収録フォルダ

DISC1:\BENCH\GT12G

 制作

まるあい 氏

 内容

WinGのパフォーマンスを測定するプログラムです。有名なベンチマークテストである3DBENCHと同じような傾向の数値を出します。

　詳しくは、DISC1:\BENCH\GT12G\README.TXTをご覧ください。


WinGのパフォーマンスを測定するプログラムです。有名なベンチマークテストである3DBENCHと同じような傾向の数値を出します。

　詳しくは、DISC1:\BENCH\GT12G\README.TXTをご覧ください。


DISC1:\BENCH\GT12G


 インストールの実行


MARKINDEX

　メニューの使い方

　一覧表の各部分をクリックすることにより、そのソフトの情報を表示したりインストールを行なうことができます。

　各部分についての説明をご覧になりたい箇所をクリックしてください。

	ソフトウェアタイトル 作者･提供元名 　　　　http:www.impress.co.jp/	内容 画面	ﾌｫﾙﾀﾞ ｲﾝｽﾄｰﾙ
	このソフトウェアの概要です


このソフトウェアの紹介文を表示されます。


このソフトウェアが実行された時の画面イメージが表示されます。


このソフトウェアが収録されているフォルダ名を表示されます。さらにフォルダ名クリックすると、表示されているフォルダが開かれます。
　使い慣れたツールでのインストールや、インストール前に付属のドキュメントファイルをご覧になる場合に便利です。


インストールを行う為のボタンを表示します。
さらにボタンをクリックすると、インストールが行なわれます。
セットアッププログラムが起動しソフトウェアのインストールが行なわれます。

パワーインストーラでソフトウェアがインストールされプログラムグループの作成、スタートメニューへの登録を行なわれます。

ファイルがCD-ROMからコピーされます。


クリックすると、このソフトの紹介ページが表示されます。


クリックすると、このソフトの紹介ページが表示されます。


ソフトウェアの作者や提供もとのインターネット上のホームページのURLアドレスです。ここをクリックすると、WWWブラウザが起動され作者のホームページにジャンプします。


新規・更新 収録種別を示します
本誌初収録のソフトです。
前回収録後、バージョンアップしたソフトです。


インストール用ボタン
 セットアッププログラムが起動しソフトウェアのインストールが行なわれます。

 インストーラでソフトウェアをインストールしプログラムグループの作成、スタートメニューへの登録が行なわれます。

 ファイルがCD-ROMからコピーされます。


MARK
インストール用ボタン

	セットアッププログラムが起動しソフトウェアのインストールが行なわれます。
	インストーラでソフトウェアをインストールしプログラムグループの作成、スタートメニューへの登録が行なわれます。
	ファイルがCD-ROMからコピーされます。
ドキュメント表示ボタン

	ドキュメントファイルの内容を専用ビューアで表示します。