Copyright: Copyright (C) 1997 impress corporation


FIC

First International Computer (FIC) BIOSアップデート

homepage: http://www.fic.com.tw/

注1：各データの著作権は、特別の断りがないかぎり開発メーカーに帰属します。

注2：収録各社およびDOS/V POWER REPORT編集部では、アップデートによる
いかなる損害に関しても一切責任を負いませんのであらかじめご了承ください。

説明を表示します。	新規に収録されたファイル 更新されたファイル
 ユーティリティ

Flash BIOS Utility
Flash BIOS Utility for FIC Mainbords   DISC2:\BIOS\FIC\FLASH
PentiumII マザーボード
KL-6011
AMI BIOS ver. 627IB13 1997/12/31 (for PCB1.1)   DISC2:\BIOS\FIC\627IB13
AWARD BIOS ver. 1.11IB11 1997/12/22 (for PCB1.1)   DISC2:\BIOS\FIC\111IB11
VL-601
AWARD BIOS ver. 1.11IC11 1997/12/22 (for PCB1.1A)   DISC2:\BIOS\FIC\627IC11
AMI BIOS ver. 627IC12 1997/12/22 (for PCB1.1/1.1A)   DISC2:\BIOS\FIC\627IC12
KN-6010
AMI BIOS ver. 626HB13 1998/1/6 (for PCB2.1)   DISC2:\BIOS\FIC\626HB13
KN-6000
AMI BIOS ver. 626HA14 1998/1/6 (for PCB1.2)   DISC2:\BIOS\FIC\626HA14
PentiumPro マザーボード
PN-6210
AMI BIOS ver. NII1001 1996/10/4 (for PCB1.2)   DISC2:\BIOS\FIC\NII1001
AMI BIOS ver. FIC1119 1996/12/6 (for PCB1.3)   DISC2:\BIOS\FIC\FIC1119
PO-6000
AMI BIOS ver. 405F05C 1996/9/11 (for PCB1.2)   DISC2:\BIOS\FIC\405F05C
PN-6010
AWARD BIOS ver. 902K801 1996/12/6 (for PCB1.2)   DISC2:\BIOS\FIC\9010K801
Pentium マザーボード
PA-2012
AWARD BIOS ver. 1.09JA12 1997/11/3 (for PCB1.1)   DISC2:\BIOS\FIC\109JA12
AWARD BIOS ver. 1.11JB14 1998/1/8 (for PCB1.2)   DISC2:\BIOS\FIC\111JB14
PT-2012
AWARD BIOS ver. 1.11GG14 1997/12/14 (for PCB1.1/1.2)   DISC2:\BIOS\FIC\111GG14
PDA-2000
AWARD BIOS ver. 1.10CR13 1997/12/18 (for PCB2.1/2.3)   DISC2:\BIOS\FIC\110CR13
AWARD BIOS ver. 409I843 1996/11/29 (for PCB1.21)   DISC2:\BIOS\FIC\4089I843
AWARD BIOS ver. 1.10CQ14 1997/12/29 (for PCB2.21/2.3)   DISC2:\BIOS\FIC\110CQ14
VA-503
AWARD BIOS ver. 1.11JD10 1998/1/9 (for PCB1.0A)   DISC2:\BIOS\FIC\111JD10
VA-502
AWARD BIOS ver. 110AJ13 1997/11/28 (for PCB1.1A CHIPSET:VT82C580 VPX)   DISC2:\BIOS\FIC\110AJ13
AWARD BIOS ver. 109AE12 1997/9/26 (for PCB1.1 CHIPSET:VIA 3049B+586A+SMC)   DISC2:\BIOS\FIC\109AE12
AWARD BIOS ver. 109AC12 1997/9/26 (for PCB1.1 CHIPSET:3039D+586A+SMC)   DISC2:\BIOS\FIC\109AC12
AWARD BIOS ver. 618I90J 1997/7/25 (for PCB1.2)   DISC2:\BIOS\FIC\618I90J
PT-2011
AMI BIOS ver. 626GC13 1997/12/4 (for PCB3.1)   DISC2:\BIOS\FIC\626GC13
AMI BIOS ver. 626GA14 1997/12/30 (for PCB2.1/2.2/2.3)   DISC2:\BIOS\FIC\626GA14
PT-2007
AMI BIOS ver. 626GB14 1997/12/14 (for PCB1.3)   DISC2:\BIOS\FIC\626GB14
AWARD BIOS ver. 108GB12 1997/8/25 (for PCB1.3)   DISC2:\BIOS\FIC\108GB12
PAK-2005
AWARD BIOS ver. 61108CF10D 1997/8/3 (for PCB1.1/1.0)   DISC2:\BIOS\FIC\108CF10D
AWARD BIOS ver. 110CM13 1997/12/2 (for PCB1.1)   DISC2:\BIOS\FIC\110CM13
PTK-2110
AWARD BIOS ver. 105EC11 1997/5/27 (for PCB1.3)   DISC2:\BIOS\FIC\105EC11
PT-2006
AWARD BIOS ver. 805J802 1996/10/23 (for PCB1.2)   DISC2:\BIOS\FIC\8044J802
AWARD BIOS ver. 807J802 1997/4/7 (for PCB2.3)   DISC2:\BIOS\FIC\807J802
AWARD BIOS ver. 807J801 1997/6/23 (for PCB2.2)   DISC2:\BIOS\FIC\807J801
PA-2005
AWARD BIOS ver. 619J900 1997/8/21 (for PCB1.13/1.31   DISC2:\BIOS\FIC\619J900
PT-2010
AWARD BIOS ver. 807J803 1997/4/15 (for PCB1.4)   DISC2:\BIOS\FIC\807J803
AWARD BIOS ver. 806J803 1996/11/28 (for PCB1.2)   DISC2:\BIOS\FIC\8052J803
PA-2002
AWARD BIOS ver. 409G800A 1996/10/8 (for PCB1.21)   DISC2:\BIOS\FIC\409G800A
PA-2001
AWARD BIOS ver. 407G804 1996/4/25 (for PCB1.1)   DISC2:\BIOS\FIC\407G804
PT-2200
AMI BIOS ver. TII107 1997/5/5 (for PCB2.2)   DISC2:\BIOS\FIC\TII107
AMI BIOS ver. TII104 1996/10/4 (for PCB1.2)   DISC2:\BIOS\FIC\TII104
AMI BIOS ver. TII106 1996/12/30 (for PCB2.1)   DISC2:\BIOS\FIC\TII106
PN-2000
AWARD BIOS ver. 1.560304B 1996/Jan.   DISC2:\BIOS\FIC\1560304B
PT-2003
AWARD BIOS ver. 306I804 1996/2/29 (for PCB1.3)   DISC2:\BIOS\FIC\306I804
AWARD BIOS ver. 10306DI804 1996/9/13 (for PCB1.4)   DISC2:\BIOS\FIC\306DI804
VA-501
AWARD BIOS ver. 616I904 1997/5/8 (for PCB1.2)   DISC2:\BIOS\FIC\616I904
PA-2000
AWARD BIOS ver. 205C800 1996/3/11 (for PCB1.32)   DISC2:\BIOS\FIC\205C800
PA-2011
AMI BIOS ver. 626CC11 1997/5/15 (for PCB2.1)   DISC2:\BIOS\FIC\626CC11
AMI BIOS ver. 626CC13 1997/8/28 (for PCB2.3)   DISC2:\BIOS\FIC\626CC13
AWARD BIOS ver. 618H908 1997/8/5 (for PCB2.3/2.2)   DISC2:\BIOS\FIC\618H908
AMI BIOS ver. 626CC12 1997/6/10 (for PCB2.2)   DISC2:\BIOS\FIC\626CC12
VT-501
AWARD BIOS ver. 807I804 1997/4/1 (for PCB1.1)   DISC2:\BIOS\FIC\807I804
VT-502
AWARD BIOS ver. 108FF11 1997/8/9 (for PCB2.0)   DISC2:\BIOS\FIC\108FF11
PAC-2003
AWARD BIOS ver. 600K9F0 1996/6/13 (for PCB1.1)   DISC2:\BIOS\FIC\6008K9F0
AWARD BIOS ver. 617K9F9 1997/6/3 (for PCB1.2)   DISC2:\BIOS\FIC\617K9F9
PA-2007
AWARD BIOS ver. 617J90W 1997/5/15 (for PCB1.0)   DISC2:\BIOS\FIC\617J90W
AWARD BIOS ver. 109CD12 1997/9/26 (for PCB1.2)   DISC2:\BIOS\FIC\109CD12
AWARD BIOS ver. 618J90W 1997/6/27 (for PCB1.1)   DISC2:\BIOS\FIC\618J90W
PA-2010
AWARD BIOS ver. 6.17J90S 1997/5/30 (for PCB2.1)   DISC2:\BIOS\FIC\617J90S
PA-2010+
AWARD BIOS ver. 109AB12 1997/9/17 (for PCB4.1)   DISC2:\BIOS\FIC\109AB12
AWARD BIOS ver. 617J90E 1997/7/5 (for PCB4.0)   DISC2:\BIOS\FIC\617J90E
PAC-2000
AWARD BIOS ver. 204C723 1996/1/4 (for PCB1.32)   DISC2:\BIOS\FIC\204C723
PA-2006
AWARD BIOS ver. 614J903 1997/11/9 (for PCB3.07)   DISC2:\BIOS\FIC\614J903
AWARD BIOS ver. 618J903 1997/9/10 (for PCB2.1/2.1C)   DISC2:\BIOS\FIC\618J903
AWARD BIOS ver. 618J90M 1997/9/10 (for PCB2.2)   DISC2:\BIOS\FIC\618J90M
PAK-2110
AWARD BIOS ver. 614J990 1996/11/13 (for PCB1.2)   DISC2:\BIOS\FIC\614J990
VT-503
AWARD BIOS ver. 109GI14 1997/11/27 (for PCB1.0)   DISC2:\BIOS\FIC\109GI14
PT-2000
AWARD BIOS ver. 306C800 1996/2/29 (for PCB2.4)   DISC2:\BIOS\FIC\306C800
PAC-2002
AWARD BIOS ver. 408G8E6 1996/6/25 (for PCB1.3)   DISC2:\BIOS\FIC\408G8E6
PAK-2102
AWARD BIOS ver. 615K999 1997/1/6 (for PCB1.3U)   DISC2:\BIOS\FIC\615K999
486 マザーボード
486-PIO2
486-PIO2 (I/O Core Logic:NS 311/312) BIOS ver.1.15B701 1996/4/1   DISC2:\BIOS\FIC\115B701
486-PIO2 (I/O Core Logic:NS 311/312) BIOS ver.1.15B101 1996/4/18   DISC2:\BIOS\FIC\115B101
486-PIO2 (I/O Core Logic:NS 332) BIOS ver.1.15C101 1996/4/18   DISC2:\BIOS\FIC\115C101
486-PIO2 (I/O Core Logic:NS 332) BIOS ver.1.15C701 1996/4/1   DISC2:\BIOS\FIC\115C701
486-VIP-IO2
486-VIP-IO2 BIOS ver. 1164g701 1997/1/7   DISC2:\BIOS\FIC\1164G701
486-VIP-IO
486-VIP-IO  BIOS ver. 427gn2a 1997/1/7   DISC2:\BIOS\FIC\427GN2A
486-PVT-IO
486-PVT-IO BIOS ver. 5.1623W2 1997/1/8   DISC2:\BIOS\FIC\5162CF37
486-PVT
486-PVT BIOS ver. 5150eef3 1997/1/7   DISC2:\BIOS\FIC\5150EEF3
486-PIO3
486-PIO3 (EPROM Chip:N/A) BIOS ver.1.15G105 1996/4/1   DISC2:\BIOS\FIC\115G105
486-PIO3 (EPROM Chip:SST Flash EPROM) BIOS ver.1.XXG705 1996/4/1   DISC2:\BIOS\FIC\115G705
486-GAC-2
486-GAC-2 BIOS ver. att409be 1997/1/7   DISC2:\BIOS\FIC\ATT409BE
486-GAC-V
486-GAC-V BIOS ver. 327gn1 1996/4/9   DISC2:\BIOS\FIC\327GN1
486-GIO-VP
486-GIO-VP BIOS ver. giovp315 1997/1/7   DISC2:\BIOS\FIC\GIOVP315
486-GIO-VT
486-GIO-VT BIOS ver. 306gcd00 1997/1/7   DISC2:\BIOS\FIC\306GCD00
486-GIO-VT2
486-GIO-VT2 BIOS ver. 326g1c00 1997/1/7   DISC2:\BIOS\FIC\326G1C00
486-GVT2
486-GVT2 BIOS ver 3073 1997/1/7   DISC2:\BIOS\FIC\3073
486-PAK-2
486-PAK-2 BIOS ver. 515sbd8a 1997/1/7   DISC2:\BIOS\FIC\515SBD8A