Copyright: Copyright (C) by ＲＩＫＩ PFE00511@niftyserve.or.jp
Citation: Copyright (C) by ＲＩＫＩ PFE00511@niftyserve.or.jp


電池モニターのヘルプ
◆電池モニターのヘルプ

電池モニターは携帯PCの電池残量を元にして，電池駆動時の使用可能時間を推測表示するソフトウエアです．一部メーカーの携帯PCには最初からそのようなユーティリティが添付されていますが，このソフトウエアは残量表示を得る機能さえついていればメーカー・機種を問わないはずです．

タスクトレイ表示

ポップアップメニュー

充電量

充電率，放電率

稼働可能時間，充電終了時間

動作環境

履歴

著作権表示


タスクトレイ表示
◆タスクトレイ表示

電池モニターは実行するとタスクトレイ上に大きめのアイコンとして常駐します．分表示のアイコン上にポインタを移動すると，電池駆動時は稼働可能時間と充電量が，AC電源駆動時は充電終了時間LifeTimeと充電量が表示されます．また同じ場所を左クリックするとポップアップメニューが表示されます．


アイコン表示
◆アイコン表示

電池モニターは電池＋ディジタル時計の２つのアイコンをタスクバーに表示します．電池アイコンで充電量を10%刻みで図示し，時計アイコンで稼働可能時間Lを０～30分までは１分刻み，30～５時間までは５分刻みで表示します．AC電源駆動時は時計アイコンの表示は時間を表示せず[AC]となっているので，充電終了時間を知るためにはポインタをアイコン上に移動する必要があります．


充電量表示例
◆充電量表示例

…充電量 90～100%， [image] …充電量 80～ 89%

…充電量 70～ 79%， [image] …充電量 60～ 69%

…充電量 50～ 59%， [image] …充電量 40～ 49%

…充電量 30～ 39%， [image] …充電量 20～ 29%

…充電量 10～ 19%， [image] …充電量  0～  9%

…充電量約80%で残り時間が１時間27分


ポップアップメニュー
◆ポップアップメニュー

タスクトレイのアイコン上にポインタを移動し，左クリックすると電池モニターのメニューが表示されます．このメニューからは次のことが可能です．

ログ開始

ログ中止

条件設定

バージョン

ヘルプ

終了


ポップアップメニュー－ログ開始
◆ポップアップメニュー－ログ開始

電池ログの採取を開始します．ファイル名とメモ入力を促すウインドウが開くので，適当に入力して[Start]をクリックするとログファイルが新たに作成され，以後ログが定期的に採取されます．[Cancel]をクリックしたときにはログを開始せずに戻ります．古いログは上書きされてしまうため，残しておくときにはファイル名を変更してください．


ポップアップメニュー－ログ中止
◆ポップアップメニュー－ログ中止

電池ログの採取をやめます．採取済みのログファイルはそのまま残されます．ログを閉じないで使用し続けるとログファイルは増え続けますが，再起動を行うとログの採取は行わなくなります．


ポップアップメニュー－条件設定
◆ポップアップメニュー－条件設定

電池残量刻み・サンプル数・最終電池残量・音声通知・警告表示を設定可能です．ここで設定した内容はレジストリに保存され，次回起動時からはその値が用いられます．


電池残量刻み
◆設定－電池残量刻み

電池モニターは充電量の変化を元に残り時間を推定しますが，携帯PCに実装されているAPMによっては充電量が等間隔で取得できないため，推定結果が大きく変動することがあります．このような場合には，電池残量刻みを大きくすることで変動を吸収できますが，使用に差し支えない範囲でできるだけ小さく設定してください．


サンプル数
◆設定－サンプル数

残り時間の推定に用いる充電量の変化点の個数を指定します．多くすると負荷変動の影響を受けにくくなりますが，推定値が得られるまで時間がかかるようになります．逆に少なくすると推定値を素早く得ることができますが，使用環境によって結果がかなり変動するようになります．


最終電池残量
◆設定－最終電池残量

ローバッテリーになると自動的にサスペンドあるいはハイバネーションする携帯PCの場合には，充電量が0%になるまで使い切れないことがあります．このような場合には，最終電池残量をサスペンドする直前の値にセットすることにより，稼働可能時間がより確かなものになります．


音声通知
◆設定－音声通知

稼働可能時間が30分，15分，5分を切ったときと，電源が切り替わったときに音声で通知します．音声データは.WAVファイルとなっているので，好みに応じて作り替えることもできます．


警告表示
◆設定－警告表示

稼働可能時間が30分，15分，5分を切ったときにそれぞれウインドウを開いてメッセージを表示します．警告表示のウインドウは他のウインドウでは隠せないのですみやかに閉じてください．


ポップアップメニュー－終了
◆ポップアップメニュー－終了

電池モニターを終了して，タスクトレイへのアイコン表示を削除します．


電池ログとは
◆電池ログとは

電源種別，経過時間，充電量 ，充電（放電）率をCSV形式で，充電率が変化するごとに記録したファイルのことを電池ログと呼称します．CSV形式であるため，各種表計算ソフトでの処理が容易となります．データの再利用を容易にするため，１行目にはメモを，２行目には見出しを出力し，実際のデータは３行目から始まります．なお，経過時間は電源が切り替わるごとに０にリセットされます．


電池ログの活用
◆電池ログの活用

電池による使用可能時間は作業内容により大きく変化します．そこで，特定の作業を行う前に電池ログを開始し，作業終了時点で中止しておくことで，電池ログの内容からその作業における使用可能時間を推定することができます．


充電量
◆充電量

バッテリーの残量を百分率で表します．APMの機能を用いて取得しているため，数値の細かさなどは携帯PC本体に依存します．


放電率
◆充電率，放電率

バッテリーの残量変化の度合いを，充電量が１％変化するのにかかった秒数で表示します．放電時はこの数値が大きいほど長時間の電池駆動が可能であるといえ，充電時はこの数値が小さいほどフル充電までの時間が短いといえます．


推定値
◆稼働可能時間，充電終了時間

電池駆動時には充電量×充放電率として推定した，残り使用可能時間を表示します．また，AC駆動時には（100%－充電量）×充放電率として推定した，フル充電までの残り時間を表示します．デフォルトの設定では電池駆動時にバッテリーを０％まで使い切ると仮定していますので，その前にローバッテリー警告が表示されたり，オートサスペンドすることがあります．推定値は時分秒まで算出していますが，実際の表示では秒を切り捨てています．

Version 0.4からは推定値の算出を充電量の変化点で行い，そこから先は秒単位でダウンカウントするようにしました．但しVersion 0.5R5で追加されたフル充電までの推定時間はカウントダウンしません．


動作環境
◆動作環境

本ソフトウエアはVB4.0による32ビットアプリケーションです．Windows 95上で作成しその動作を確認しています．

動作確認機種一覧

付記事項

効果を最大限に得るためには，スタートアップに登録してお使いください

付属のインストーラは自動登録をサポートしていません．


動作確認機種一覧
◆動作確認機種一覧

TOSHIBA Libretto 20CT(PA1225JT)

残量0%からの電池の粘りには対応していませんので，電池残量刻み1%，最終電池残量0%の設定でお使いください．

Panasonic PRONOTE-FG(CF-25FJC4BAJ)

適切な結果を得るために，電池残量刻み1%，最終電池残量5%に設定を変更してください．

Panasonic Lets note(AL-N1T512J95)

適切な結果を得るために，電池残量刻み3%，最終電池残量5%に設定を変更してください．

Panasonic Lets note mini(AL-N0D413J95)

取得できる充電量が大まかな数値のため，適切な結果が得られません．

その他の機種

動作確認データを募集中です．フル充電からシャットダウンするまでの電池駆動時のログファイルをお送り頂ければ，最適と思われる設定を決定できます．


履歴
◆履歴

Version 0.1～Version 0.4に関しては省略します．

Version 0.5

ウインドウ表示からタスクトレイ上のアイコン表示に変更した．

Version 0.4 Rev.3で追加した割り込み間隔オプションは削除した．

Version 0.5 Revision 2

カスタムコントロールの呼び出しを見直し，Windows APIの直接呼び出しに書き換えて配布ファイルサイズを少なくした．

Version 0.5 Revision 3

アイコンを数多く使い，タスクトレイ上に直接数値で表示できるように変更した．

AC電源駆動中にサスペンド→レジュームさせたとき，充電量表示を更新しなかったバグを修正した．

配布に際して.WAVファイルを別梱包とした．

Version 0.5 Revision 4

音声通知以外にサブウインドウによる警告表示を追加した．

Windows 95の終了時にテンポラリファイルが残らないようにした．

ヘルプファイルの文字化けを修正した．

Version 0.5 Revision 5

充電時にフル充電までの所要時間を推測する機能を追加した．

ショートカット登録が通常サイズのウインドウ以外の時にエラーストップする不具合を修正した．


著作権表示
◆著作権表示

Copyright ｩ byＲＩＫＩ PFE00511@niftyserve.or.jp

Version 0.5 Revision 5 at Apr.11th,1997

本ソフトウエアは現状において無償かつ無保証・無責任とします．