FrontPage Server Administrator のヘルプ
Windows 95/Windows NT 版

FrontPage Server Administrator の概要

Server Administrator で行う操作

サーバーのポート番号を変更する

サーバーの種類を変更する

サーバーのルート ディレクトリを変更する

Server Extensions を削除する

[FrontPage Server Administrator] ダイアログ ボックスのオプション

[ポート番号の選択] ボックス

FrontPage Server Extensions がインストールされているポートの一覧が表示されます。インストール以外の操作を行うときは、必ずポート番号を選択する必要があります。

[インストール]

既存の Web サーバーに FrontPage Server Extensions をインストールします。

[アップグレード]

古いバージョンの Microsoft FrontPage を使って作成した FrontPage Web がある場合は、新しいバージョンの FrontPage をインストールした後、この [アップグレード] をクリックしてください。新しいバージョンの FrontPage で古い FrontPage Web を使用するには、FrontPage Web をアップグレードして、必要なファイルをマスター インストール領域から FrontPage Web のコンテンツ領域にコピーする必要があります。このアップグレードによって、HTML ファイル、GIF ファイル、JPG ファイルなどのコンテンツが変更されることはありません。

[削除]

指定したポートから FrontPage Server Extensions を削除します。

[確認]

指定したポートの FrontPage Server Extensions の設定状況を確認します。

[作成]

指定したポートでの作成を有効、または無効にします。

[セキュリティ]

指定したポートの管理者のリストに、新しいユーザーの名前とパスワードを追加します。

[閉じる]

FrontPage Server Administrator を閉じます。

ヘルプの使い方を見るには、F1 キーを押してください。


FrontPage Server Administrator の概要

FrontPage Server Administrator は、FrontPage Server Extensions の設定に使用するツールです。FrontPage Server Administrator を使うことにより、Microsoft FrontPage で取り扱う FrontPage Web のインストール、更新、検証、削除が行えます。また、管理者のパスワードを変更したり、Web サーバーに対する FrontPage Explorer と FrontPage Editor の使用の有効と無効を切り替えたりできます。

FrontPage Web の日々の管理作業のほとんどは、FrontPage Explorer で行えます。FrontPage Server Administrator は、Web サーバーのソフトウェアが稼働しているコンピュータから行わなければならない操作があるときに使用します。ただし、FrontPage Server Administrator は、Web サーバーが稼働していないときでも使用できます。

FrontPage に含まれている Personal Web Server を使用する場合は、FrontPage のインストールの過程で Personal Web Server がインストールされ、設定が行われます。

そのほかの Web サーバーを使用する場合は、FrontPage Server Extensions をインストールする前に、Web サーバーのインストールと設定を終えておく必要があります。FrontPage Server Extensions のインストールを開始する前に、Web サーバーからアクセスしてみることによって、Web サーバーが適切にインストールされているかどうかをテストしてください。

インストール時に必要となる各 Web サーバーの設定情報

Server Administrator を使用して、特定のポートに Server Extensions をインストールするときは、サーバーの種類のほかにも、サーバーに固有の情報が求められることがあります。次の表は、各サーバー固有の設定関連情報の一覧です。

サーバーの種類	必要な情報
ディスク ベース Web	ディスク ベース Web のルート ディレクトリを指定します。このディレクトリの中には何らかのファイルがあってもかまいませんが、あらかじめファイル システムにディレクトリを作成しておく必要があります。
FrontPage Personal Web Server	メインのサーバー設定ファイルを指定します。特に指定しない限り、このファイルの名前は、"C:\FrontPage Webs\Server\conf\httpd.cnf" ですが、インストール時に独自のプログラム ディレクトリを指定した場合は、それに応じて適切なファイル名を指定する必要があります。
Microsoft パーソナル Web サーバー	[確認] ダイアログ ボックスでインストール オプションを確認してください。インストールに際して特別に必要となる情報はありません。
Microsoft Internet Information Server	[確認] ダイアログ ボックスでインストール オプションを確認してください。インストールに際して特別に必要となる情報はありません。
Netscape	サーバー設定関連の情報は、ポートごとに、Windows NT または Windows 95 のレジストリの別々の領域に格納されます。入力を求められたら、ポート番号を入力してください。
WebSite	サーバー設定関連の情報は、ポートごとに、Windows NT または Windows 95 のレジストリの別々の領域に格納されます。WebSite のマルチ ホスト機能を使用しない限りサーバー固有の情報は必要ありませんが、使用する場合は、インストールするサーバー ホストのドメイン名を完全な形で指定する必要があります。


[Personal Web Server 管理者セットアップ] ダイアログ ボックス

[Personal Web Server 管理者セットアップ] ダイアログ ボックスでは、これからインストールするサーバーの管理者を登録します。

ダイアログ ボックスのオプション

[名前] ボックス

管理者の名前を入力します。

[パスワード] ボックス

管理者のパスワードを入力します。

[パスワードの確認] ボックス

もう一度パスワードを入力して、正しいパスワードかどうかを確かめます。

[OK]

名前とパスワードを確定します。

[キャンセル]

名前とパスワードの設定をキャンセルします。指定したポートへの FrontPage Server Extensions のインストールも同時にキャンセルされます。


[作成の有効/無効] ダイアログ ボックス

[作成の有効/無効] ダイアログ ボックスでは、指定したポートでの作成が有効になっているか、または無効になっているかが表示されます。このダイアログ ボックスでは、作成を有効にするか、無効にするか、および SSL (Secure Socket Layer) による作成を要求するかどうかを指定できます。

作成が無効になっているときは、FrontPage Explorer および FrontPage Editor から、指定したポートの FrontPage Web にアクセスできません。

ダイアログ ボックスのオプション

[有効]

指定したポートでの Web の作成を有効にします。

[無効]

指定したポートでの Web の作成を無効にします。

[作成に SSL を必要にする(&R)] チェック ボックス

作成に際して SSL を要求します。このチェック ボックスをオンにすると、FrontPage Explorer で FrontPage Web を作成または発行しようとしたり、開こうとしたときに、[SSL を使用して接続する] チェック ボックスがオンになっているかどうかが、FrontPage Server Extensions によって調べられます。

メモ   このチェック ボックスをオンにするときは、あらかじめ Web サーバーを設定して SSL のサポートを有効にしておいてください。SSL のサポートが有効になっていない場合に、このチェック ボックスをオンにすると、その Web サーバー上の FrontPage Web を編集できなくなります。

このチェック ボックスの設定は、指定したサーバー上にあるルート FrontPage Web とそのすべてのサブ FrontPage Web に対して適用されます。

[OK]

指定したポートでの作成を有効にするか、無効にするかを切り替えます。作成が現在有効になっている場合は、[OK] をクリックすると、作成が無効に切り替わります。作成が現在無効になっている場合は、[OK] をクリックすると、有効に切り替わります。

[キャンセル]

指定したポートでの作成の有効/無効を変更せずに、ダイアログ ボックスを閉じます。


[管理者の名前とパスワード] ダイアログ ボックス

[管理者の名前とパスワード] ダイアログ ボックスでは、指定したポート上にある FrontPage Web の管理者の名前とパスワードを追加、変更できます。

ダイアログ ボックスのオプション

[Web 名] ボックス

管理者の名前とパスワードを変更する FrontPage Web の名前を入力します。特に指定しない限り、ルート FrontPage Web が変更の対象となります。

[名前] ボックス

管理者の名前を入力します。

[パスワード] ボックス

管理者のパスワードを入力します。既に登録済みの管理者の場合は、パスワードが変更されます。登録されていない場合は、指定したポート上にある指定した FrontPage Web の管理者のリストに、名前とパスワードが追加されます。

[パスワードの確認] ボックス

もう一度パスワードを入力して、正しいパスワードかどうかを確かめます。

[詳細]

IP アドレス を基にして管理者からのアクセスを制限します。IP アドレスを基にしてアクセスを制限する場合にのみ、このボタンをクリックしてください。

[OK]

入力内容を確定して、ダイアログ ボックスを閉じます。

[キャンセル]

入力内容をキャンセルして、ダイアログ ボックスを閉じます。


[サーバーの種類の設定] ダイアログ ボックス

[サーバーの種類の設定] ダイアログ ボックスでは、FrontPage Server Extensions と使用する Web サーバーについて設定します。

FrontPage Personal Web Server を使用する場合は、FrontPage のセットアップの過程で自動的にインストールされ、設定が行われます。

そのほかの Web サーバーを使用する場合は、FrontPage Server Extensions をインストールする前に、Web サーバーのインストールと設定を終えておく必要があります。FrontPage Server Extensions のインストールを開始する前に、Web サーバーからアクセスしてみることによって、Web サーバーが適切にインストールされているかどうかをテストしてください。

ダイアログ ボックスのオプション

[サーバーの種類] ボックス

一覧からサーバーの種類を選びます。選択肢には、[ディスク ベース Web]、[FrontPage Personal Web Server]、[Microsoft パーソナル Web サーバー]、[Microsoft Internet Information Server]、[Netscape Commerce Server]、[Netscape Communication Server]、[Netscape Enterprise Server]、[Netscape FastTrack Server]、[WebSite] があります。

メモ   対応する FrontPage Server Extensions がインストールされている場合は、その他の Web サーバーも選択肢に現れることがあります。

[OK]

選択したサーバーの種類を確定します。続いて、[サーバーの設定] ダイアログ ボックスが表示されます。

[キャンセル]

サーバーの種類の選択をキャンセルして、[サーバーの種類の設定] ダイアログ ボックスを閉じます。


[サーバーの設定] ダイアログ ボックス

[サーバーの設定] ダイアログ ボックスには、Web サーバー固有の設定項目が表示されます。これらの設定項目は、サーバーの種類によって異なります。

ダイアログ ボックスのオプション

[サーバー ポート] ボックス

(Netscape 製のサーバーのみ) Server Extensions がインストールされているポートを入力します。

[サーバーの設定] ボックス

(FrontPage Personal Web Server のみ) メインのサーバー設定ファイルを指定します。特に指定しない限り、このファイルは "C:\FrontPage Webs\Server\conf\httpd.cnf" ですが、インストール時に独自のプログラム ディレクトリを指定した場合は、それに応じて適切なファイル名を指定する必要があります。

[マルチ ホスト] ボックス

(WebSite サーバーのみ) マルチ ホスト機能を使用する場合は、Server Extensions がインストールされるサーバー ホストのドメイン名を完全な形で入力します。マルチ ホスト機能を使用しない場合は、何も入力しないでください。

[OK]

サーバーの設定を確定します。続いて、[確認] ダイアログ ボックスが表示されます。

[キャンセル]

サーバーの設定をキャンセルして、[サーバーの設定] ダイアログ ボックスを閉じます。


[確認] ダイアログ ボックス

[確認] ダイアログ ボックスには、[サーバーの種類の設定] ダイアログ ボックスと [サーバーの設定] ダイアログ ボックスで設定した内容のまとめが表示されます。

ダイアログ ボックスのオプション

[OK]

[確認] ダイアログ ボックスに表示されている設定内容を確定して、FrontPage Server Extensions のインストールを開始します。

[キャンセル]

インストールをキャンセルします。


サーバーのポート番号を変更する

既に FrontPage Server Extensions が稼働していて、そのポート番号を変更するには、次の手順に従います。

1	サーバーをシャットダウンします。

2	Server Administrator を起動します。

3	[FrontPage Server Administrator] ダイアログ ボックスの [ポート番号の選択] ボックスで、現在のポートを選択します。

4	[削除] をクリックして、現在のポートの Server Extensions を削除します。

併せて、Windows のディレクトリにある frontpg.ini ファイルから、このポートに関するセクションが削除されます。HTML ファイルや GIF ファイルなど、コンテンツのファイルは削除されません。ただし、FrontPage Web のサーバー拡張プログラムがある _vti_bin ディレクトリと、FrontPage Web のテキスト インデックスがある _vti_txt ディレクトリは削除されます。

5	Web サーバーが提供する正規の手順に従って、Web サーバーのポート番号を変更します。

•	FrontPage 32 Personal Web Server の場合は、httpd.cnf ファイルの Port 行で、ポート番号を変更します。特に指定しない限り、このファイルは "C:\FrontPage Webs\Server\conf\httpd.cnf" です。

•	WebSite サーバーのポート番号を変更するには、WebSite に含まれている Server Admin プログラムを使用します。

6	Server Administrator で、[インストール] をクリックして、新しいポートに Server Extensions をインストールし直します。

7	サーバーを起動し直します。


サーバーの種類を変更する

既に FrontPage Server Extensions が稼働しているサーバーがあって、そのサーバーの種類を変更する (たとえば、WebSite から FrontPage 32 bit Personal Web Server に変更する) には、次の手順に従います。

1	サーバーをシャットダウンします。

2	Server Administrator を起動します。

3	[ポート番号の選択] ボックスで、現在のポートを選択します。

4	[削除] をクリックして、指定したポートの Server Extensions を削除します。

併せて、Windows のディレクトリにある frontpg.ini ファイルから、このポートに関するセクションが削除されます。HTML ファイルや GIF ファイルなど、コンテンツのファイルは削除されません。ただし、FrontPage Web のサーバー拡張プログラムがある _vti_bin ディレクトリと、FrontPage Web のテキスト インデックスがある _vti_txt ディレクトリは削除されます。

5	新しい Web サーバーの設定を行い、Web ブラウザからアクセスして正常に機能しているかどうかを確かめます。

6	Server Administrator で、[インストール] をクリックし、新しいポートに対して Server Extensions をインストールし直します。また、新しい Web サーバーの種類に合わせて、各種の必要な設定を行います。

7	Web サーバーを起動し直します。


サーバーのルート ディレクトリを変更する

既に FrontPage Server Extensions がサーバー上で稼働していて、ドキュメントのルート ディレクトリを変更するには、次の手順に従います。

1	サーバーをシャットダウンします。

2	Server Administrator を起動します。

3	[ポート番号の選択] ボックスで、現在のポートを選択します。

4	[削除] をクリックして、指定したポートの Server Extensions を削除します。

併せて、Windows のディレクトリにある frontpg.ini ファイルから、このポートに関するセクションが削除されます。HTML ファイルや GIF ファイルなど、コンテンツのファイルは削除されません。ただし、FrontPage Web のサーバー拡張プログラムがある _vti_bin ディレクトリと、FrontPage Web のテキスト インデックスがある _vti_txt ディレクトリは削除されます。

5	ファイル マネージャなどを使い、ディレクトリとその中にあるすべてのファイルとサブディレクトリを、新しい保存場所に移動します。ディレクトリの名前を変更するだけでもかまいません。また、古いコンテンツを引き継がない場合は、新しいルート ディレクトリとする空のディレクトリを作成します。

6	Web サーバーの提供する正規の手順に従って、Web サーバーのドキュメント ルート ディレクトリを変更します。たとえば、FrontPage Personal Web Server の場合は、srm.cnf ファイルの "DocumentRoot" 行で、ドキュメント ルート ディレクトリを変更します。特に指定しない限り、このファイルは "C:\FrontPage Webs\Server\conf\srm.cnf" です。DocumentRoot 行が "#" 文字で始まっている場合、この "#" で始まる行はコメントを表しますので、"#" を取り除いてください。

7	Server Administrator で、[インストール] をクリックし、新しいポートに Server Extensions をインストールし直します。また、新しいサーバーに合わせて、各種の必要な設定を行います。

8	サーバーを起動し直します。


Server Extensions を削除する

Microsoft FrontPage を削除するには、まず各ポートの Server Extensions を削除し、次に FrontPage の残りのソフトウェアを削除します。

特定のポートの FrontPage Server Extensions を削除するには

1	サーバーをシャットダウンします。

2	Server Administrator を起動します。

3	[ポート番号の選択] ボックスで、ポートを選択します。

4	[削除] をクリックして、指定したポートの Server Extensions を削除します。

併せて、Windows のディレクトリにある frontpg.ini ファイルから、このポートに関するセクションが削除されます。HTML ファイルや GIF ファイルなど、コンテンツのファイルは削除されません。ただし、FrontPage Web のサーバー拡張プログラムがある _vti_bin ディレクトリと、FrontPage Web のテキスト インデックスがある _vti_txt ディレクトリは削除されます。


IP アドレス マスク

IP (インターネット プロトコル) アドレス マスクとは、インターネットのサービスにアクセスできるユーザーの IP アドレスの範囲を制限するためのものです。IP アドレスの一部をマスクするには、ワイルドカードとして機能するアスタリスク文字 (*) でその部分を置き換えます。たとえば、"192.200.*.*" とすると、"192.200." で始まる IP アドレスを持つすべてのコンピュータを表すことができます。


IP アドレス

IP (インターネット プロトコル) アドレスとは、ネットワークに接続されているコンピュータの識別を目的として標準的に使われている仕組みです。IP アドレスは、192.200.44.69 のように、ピリオドで区切られた 4 つの数字部から構成され、各数字部には 256 未満の整数値を指定します。


[インターネット アドレスの制限] ダイアログ ボックス

[インターネット アドレスの制限] ダイアログ ボックスでは、指定したポート上にある FrontPage Web へのアクセスを、管理者の IP アドレスを基に制限します。

ダイアログ ボックスのオプション

[インターネット アドレスの制限] ボックス

IP アドレスを入力します。初期設定は "*.*.*.*" です。この場合は、どの IP アドレスを持つ管理者でも FrontPage Web にアクセスできます。IP アドレスは、ピリオドで区切られた 4 つの整数値 (1 ～ 256) で構成されます。このうち任意の整数値をワイルドカード文字 (*) で置き換えることができます。たとえば、192.*.*.* とすると、192. で始まる IP アドレスを持つコンピュータから FrontPage Web にアクセスできるようになります。

[OK]

設定した内容を確定します。

[キャンセル]

設定した内容を取り消します。


FrontPage Server Extensions

FrontPage を支援し、Personal Web Server の機能を拡張するプログラムとスクリプトのセット。FrontPage Server Extensions は、Windows NT および Unix の各主要 Web サーバーのものが用意されています。


マルチ ホスト

複数のドメイン名でインターネットのアクセスを受け付ける、 Web サーバーの機能。


ポート

コンピュータの入出力チャネルの 1 つ。WWW の世界では一般的に、サーバーが起動しているポート番号のことを指して、ポートといいます。1 つのコンピュータで複数の Web サーバーを稼働させることもできますが、1 つの Web サーバーにつき 1 つのポートを使用します。既定のポート番号は 80 です。


FrontPage Server Administrator - コマンドライン版

FrontPage Server Administrator のコマンドライン版を使うと、FrontPage Server Administrator をコマンドラインからバッチ モードで実行できます。コマンドライン版には、FrontPage Server Administrator の Windows 版では利用できない拡張機能も含まれています。

FrontPage Server Administrator の Windows 版のヘルプについては、ここをクリックしてください。

FrontPage Server Administrator の概要については、ここをクリックしてください。

コマンドラインのオプション

-h

-help

コマンドラインの使い方を示すヘルプ画面が表示されます。

-o operation_type

-operation operation_type

実行する操作の内容。install、upgrade、uninstall、check、recalc、enable、disable、security、putfile、または recalcfile を指定します。

各操作の詳細、および必要なオプションについては、後の「使用例」を参照してください。

-p port

-port port

ポート番号を指定します。ポート番号は、1 ～ 32767 の範囲で指定します。マルチ ホストが有効になっている場合は、"ホスト名:ポート番号" の形で指定します。同じポートを複数のサーバーが使用している場合は、"ホスト名:ポート番号" または "IP アドレス:ポート番号" の形で指定します。

-w webname

-web webname

FrontPage Web の名前。ルート FrontPage Web の場合は、"" を使用します。

-r front_page_root_directory

-root front_page_root_directory

FrontPage Server Extensions がインストールされているディレクトリの名前。

-t server_type

-type server_type

サーバーの種類。ncsa、ncsa-manual-restart、apache、apache-manual-restart、cern、cern-manual-restart、netscape、または netscape-manual-restart を指定します。

-s server_config_file

-servconf server_config_file

サーバー設定ファイルの名前。特に指定しなかった限り、サーバー設定ファイルは、サーバーがインストールされているディレクトリの中に置かれます。このディレクトリの場所はサーバーによって異なります。

NCSA または Apache の場合は、conf/httpd.conf です。

CERN の場合は、config/httpd.conf です。

Netspace の場合は、config/magnus.conf です。

-m hostname

-multihost hostname

マルチ ホスト サーバー設定のホスト名。マルチ ホストの設定がされているサーバーに FrontPage Server Extensions をインストールするときに必要となります。マルチ ホストの設定されているサーバーは、複数のホスト名に対して応答します。hostname には、ドメイン名を完全な形で指定することもできますし、4 つの整数値から構成される IP アドレスを指定することもできます。

-u username

-username username

管理者のユーザー名。インストールのとき、およびセキュリティ関連の操作のときに要求されます。

-pw password

-password password

管理者のパスワード。インストールのとき、およびセキュリティ関連の操作のときに要求されます。

-i internet_address

-ipaddress internet_address

アクセスを許可する管理者の IP アドレスの範囲を指定します。管理者のユーザー名とパスワードは、クライアント コンピュータの IP アドレスがこの IP アドレスと一致しない限り、受け付けが拒否されます。この IP アドレス マスクは、4 つの整数値から成り、任意の整数値にワイルドカード文字 (*) を使用できます。

-d destination_URL

-destination destination_URL

Web サーバー上にある FrontPage Web のドキュメントの追加先 URL。URL は、-web オプションで指定した FrontPage Web からの相対 URL を指定します。

-f filename

-filename filename

サーバーのマシンにあるファイルの完全パス名。

コマンドラインの使用例

サーバー設定ファイル /usr/local/www/t8148/conf/httpd.conf を使用して、Netscape サーバーにルート FrontPage Web をインストールするには

ポート番号は、サーバー設定ファイルから取得されます。ここでは、管理者のユーザー名とパスワードを設定してセットアップします。

fpsrvadm  -o install -u username -pw password
          -r /usr/local/www/t8148/vermeer
          -t netscape
          -s /usr/local/www/t8148/config/magnus.conf

サーバー設定ファイル /usr/local/www/t8148/conf/httpd.conf を使用して、Apache サーバーにルート FrontPage Web をインストールするには

ポート番号は、サーバー設定ファイルから取得されます。このサーバーはマルチ ホストの設定がされており、ホスト名 "cy.vermeer.com" に対して Server Extensions がインストールされます。

fpsrvadm -o install -u username -pw password
         -r /usr/local/www/t8148/vermeer
         -t apache
         -s /usr/local/www/t8148/conf/httpd.conf
         -m cy.vermeer.com

既にルート FrontPage Web がある場合に、サブ FrontPage Web を作成するには

fpsrvadm -o install -p 80 -w webname

指定したポートのルート FrontPage Web とすべてのサブ FrontPage Web をアップグレードするには

サーバー拡張プログラムは、FrontPage のルート ディレクトリから、各 FrontPage Web のサブディレクトリ _vti_bin にコピーされます。

fpsrvadm -o upgrade -p 80

指定したポートのルート FrontPage Web とそのすべてのサブ FrontPage Web を削除するには

fpsrvadm -o uninstall -p 80

指定のポートのルート FrontPage Web とそのすべてのサブ FrontPage Web をチェックするには

fpsrvadm -o check -p 80

指定のポートでの作成を無効にするには

fpsrvadm -o disable -p 80

指定のポートでの作成を有効にするには

fpsrvadm -o enable -p 80

指定した FrontPage Web に管理者の名前とパスワードを追加し、併せて IP アドレスの制限も設定するには

fpsrvadm -o security -p 80
         -w webname -u username
         -pw password -i ipaddress

指定した FrontPage Web のリンクを更新するには

fpsrvadm -o recalc -p 80 -w webname

すべてのポートのルート FrontPage Web のリンクを更新するには

fpsrvadm -o recalc -p all

指定した FrontPage Web の、指定した URL に、ファイル "filename" を追加するには

fpsrvadm -o putfile -p 80
         -w webname -d url
         -f filename

指定した FrontPage Web の、指定した URL にあるファイルが変更されたものとして、リンクを更新するには

fpsrvadm -o recalcfile -p 80
         -w webname -d url


FrontPage Server Administrator の概要

FrontPage Server Administrator は、FrontPage Server Extensions の設定に使用するツールです。FrontPage Server Administrator を使うことにより、Microsoft FrontPage で取り扱う FrontPage Web のインストール、更新、検証、削除が行えます。また、管理者のパスワードを変更したり、Web サーバーに対する FrontPage Explorer と FrontPage Editor の使用の有効と無効を切り替えたりできます。

FrontPage Web の日々の管理作業のほとんどは、FrontPage Explorer で行えます。FrontPage Server Administrator は、Web サーバーのソフトウェアが稼働しているコンピュータから行わなければならない操作があるときに使用します。ただし、FrontPage Server Administrator は、Web サーバーが稼働していないときでも使用できます。

FrontPage に含まれている Personal Web Server を使用する場合は、FrontPage のインストールの過程でPersonal Web Server がインストールされ、設定が行われます。

そのほかの Web サーバーを使用する場合は、FrontPage Server Extensions をインストールする前に、Web サーバーのインストールと設定を終えておく必要があります。FrontPage Server Extensions のインストールを開始する前に、Web サーバーからアクセスしてみることによって、Web サーバーが適切にインストールされているかどうかをテストしてください。

インストール時に必要となる各 Web サーバーの設定情報

Server Administrator を使用して、特定のポートに Server Extensions をインストールするときは、サーバーの種類のほかにも、サーバーに固有の情報が求められることがあります。次の表は、各サーバー固有の設定関連情報の一覧です。

サーバーの種類	必要な情報
ディスク ベース Web	ディスク ベース Web のルート ディレクトリを指定します。このディレクトリの中には何らかのファイルがあってもかまいませんが、あらかじめファイル システムにディレクトリを作成しておく必要があります。
FrontPage Personal Web Server	メインのサーバー設定ファイルを指定します。特に指定しない限り、このファイルの名前は、"C:\FrontPage Webs\Server\conf\httpd.cnf" ですが、インストール時に独自のプログラム ディレクトリを指定した場合は、それに応じて適切なファイル名を指定する必要があります。
Microsoft パーソナル Web サーバー	[確認] ダイアログ ボックスでインストール オプションを確認してください。インストールに際して特別に必要となる情報はありません。
Microsoft Internet Information Server	[確認] ダイアログ ボックスでインストール オプションを確認してください。インストールに際して特別に必要となる情報はありません。
Netscape	サーバー設定関連の情報は、ポートごとに、Windows NT または Windows 95 のレジストリの別々の領域に格納されます。入力を求められたら、ポート番号を入力してください。
WebSite	サーバー設定関連の情報は、ポートごとに、Windows NT または Windows 95 のレジストリの別々の領域に格納されます。WebSite のマルチ ホスト機能を使用しない限りサーバー固有の情報は必要ありませんが、使用する場合は、インストールするサーバー ホストのドメイン名を完全な形で指定する必要があります。