Copyright: Copyright (c) Fujitsu Limited 1994,1995


サインアップの操作説明

[目次]

 サインアップの概要

 サインアップウィンドウの操作説明


サインアップの概要

　ＲＩＳをインストールした後にＲＩＳを起動すると、まず、このサインアップを行わなければなりません。サインアップは一度実行すれば、次回起動時からサインアップの手続きをする必要はなくなります。

　サインアップの最終目的としては利用者ＩＤ（ユーザＩＤ）を取得することにあります。この利用者ＩＤを取得することにより、今後ＲＩＳの会員として自由にＲＩＳサーバーにアクセスすることが出来るようになります。ＲＩＳの会員となるためには会員規約に同意していただく必要がありますので、必ず会員規約に同意した上でサインアップを行うようにしてください。

　既に入会をしている方でもＲＩＳをインストールし直した場合にはこのサインアップを行う必要があります。ここで行うサインアップは前述した利用者ＩＤの取得を目的としているのでは無く、通信環境の初期化を行うことを目的としています。システムのバージョンアップなどにより初期化を行わないと正常に動作しないこともあり得ますので、正確に設定を行うよう注意してください。


初期設定ウィンドウ

　このウィンドウでは使用する通信ポート、および市外局番を設定します。

画面各部の説明。

 使用する通信ポート

モデムが接続されている通信回線のポートを選択します。９５版ではこの項目は「モデムを直接制御する」モードにすると表示されます。

 市外局番

あなたの電話番号の市外局番を入力します。

 [処理を続ける]ボタン

処理を続行し、次のモデム選択ウィンドウに画面を切り替えます。モデム選択ウィンドウで任意のモデムを選択後、[ＯＫ]ボタンを押下することで、次の端末設定ウィンドウに画面を切り替えます。９５版では「モデムをｗｉｎｄｏｗｓ（ＴＡＰＩ）が制御する」モードで起動されますので、ここではＴＡＰＩの設定ウィンドウが起動されます。

参照

モデム選択ウィンドウ

端末設定ウィンドウ

 [中断して終了]ボタン

サインアップを中断し、初期設定ウィンドウを終了します。処理を中断した場合には、次回起動時にもう一度サインアップが実行され、最初から設定をやり直す必要があります。

 [ヘルプ]ボタン

このヘルプを表示します。


端末設定ウィンドウ

　ここでは端末の設定を行います。

画面各部の説明。

 ＣＯＭポート

前の画面で選択されたＣＯＭポートが選択されます。

 ボーレート

前の画面で選択された端末速度が選択されます。必要があれば変更してください。

 ダイアルモード

電話回線のダイアルモードを選択します。

 フロー制御

フロー制御方式を選択します。

 ゼロ発信

回線接続の際にゼロ発信が必要な場合には[あり]を選択します。

 ＣＤ (Carrire Detect) 信号を監視する

回線状態を監視するか指定します。通常はＯＮの状態にします。

 モデム初期化コマンド

モデムの初期化コマンドを入力します。前の画面で選択したモデム機種により自動的に生成されますが、必要があれば変更可能です。

 [確認]ボタン

処理を続行し、次のＲＩＳ入会選択ウィンドウに画面を切り替えます。

参照

ＲＩＳ入会選択ウィンドウ

 [前の画面に戻る]ボタン

処理を前の画面に戻します。

 [中断して終了する]ボタン

サインアップを中断し、端末設定ウィンドウを終了します。処理を中断した場合には、次回起動時にもう一度サインアップが実行され、最初から設定をやり直す必要があります。

 [ヘルプ]

このヘルプを表示します。


ＲＩＳ入会選択ウィンドウ

　ここではＲＩＳへの入会手続きを取るかどうかを選択します。選択により以降の処理が変わります。

画面各部の説明。

 [既に入会している]ボタン

既にＲＩＳサービス、または、ＲＩＳの提携ネット（ＮＩＦＴＹ等）に入会していて、新規に利用者ＩＤを取得する必要の無い方はこのボタンを押下します。処理を続行し、次の利用者確認ウィンドウに画面を切り替えます。

参照

利用者確認ウィンドウ

 [まだ入会していない]ボタン

まだＲＩＳサービス、または、ＲＩＳの提携ネット（ＮＩＦＴＹ等）に入会しておらず、新規に利用者ＩＤを取得する必要のある方はこのボタンを押下します。処理を続行し、次の会員規約確認ウィンドウに画面を切り替えます。

参照

会員規約確認ウィンドウ

 [前の画面に戻る]ボタン

前の画面に処理を戻します。

 [中断して終了する]ボタン

サインアップを中断し、ＲＩＳ入会選択ウィンドウを終了します。処理を中断した場合には、次回起動時にもう一度サインアップが実行され、最初から設定をやり直す必要があります。

 [ヘルプ]ボタン

このヘルプを表示します。


利用者確認ウィンドウ

　ここでは利用者ＩＤとパスワードの確認を行います。

画面各部の説明。

 利用者ＩＤ

あなたの利用者ＩＤを入力します。

連携ネットのIDをお持ちの方は,他ネット識別子に続けて連携ネットのIDを入力して下さい。(他ネット識別子:NIFTY会員の場合はNIF-)

例)NIF-ABC00001

 パスワード

あなたのパスワードを入力します。

 [確認のためサーバーに接続する]ボタン

入力された利用者ＩＤとパスワードが正しいかどうかを確認するためにＲＩＳサーバーに接続をします。実際の接続は次の回線接続ウィンドウで行います。

参照

回線接続ウィンドウ

 [前の画面に戻る]ボタン

処理を前の画面に戻します。

 [中断して終了する]ボタン

サインアップを中断し、利用者確認ウィンドウを終了します。処理を中断した場合には、次回起動時にもう一度サインアップが実行され、最初から設定をやり直す必要があります。

 [ヘルプ]ボタン

このヘルプを表示します。


会員規約確認ウィンドウ

　ここでは会員規約の確認を行います。ＲＩＳに入会するには会員規約に同意していただく必要がありますので、ここで会員規約の確認を行ってください。

画面各部の説明。

 [会員規約を表示する]ボタン

ＲＩＳ会員規約を表示します。

 [規約を了承し、入会する]ボタン

会員規約に同意し、ＲＩＳに入会するためにＲＩＳサーバーに接続をします。実際の接続は次の回線接続ウィンドウで行います。また、このボタンを押下したことで会員規約に同意したものと見なしますので、会員規約をよく読んだ上で押下してください。

参照

回線接続ウィンドウ

 [前の画面に戻る]ボタン

処理を前の画面に戻します。

 [中断して終了する]ボタン

サインアップを中断し、会員規約確認ウィンドウを終了します。処理を中断した場合には、次回起動時にもう一度サインアップが実行され、最初から設定をやり直す必要があります。

 [ヘルプ]ボタン

このヘルプを表示します。


回線接続ウィンドウ

　ここではＲＩＳサーバーに接続を行います。

画面各部の説明。

 サーバー電話番号

ＲＩＳサーバーの電話番号を入力します。最初表示されている電話番号を変更することもできます。

 [一覧]ボタン

アクセスポイント一覧よりＲＩＳサーバーの電話番号を選択します。

 ディスプレイ

接続状況を表示します。

 [接続]ボタン

サーバー電話番号で入力された電話番号に回線接続をします。電話番号をよく確認した上で押下してください。回線接続が正常に終了した場合、ＲＩＳ入会選択ウィンドウで[既に入会している]を押下している場合には利用者情報表示ウィンドウが、[まだ入会していない]を押下している場合には利用者情報入力ウィンドウに画面が切り替わります。どちらの場合も画面を切り替えた時点で回線が一度切断されます。

参照

利用者情報表示ウィンドウ

利用者情報入力ウィンドウ

 [切断]ボタン

回線が接続している場合、回線を切断します。

 [前の画面に戻る]ボタン

処理を前の画面に戻します。接続中の場合、回線が切断されますので注意してください。

 [中断して終了する]ボタン

サインアップを中断し、回線接続ウィンドウを終了します。処理を中断した場合には、次回起動時にもう一度サインアップが実行され、最初から設定をやり直す必要があります。

 [ヘルプ]ボタン

このヘルプを表示します。


利用者情報表示ウィンドウ

　利用者情報ウィンドウにはあなたの利用者登録情報が表示されます。表示される情報には以下のような情報があります。

・氏名／生年月日／性別

・自宅

・勤務先

・クレジットカード

・公開／非公開（変更可能）

・使用機種（変更可可能）

・自己紹介（[自己紹介編集]ボタンを押下することにより編集可能）

画面各部の説明。

 氏名／生年月日／性別・自宅・勤務先・クレジットカード

これらの情報を変更することはできません。

 公開／非公開

ここを非公開にした場合、名前および自己紹介文が非公開になります｡ここを公開にしても生年月日/住所等のプライバシー情報は公開されません。

 使用機種

主に使用しているマシンの機種を一覧より選択します。

 [自己紹介編集]ボタン

自己紹介を作成／編集します。

参照

自己紹介文作成／編集ウィンドウ

 [登録]ボタン

回線接続ウィンドウが起動されＲＩＳサーバーに回線接続をします。利用者情報をＲＩＳサーバーに登録し、登録終了後回線が切断されサインアップの手続きを終了します。これで、次回起動時からサインアップの手続きをする必要がなくなります。

 [閉じる]ボタン

サインアップを中断し、利用者情報表示ウィンドウを終了します。処理を中断した場合には、次回起動時にもう一度サインアップが実行され、最初から設定をやり直す必要があります。

 [ヘルプ]ボタン

このヘルプを表示します。


利用者情報入力ウィンドウ

ここではあなたの利用者情報の入力を行います。

画面各部の説明。

 氏名／生年月日／性別・自宅・勤務先

勤務先がない場合は勤務先の住所を入力する必要はありません。その他の項目は必ず入力してください。

 カード

カード情報を入力します。有料コンテンツ購入などの料金はすべてここで入力したクレジットカードより引き落とされますので正確に入力してください。ただし、提携ネット(NIFTY等)の会員は入力しない事も可能です。例えばNIFTY会員の方はこの入力をスキップする事ができ、その場合は有料コンテンツの購入ができなくなるだけです。NIFTY会員がここでカード入力を行うと有料コンテンツの購入が可能になり、有料コンテンツの購入料金のみがここで入力したクレジットカードから引き落とされます。その場合でも有料コンテンツの購入以外のすべての料金は、NIFTYから引き落とされます。

 公開／非公開

ここを非公開にした場合、名前および自己紹介文が非公開になります｡ここを公開にしても生年月日/住所等のプライバシー情報は公開されません。

 使用機種

主に使用しているマシンの機種を一覧より選択します。

 [登録]ボタン

回線接続ウィンドウが起動されＲＩＳサーバーに回線接続され、入力された利用者情報をサーバーに登録します。必要な入力がされていない項目が存在するとエラーとなりその項目の入力を要求します。登録終了後、あなたの利用者ＩＤとパスワードが表示されます。次に確認のため利用者ＩＤとパスワードの入力を要求されますので間違えないように入力し、[ＯＫ]ボタンを押下してください。利用者ＩＤとパスワードは今後ＲＩＳを利用する際に絶対に必要となるとても重要なものですので、必ずメモするなりして記憶して置きましょう。これでサインアップの手続きが終了し、次回起動時からはサインアップの手続きをする必要がなくなります。ただし、この時点ではまだあなたは機能制限利用者ですので、制限解除キーを取得する必要があります。制限解除キーはあなたの利用者情報が偽りのないものであるかを確認した後、利用者情報の自宅の項目に入力された住所に郵送されます。回線接続後、制限を解除するか確認がありますので、この時に制限解除キーを入力することで晴れてＲＩＳの会員として認められます。

 [閉じる]ボタン

サインアップを中断し、利用者情報入力ウィンドウを終了します。処理を中断した場合には、次回起動時にもう一度サインアップが実行され、最初から設定をやり直す必要があります。

 [ヘルプ]ボタン

このヘルプを表示します。


自己紹介文作成／編集ウィンドウ

　ここでは自己紹介の作成／編集を行います。

画面各部の説明。

 メニュー

 エディットコントロール

あたなの自己紹介が表示されます。自己紹介を変更する場合は文章を編集した後に、利用者情報ウィンドウの登録ボタンを押下します。


自己紹介文作成／編集ウィンドウのメニュー

 [ファイル]

[ファイルから読む]

自己紹介をファイルから読み込みます。

[上書き保存]

自己紹介を既存のファイルに上書き保存します。

[名前を付けて保存]

自己紹介を新規のファイルに保存します。

[閉じる]

自己紹介文作成／編集ウィンドウを終了します。

 [編集]

[元に戻す]

エディットコントロールを一つ前の状態に戻します。

[切り取り]

選択された範囲の文字を削除し、クリップボードにコピーします。

[コピー]

選択された範囲の文字をクリップボードにコピーします。

[張り付け]

クリップボードより現在のカーソル位置に文字を張り付けます。

[削除]

選択された範囲の文字を削除します。

[全ての範囲を選択]

エディットコントロールの全ての文字を選択状態にします。

 [ヘルプ]

このヘルプを表示します。