Copyright: Copyright (c) Fujitsu Limited 1994,1995


ＲＩＳツールバーの操作説明

[説明]

 ＲＩＳツールバーの概要

 ＲＩＳツールバーウィンドウの操作説明


ＲＩＳツールバーの概要

　ＲＩＳツールバーは高機能端末の各ウィンドウを起動するためのウィンドウです。高機能端末の機能を使用して通信を行う場合、必ずこのウィンドウをオープンしておく必要があります。ツールバーウィンドウを終了した場合、高機能端末の各ウィンドウも同時に終了します。


ＲＩＳツールバーウィンドウの操作説明

ツールバーウィンドウは２つの表示モードを選択することができます。一つは下図のような標準の表示形式で、もう一つはアイコンバー表示形式です。標準のウィンドウとアイコンバー形式ウィンドウの切り替えは[最大化/最小化]ボタンで行うことができます。詳しくは下図の[最大化/最小化]ボタンをクリックしてください。

・グラフィック内をクリックしてください。


#$ [最大化／最小化]ボタン
[最大化／最小化]ボタン

　通常、[最大化／最小化]ボタンはウィンドウを画面大にするかアイコンにするかを設定するボタンですが、ツールバーウィンドウではウィンドウの表示モードの選択に使用します。標準の表示モードから最小化ボタンを押下することで、下図の様なアイコンバー形式のウィンドウに表示モードを切り替えることができます。標準の表示モードでは画面が狭くて使用できないなどの場合はアイコン形式の表示に切り替えると便利です。また、システムメニューの[常に手前に表示]項目をチェックすることにより、フォーカスが他のウィンドウに移った場合にもツールバーウィンドウを手前に表示させておくことができます。


[ＲＩＳメニュー]ボタン

　ＲＩＳメニューウィンドウをオープンします。ＲＩＳメニューウィンドウではＣＬＵＢなどの構成をツリー図で表示します。会議室、データライブラリなどを利用する場合には、このＲＩＳメニューウィンドウより行うことになります。

参照

ＲＩＳメニューウィンドウ


[メイル]ボタン

　メイルメニューウィンドウをオープンします。メイルを利用する場合には、このメイルメニューウィンドウを使用します。

参照

メイルメニューウィンドウ


[利用者情報]ボタン

　利用者情報設定ウィンドウをオープンします。ホストに登録されている自分の情報を参照、一部変更する場合には、この利用者情報設定ウィンドウを使用します。

参照

利用者情報設定ウィンドウ


[宅配アップロード]ボタン

宅配アップロードウィンドウをオープンします。

参照

宅配アップロードウィンドウ（ヘルプはありません）


[会議室ログ]ボタン

会議室ログウィンドウをオープンします。

参照

会議室ログウィンドウ


[回線接続]ボタン

　回線接続ウィンドウをオープンします。ＲＩＳサービスに回線を接続する場合には、この回線接続ウィンドウを使用します。

参照

回線接続ウィンドウ


回線接続ウィンドウの操作説明

「インターネット版はリリース準備中」

画面各部の説明。

 [アクセスポイント選択]メニュー

アクセスポイント一覧より接続先の電話番号を選択します。

 電話番号

接続先の電話番号を入力します。

 ユーザＩＤ

あなたのユーザＩＤを入力します。

 パスワード

あなたのパスワードを入力します。

 接続方法

接続方法を公衆回線直接とインターネット経由のどちらかを選択します。ただし、現在インターネット版はリリース準備中ですので公衆回線直接のみ選択可能です。

 [接続]ボタン

指定された情報を基に回線接続を開始します。

 [取消]ボタン

処理を取消し、回線接続ウィンドウを終了します。

 [詳細設定]ボタン

回線接続におけるより詳細な情報を設定します。９５版ではモデムをＷｉｎｄｏｗｓ（ＴＡＰＩ）が制御するために通常とは違った接続詳細設定ウィンドウが表示されます。

参照

接続詳細設定ウィンドウ

 [ヘルプ]ボタン

このヘルプを表示します。


接続詳細設定ウィンドウの操作説明

画面各部の説明。

 ＣＯＭポート

使用するＣＯＭポート番号をチェックします。使用できないＣＯＭポート番号はグレイアウトされチェックできなくなります。

 ダイアルモード

使用する回線の種類をチェックします。

 ボーレート

通信速度を選択します。モデムに合った速度を選択してください。

 フロー制御

使用するフロー制御をチェックします。

 モデム初期化コマンド

モデム初期化コマンドを入力します。モデムに合ったコマンドを入力してください。

 ＣＤ (Carrire Detect) 信号を監視する

回線状態を監視するか指定します。通常はＯＮの状態にします。

 オートログインスクリプト

オートログインスクリプトを入力します。回線接続からホスト接続までの処理を自動化する場合に入力します。

 [ＯＫ]ボタン

設定した詳細情報を有効にします。設定した詳細情報はツールバーウィンドウを終了するまで有効です。この設定を次回起動した場合にも有効としたい場合は[設定を保存]ボタンを押下したうえで[ＯＫ]ボタンを押下します。

 [取消]ボタン

処理を取消し、接続詳細設定ウィンドウを終了します。

 [設定を保存]ボタン

設定した詳細情報を保存します。設定した詳細情報は次回ツールバーウィンドウを起動した場合にも有効となります。

 [ヘルプ]ボタン

このヘルプを表示します。


回線接続を行っている場合、回線を切断します。


現在、高機能端末で起動しているウィンドウのタイトルがプルダウンメニューで表示されます。メニューよりタイトルを選択することにより、そのウィンドウにフォーカスを移すことができます。


ＲＩＳツールバーウィンドウを終了します。ツールバーウィンドウを終了すると、高機能端末の各ウィンドウも同時に終了します。回線接続を行っている場合、回線を切断しても良いかを確認します。ここで[はい]を選択すると回線を切断し、ツールバーウィンドウを終了します。


このヘルプを表示します。