                                 PLAY/REC MENU

  INSTRUMENT PLAY:
  Nach  dem  Anklicken dieses Menupunktes wird nur noch das  gerade  gewählte 
  Instrument wiedergegeben ("Solo Mode").

  PATTERN PLAY:
  Dies ist der normale Modus (das komplette Pattern wird wiedergegeben).

  INSTRUMENT MUTE:
  Hiermit lassen sich Instrumente zeitweilig abschalten.  Der Name  verändert 
  sich dann in "-- MUTED --".  Wird INSTRUMENT MUTE ausgeschaltet, erscheinen 
  wieder die originalen Namen.

  LOOP MODE:
  Mit  dieser  Option  können Aufnahme  und  Wiedergabe  im  Schleifenbetrieb 
  erfolgen.  Das  gilt  sowohl für den Pattern- als auch für  den  Songmodus. 
  Record bzw. Play wiederholen das Pattern dann solange, bis auf [SPACE] oder 
  [RETURN] gedrückt wird.

  RECORD PRECOUNT:
  Einstellen der Taktanzahl,  die bei der Aufnahme vorgezählt wird (gilt auch 
  im Songmodus).

  SYNC OUT:
  Auf   Wunsch   gibt  das  Programm  bei  Aufnahme   und   Wiedergabe   MIDI 
  Synchronisations-Nachrichten aus.

  ECHO BACK:
  Mittels dieser Option fungiert der MIDI-Out als selektiver MIDI-Thru, soda₧ 
  bestimmte Daten vom MIDI-In durchgeschleift werden.

  HUMAN FACTOR:
  Schaltet die HUMAN FACTOR-Funktion insgesamt ein oder aus.  Die  Intensität 
  pro  Instrument  und  pro Pattern wird mit  der  Option  "SET HUMAN FACTOR" 
  eingestellt (siehe EDIT.HLP).
