                                  PATTERN MODE

  In diesem Modus befindet sich das Programm nach dem Laden,  soda₧ es sofort 
  bereit  zur  Aufnhahme von Pattern ist.  Die Aufnahme wird in  den  meisten 
  Fällen  in STEP-TIME erfolgen (siehe ALLGEMEINES).  Es  wird  unterschieden 
  zwischen  Rhythmus- und anderen  Begleitinstrumenten  (tonhöhegesteuerten). 
  Bei  der  Eingabe der Configuration (siehe EDIT)  wird  dieser  Unterschied 
  durch  die Farbe der Nummernboxen (ändern duch  anklicken)  angezeigt.  Die 
  Nummernboxen  der  Instrumente  ganz  links im  Pattern  Modus  weisen  die 
  entsprechende  Farbe  auf:  Wei₧ symbolisiert ein  Rhythmus-,  schwarz  ein 
  Groove-Instrument.  Erstere  erhalten  automatisch  eine  Länge  von  1/96. 
  Instrumente der zweiten Gruppe können eine beliebige Länge erhalten.  Dabei 
  spielt die Maus eine wichtige Rolle:

  LINKE  MAUSTASTE:
  Rhythmus-Instrumente in "GRAPHICAL LORES" einsetzen.
  Groove-Instrumente   in "GRAPHICAL LORES" einsetzen, Länge bestimmen.
  Groove-Instrumente   in "GRAPHICAL HIRES" einsetzen.

  RECHTE MAUSTASTE:
  Groove-Instrumente   in "GRAPHICAL LORES" löschen.
  Groove-Instrumente   in "GRAPHICAL HIRES" löschen.

  Um die Länge eines Groove-Instrumentes festzulegen, wird in LORES die LINKE 
  Maustaste  festgehalten  und der Tonbalken dann mit der  Maus  nach  rechts 
  "gezogen".  In  HIRES kann die Länge in 1/96 Auflösung  eingegeben  werden, 
  nachdem der Startpunkt angeklickt wurde.

  INSTRUMENT-NAMEN:
  Links  im  Bild  finden sich  die  Instrument-Namen.  Das  jeweils  schwarz 
  unterlegte  Instrument  (beliebig  wählbar  durch  anklicken  =  Instrument 
  Selector)  kann in HIRES betrachtet und editiert werden.  Klicken  auf  die 
  Nummernbox  ganz  links  wählt  an derselben Stelle  ein  anderes  der  255 
  Instrumente aus der Configuration. Jedes Pattern kann eine beliebige eigene 
  Instrumentenzusammenstellung  enthalten,  selbst wenn das Pattern nur  1/16 
  lang ist.

  VELOCITY:
  Wenn  links  unten  "Instrument  Velocity"  gewählt  wurde,  erscheint  die 
  Velocity  für  das  gewählte  Instrument  in  der  Zeile  rechts   grafisch 
  dargestellt.   Diese  Velocitybalken  können  notenweise  durch   anklicken 
  verändert werden.

  PATTERN NUMBER und TIME SIGNATURE:
  Um zu vermeiden,  da₧ bei einem Patternwechsel zu einem entfernten  Pattern 
  jedes dazwischenliegende Pattern einzeln in den Bildschirm eingelesen wird, 
  verläuft die Bedienung folgenderma₧en:

  LINKE MAUSTASTE:
  Die  Nummer  wird  aufwärts gezählt,  solange  die  Maustaste  festgehalten 
  bleibt.

  RECHTE MAUSTASTE:
  Die Nummer wird abwärts gezählt, solange die Maustaste festgehalten bleibt.

  MAUSTASTE LOSLASSEN:
  Configuration  und Velocity/MIDI-Conductor werden  sofort  eingelesen,  das 
  Pattern selbst erst nach einer Sekunde Pause.

  MAUS VERSCHIEBEN:
  Das Pattern wird vollständig ohne Wartezeit eingelesen.

  NAME:
  Der Pattern-Name kann verändert werden, nachdem er angeklickt wurde.

  RECORD - PLAY - STOP:
  Aus Gründen der Systemkonsequenz arbeitet die Real-Time Record Funktion (im 
  Gegensatz zu einem MIDI-Sequenzer) selektiv.  Das hei₧t, da₧ nur allozierte 
  Instrumente  (das sind die in der Configuration  eingegebenen)  aufgenommen 
  werden. Der Tonumfang pro MIDI-Kanal wird im MACRO-EDITOR bestimmt.
  Die  Aufnahme im Loopmodus bietet die Möglichkeit,  ähnlich wie  bei  einem 
  Drumcomputer,       ein      Pattern      in      mehreren      Durchgängen 
  "übereinanderzuschichten".  Sollten  einmal 20 Instrumente für ein  Pattern 
  nicht  ausreichen,  so  kann es z.B.  in zwei Pattern pro  Takt  gesplittet 
  werden. Damit ergeben sich 40 Instrumente für diesen Takt.
  PLAY  spielt  das  komplette Pattern  ab,  STOP  bricht  Aufnahme  und 
  Wiedergabe ab.
