                                   MIDI MENU

  Unter  diesem  Menutitel  ist  alles  zusammengefa₧t,  was  mit  der  MIDI-
  Übertragung zusammen hängt.

  PROGRAMCHANGE:
  Auf Wunsch werden im SONGMODE mit jedem Patternwechsel Programchanges  über 
  MIDI ausgegeben (z.B. um in einem Drumcomputer Pattern anzuwählen).

  PRG.CHANGE-CHAN:
  Hier wird der MIDI-Kanal für o.a. Programchanges eingestellt.

  MIDICONDUCTOR:
  Mit  diesem Flag (=Häkchen) werden ALLE Conductor-Informationen  ein-  oder 
  ausgeschaltet.

  SET MIDICONDUCTOR:
  Wegen ihres Umfangs wird diese Option in einem eigenen Helpfile  besprochen 
  (siehe CONDUCTR.HLP).

  COMPUTER ==> MIDI:
  Sounds  oder  Bulks  können  hiermit von  Diskette  an  einen  Synthi  oder 
  Drumcomputer gesendet werden. So bleiben Soundbank und Song beieinander.

  MIDI ==> COMPUTER:
  Zum  Empfang  sog.   System  Exclusive-Daten  stehen  hier  zwei  Modi  zur 
  Verfügung,  nämlich ACTIVE DUMP und REQUEST DUMP. Bei einem Active Dump mu₧ 
  die Übertragung am MIDI-Device manuell ausgelöst werden.  Nach dem  Empfang 
  wartet  der  Computer noch einige Sekunden und meldet dann die  Anzahl  der 
  empfangenen Bytes.  Anschlie₧end erfolgt eine Abfrage,  ob dieser Dump  auf 
  Diskette geschrieben werden soll. Beim REQUEST DUMP hingegen wird das Gerät 
  vom  Computer  durch  einen sog.  Request (ist in  der  Regel  im  Handbuch 
  verzeichnet)  zur Datenübertragung aufgefordert.  Auch  diese  spezifischen 
  Requests  können  auf  Diskette gespeichert und  wieder  von  dort  geladen 
  werden, soda₧ sie nötigenfalls nur einmal eingegeben werden müssen.
