                                   HELP MENU

  SHOW HELP FILE:
  Dieser  Menupunkt dient als Gedächtnisstütze für den  Anwender.  Neben  den 
  mitgelieferten  Helpfiles (<name>.HLP),  die eine Kurzanleitung  enthalten, 
  können Sie auch selber mit einer Textverarbeitung im ASCII-Modus  Helpfiles 
  erstellen.   Darin   können  z.B.   Notizen  zu  bestimmten   musikalischen 
  Anwendungen gespeichert sein.

  INSTRUMENT ALLOCATOR:
  Untersucht,  ob eine Information, die via MIDI empfangen wird, entsprechend 
  der  CONFIGURATION in ein PATTERN pa₧t.  Soll ein Pattern  geteilt  werden, 
  macht diese Option einen Vorschlag bezüglich des Splitpunktes.

  SORT PATTERN:
  Um  eine bessere Übersicht über den Tonhöhenverlauf in einem  (oder  allen) 
  Pattern  zu  erhalten,  können die Instrumente des  Pattern  nach  Tonhöhen 
  geordnet werden.

  RESET MIDI DEVICES:
  Manchmal  kommt es vor,  da₧ z.B.  als Folge von Fehlbedienungen ein  MIDI-
  Gerät  nicht  mehr  korrekt  reagiert.  In solchen  Fällen  (und  auch  bei 
  Notenhängern) hilft dieser Menupunkt weiter.

  DIVERT PATTERN:
  Erstellt  auf Wunsch nach einem intelligenten Algorithmus eine  Anzahl  von 
  Variationen zu einem vorhandenen Pattern.
