LIBRARY RXAPI INITINSTANCE TERMINSTANCE
PROTMODE
DESCRIPTION 'RXAPI Rexx utility functions'
DATA MULTIPLE NONSHARED
EXPORTS
     rxLoadFuncs
     rxTxtToQuoted
     rxQuotedToTxt
     rxBinToBase64
     rxBase64ToBin
     rxSetPathInfo
