NAME RexxTk WINDOWCOMPAT NEWFILES
DESCRIPTION 'RexxTk 1.0 for OS/2 PM - (c) 2000 Mark Hessling'
EXETYPE OS2
PROTMODE
STACKSIZE 0x00030000
